Учитель Начальной
Курс ремонт электронных устройств

КУРС ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Практическое руководство от основ электроники до сложного ремонта

20 глав • Теория • Практика • Кейсы • Схемотехника • BGA

Расширенная и очищенная версия 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Введение в ремонт электронных устройств

Глава 2. Основы электротехники и электроники (расширенная)

Глава 3. Инструменты и оборудование мастера

Глава 4. Техника безопасности при работе с электроникой

Глава 5. Методы диагностики неисправностей

Глава 6. Пайка: теория, практика и методы BGA

Глава 7. Работа с печатными платами

Глава 8. SMD-компоненты и микросхемы

Глава 9. Ремонт блоков питания

Глава 10. Ремонт мобильных устройств

Глава 11. Ремонт компьютеров и ноутбуков

Глава 12. Ремонт телевизоров и мониторов

Глава 13. Ремонт аудио- и видеотехники

Глава 14. Ремонт бытовой техники

Глава 15. Автомобильная электроника

Глава 16. Прошивка и программный ремонт

Глава 17. Поиск и замена компонентов

Глава 18. Тестирование и контроль качества

Глава 19. Типичные неисправности и практические кейсы

Глава 20. Организация рабочего места и развитие навыков

=

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

=

1.1. Суть ремонта электроники

Ремонт электронных устройств — системный процесс: сбор информации,

диагностика, устранение неисправности, проверка. В отличие от замены

блоков «в сборе», он опирается на понимание схем, измерения и технологию

монтажа.

Уровни сложности:

• 0–1 — кабели, батареи, разъёмы, предохранители

• 2–3 — пассивные и простые активные компоненты, цепи питания

• 4 — импульсные БП, ШИМ, обратные связи

• 5–6 — BGA, многослойные платы, программный ремонт, закрытые системы

1.2. Зачем учиться ремонту

Экономия, востребованность профессии, понимание техники, развитие

логического мышления, снижение электронных отходов.

1.3. Как пользоваться курсом

Главы 1–4 — фундамент. 5–8 — ключевые навыки (диагностика, пайка, SMD, BGA).

9–15 — специализация по типам устройств и их схемотехнике.

16–20 — программный ремонт, компоненты, качество, кейсы, организация работы.

1.4. Качества мастера

Аккуратность, системность, любознательность, внимание к деталям,

честность, привычка документировать.

1.5. С чего начать

Неисправные блоки питания, мультиметр, паяльная станция, измерения

напряжения и сопротивления, замена конденсаторов, разборка ненужной техники.

=

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (РАСШИРЕННАЯ)

=

2.1. Основные электрические величины

Напряжение (U) — разность потенциалов. Единица: вольт (В).

Всегда измеряется относительно выбранной точки (обычно GND).

Типичные значения:

• 1,2–1,5 В — NiMH / щелочные элементы

• 3,3 В и 5 В — логика, USB

• 3,7–4,2 В — Li-ion / Li-pol

• 12–14,5 В — автомобильная сеть

• 19 В (и близкие) — блоки ноутбуков

• 24 В, 48 В — промышленность, PoE, телеком

• 220–230 В RMS — бытовая сеть

• ~300–320 В — выпрямленное сетевое на накопительном конденсаторе БП

• единицы–десятки кВ — анод ЭЛТ, некоторые системы зажигания и подсветки

Ток (I) — поток заряда. Единица: ампер (А).

• Светодиод индикации: 2–20 мА

• USB 2.0: до 0,5 А; современные порты зарядки: 1–3 А и выше

• Линии питания процессоров: десятки ампер при низком напряжении

• Стартер автомобиля: 100–300 А кратковременно

Сопротивление (R) — препятствие току. Единица: ом (Ом).

Закон Ома: U = I·R ; I = U/R ; R = U/I

Мощность (P) = U·I = I²·R = U²/R . Единица: ватт (Вт).

Именно мощность определяет нагрев резисторов, транзисторов, стабилизаторов.

2.2. Закон Ома и делители — практика для ремонтника

Пример 1. Гасящий резистор светодиода.

Питание 12 В, Uf = 2,1 В, I = 15 мА.

R = (12 − 2,1) / 0,015 = 660 Ом → ближайший 680 Ом.

P ≈ 0,15 Вт → ставят 0,25 или 0,5 Вт.

Пример 2. Ток через шунт.

Шунт 0,05 Ом, падение 25 мВ → I = 0,5 А.

Так измеряют ток без разрыва силовых цепей (на готовых шунтах плат).

Пример 3. Резистивный делитель.

R1 = 4,7 кОм (сверху), R2 = 10 кОм (снизу), Uin = 15 В.

Uout = 15 · 10/(4,7+10) ≈ 10,2 В.

