Руслан Тимченко
Капсула

Капсула

2026

Глава 1.

Свет в капсуле был цвета старого янтаря. Он не давал тени, но и не согревал. Просто заливал всё пространство размером с небольшую студию ровным, болезненным свечением.

Командир Элиас Роуэн открыл глаза и мгновенно ощутил вес собственного тела. Гравитация в 0.8 G — аварийный режим. Это означало, что вращение капсулы стабилизировалось, но энергии на полноценный комфорт не хватало. Он лежал в гамаке из синтетического волокна, пристегнутый страховочными ремнями. Напротив, в таких же коконах, висели его товарищи: инженер-системотехник Мира Чен и врач-биолог Джаред Коул.

— Доброе утро, командир, — голос Миры был сухим, как шелест бумаги. Она уже не спала. Её глаза, обведённые тёмными кругами, смотрели в планшет с диагностикой систем.

— Сколько? — спросил Элиас, даже не надеясь на хороший ответ.

— Кислород — 14%. Вода — 120 литров. Белковые батончики — 42 штуки, — отчеканила Мира. — Рециркуляция воды работает на 60% мощности. Если не найдём источники провизии, через месяц придётся пить техническую жидкость.

Джаред застонал в своём гамаке и перевернулся на другой бок. Он спал больше всех — экономил энергию, как учили. Но Элиас знал: биолог просто прятался в сон от ужаса реальности.

Капсула была чудом инженерной мысли. Сфера диаметром двадцать метров, покрытая многослойной керамической броней, способной выдержать попадание микрометеорита. Внутри — всё необходимое для автономного существования: гидропонная ферма (уже давно мертвая), система очистки воздуха, рубка управления, медицинский отсек и небольшой шлюз. Когда-то это был спасательный модуль крейсера «Гелиос», но теперь — единственный дом для троих.

— Я снова слышал это, — тихо сказал Элиас.

Мира подняла голову.

— Сигнал?

— Да. В 3:14 по корабельному времени. Как будто кто-то стучит. Три удара. Потом тишина.

— Это вибрация от микрометеоритов, — отрезала Мира. — Или у тебя начинается космическая шизофрения. Это нормально для третьего года изоляции.

— Я не сумасшедший, — Элиас расстегнул ремни и оттолкнулся, поплыв к иллюминатору. Толстое кварцевое стекло было забрано металлической решёткой. За ней — чернота. Густая, как дёготь. И звёзды. Миллиарды звёзд, которые не двигались. Они застряли в этой точке пространства, между системами, в «мёртвой зоне», где нет даже блуждающих астероидов.

— Мы не должны были выжить, — сказал Джаред, не открывая глаз. — Взрыв реактора уничтожил «Гелиос» за секунды. Мы оказались в капсуле случайно. Нас выбросило, как семечко из подсолнуха.

— Мы выжили, потому что я успел запустить протокол эвакуации, — холодно напомнила Мира. — И я продолжу нас вытаскивать. Даже если для этого придётся разобрать капсулу по винтикам.

Элиас смотрел на звёзды. Они дрейфовали уже несколько дней. Навигационные системы сгорели при взрыве. Они летели куда-то в сторону Пояса Койпера, в пустоту. Последняя надежда — автоматический маяк, который посылал сигнал бедствия раз в сутки. Но расстояние до ближайшей колонии было таким, что сигнал дойдёт только через несколько месяцев.

— У нас есть ещё одна проблема, — Мира отложила планшет. — Гидропоника мертва окончательно. Последний урожай сои погиб вчера. Грибок. Я не могу его остановить.

Повисла тишина. Даже Джаред открыл глаза.

— Это значит... — начал он.

— Это значит, что через некоторое время мы начнём есть друг друга, — закончила Мира. — Или умрём от голода. Выбирайте.

Элиас повернулся к ним. В его глазах не было страха. Только усталость человека, который слишком долго держал на плечах чужие жизни.