П. Юль
Розы

© Издательский дом «Социум», 2011

От автора

Уважаемые читатели!

Хочется выразить огромную благодарность издательскому дому «Социум» и редакции газеты «Черноземочка» за предоставленную возможность поделиться своими знаниями и опытом со всеми неравнодушными к королеве цветов – розе.

Вы держите в руках маленькую брошюру, в которой мы постарались собрать самое основное из огромного опыта репродукции большого количества сортов и видов роз в открытом грунте Центральной России и Черноземья.

Нам хотелось бы помочь тем, кто еще не решился посадить королеву цветов в своем саду, тем, кто еще ищет свою розу.

Хотим помочь начинающим розоводам простым без замысловатых терминов языком обрести еще большую уверенность в своих силах.

Если же вы опытный розовод, то вам наверняка будет интересен опыт нашей семьи, накопленный не одним десятилетием.

Желаем вам удачи!

С чего начать?

В первую очередь развейте все свои сомнения. Многочисленной армией цветоводов миф о неприступности и сложности выращивания роз в центральной России давно развеян. Из личного опыта хочется сказать, что розы прекрасно растут в широтах С.-Петербурга, Выборга и Архангельска и даже имеют там более яркую окраску и крупнее цветок, чем у нас в Черноземье и на юге России. Но, к сожалению, не все сорта. В Черноземье же прекрасно себя чувствуют практически все сорта и виды.

Недаром И. В. Мичурин занимался селекцией зимостойких сортов роз именно в Черноземье. И к весне 1899 года им было выведено 24 сорта роз от посева гибридных семян (соч. т. 111. 1948, стр. 243). Это были розы, в основном принадлежащие к группе розы ругоза, но среди них были и плетистая «мать вьющихся» 1898 года селекции, два сорта бордюрных и три сорта масляничных роз.

Итоги работы И. В. мичурина и его призыв развивать селекцию роз в России нашли отклик в душе садовода-оригинатора М. М. Ульянищева. В г. Россошь Воронежской области на областной плодово-ягодной станции были выведены в 1935 году ценные ремонтантные сорта роз: ульми 1 с карминно-розовыми цветками и ульми-2 с розовыми цветками. Позже им же были получены гибриды паркового типа от скрещивания розы Канина с ремонтантными розами.

Несколько сортов полиантовых роз были выведены в 1935 году А. Черненко, из них сорт «Воронежская зорька» с успехом продемонстрировался на ВСХВ в 1939 году, получив самую высокую оценку.

Так что в Черноземье культура роз имеет уже вековую историю не только выращивания, но и селекции.

К великому сожалению, в годы Великой отечественной войны весь накопленный материал погиб. По крайней мере, нам неизвестна дальнейшая судьба воронежских сортов.

Современные сорта роз настолько разнообразны, что могут удовлетворить любую вашу прихоть. Разнообразие видов, сортов, форм, окраски, ароматов и прочих прелестей просто вводят в ступор неискушенного цветовода.

Что бы вам было легче ориентироваться во всем этом разнообразии, опишу основные, наиболее популярные группы роз.

Классификация роз

Почти каждый год появляются новые сорта роз со специфическими особенностями, которые могут и не входить в основную классификацию. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию как включенные в основную классификацию сорта, так и новые наиболее перспективные группы, которые, на наш взгляд, можно рассматривать как отдельный класс.

1. Чайно-гибридные розы

Самый большой класс роз, отличающийся изящной формой цветка, разнообразием окраски и ароматов, получен путем скрещивания ремонтантных (повторно цветущих) и чайной роз. Цветение в центральной России начинается с середины июня и продолжается до первых осенних заморозков. Кусты в основном прямостоячие, редко раскидистые, высотой от 60 см до 120 см и выше. В этом классе многие современные сорта не имеют запаха, некоторые сорта не имеют шипов. укрытие на зиму обязательно.

Лицом этого класса по праву можно считать сорт «Глория Дей», он же «Мадам Мейян»

2. Полиантовые розы

Греческое слово «полианта» обозначает «многоцветущая». Класс очень устойчив к заболеваниям и заморозкам имеет, как правило, раскидистое строение куста, узкие листья и некрупный – 3–6 см в диаметре – цветок. Цветение очень обильное, высота куста 30–60 см. Путем скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными появился класс флорибунда.

3. Флорибунда

Флорибунда – «обильноцветущая». Этот класс характеризуется обильным цветением, морозоустойчивостью и устойчивостью к болезням.

Цветки от простых (5–6 лепестков) до густомахровых (45 и более лепестков) собраны в соцветья. Кусты могут быть как раскидистые, так и прямостоячие высотой от 60 см до 150 см. По размеру бокала и цветовой гамме некоторые сорта ничем не отличаются от чайно-гибридных роз и используются как срезочные. Но все же основное применение этот класс нашел в ландшафтном дизайне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.