Если измерение сильно отличается — уход номинала, утечка или влияние

нагрузки вольтметра в высокоомной цепи.

Пример 4. Оценка мощности рассеяния.

Резистор 10 Ом в цепи 0,5 А: P = I²R = 2,5 Вт — нужен корпус с запасом

и, возможно, радиатор.

2.3. Пассивные компоненты подробно

Резисторы

• По конструкции: углеродистые, металлоплёночные, металлооксидные,

проволочные, толстоплёночные SMD, тонкоплёночные.

• Параметры: номинал, допуск (5 %…0,1 %), мощность, ТКС.

• Маркировка выводных — цветовой код; SMD — цифровой (103 = 10 кОм,

4R7 = 4,7 Ом, 0R0 — перемычка).

• Отказы: обрыв (мощные и проволочные), уход номинала от перегрева,

механическое разрушение.

Конденсаторы

• Керамические MLCC (C0G/NP0 — стабильные; X7R/X5R — более ёмкие,

но зависят от напряжения и температуры). Боятся трещин от изгиба платы

и термоудара.

• Алюминиевые электролитические — большая ёмкость, полярные, ограниченный

срок службы, критичен ESR.

• Танталовые и полимерные — компактны, низкий ESR, но тантал чувствителен

к переполюсовке и броскам тока.

• Плёночные — стабильные, для фильтров, снифферов, аудио.

• Параметры при замене: ёмкость, напряжение (с запасом), ESR, ток пульсаций,

температурный диапазон.

Катушки и трансформаторы

• Индуктивность, ток насыщения, R обмотки, тип сердечника.

• Межвитковое замыкание коварно: обмотка «звонится», но схема не работает.

2.4. Активные компоненты

Диоды: выпрямительные, быстрые, Шоттки (малое Uf), стабилитроны, TVS,

светодиоды. Проверка: прямое падение 0,2–0,7 В, обрыв в обратном.

Биполярные транзисторы (NPN/PNP): h21э, Uce max, Ic max, мощность.

В ключе — насыщение; в усилителе — рабочая точка.

MOSFET: Rds(on), Vgs(th), Qg, максимальные напряжения и токи.

Затвор чувствителен к ESD. В импульсных БП и полигонах питания — основа.

Микросхемы: линейные стабилизаторы, ШИМ-контроллеры, логика, МК, память,

интерфейсы, драйверы, кодеки. Навык чтения datasheet обязателен.

2.5. Источники питания, земля, помехи

Земля (GND) — точка отсчёта. В смешанных схемах разделяют AGND/DGND/PGND

и соединяют в одной точке. Плохая разводка даёт наводки, «плывущие» уровни,

самовозбуждение.

Пульсации и шум питания измеряют осциллографом (AC coupling) под нагрузкой.

Для цифры допустимы десятки мВ; для чувствительного аудио — единицы мВ.

2.6. Переменный и постоянный ток, переходные процессы

DC / AC. После выпрямления — пульсирующее напряжение + сглаживание.

Паразитные L и C проводников влияют на ВЧ и быстрые фронты: важны

развязывающие конденсаторы у выводов питания микросхем, короткие силовые

пути, правильная терминация линий.

2.7. Базовые схемотехнические узлы (то, что встречается постоянно)

1) Резистивный делитель — формирование опорных и измерительных напряжений.

2) RC-фильтр / времязадающая цепь — задержки, сброс, фильтрация.

3) Параллельный стабилизатор на стабилитроне + резистор.

4) Последовательный линейный стабилизатор (78xx, LDO).

5) Эмиттерный / истоковый повторитель.

6) Ключ на BJT или MOSFET.

7) Диодный выпрямитель (одно- и двухполупериодный, мост).

8) Сниффер (RC или RCD) — гашение выбросов на обмотках и ключах.

9) Оптопара в цепи обратной связи БП.

10) Делитель + компаратор / TL431 в контуре стабилизации.

Понимание этих узлов позволяет «читать» незнакомую плату без полной схемы.

2.8. Схемотехника типовых устройств (обзор)

Импульсный блок питания (flyback):

Сеть → EMI-фильтр → мост → накопительный конденсатор → ключ + первичная

обмотка → ШИМ → трансформатор → вторичные выпрямители и LC-фильтры →

нагрузка. ОС через оптопару + TL431. Есть цепи запуска, защиты по току

и напряжению, часто — дежурный источник.

Линейный стабилизатор:

Вход → сглаживание → регулирующий элемент (транзистор внутри ИС) →

образцовое напряжение и ОС → выход. Просто, мало шумов, низкий КПД.

Цепь питания процессора / SoC (Vcore):

Многофазный buck-преобразователь: ШИМ-контроллер, силовые MOSFET