Дмитрий Воронов
Осада

Холодная капля упала на лицо Морвуса Четвëртого. Вскрикнув, он распахнул покрасневшие глаза и схватился за меч.

Вокруг — ни души. Лишь проклятый дождь заливал башню сквозь прорехи в крыше.

Чертыхнувшись, Морвус вскочил на ноги. Как он мог позволить себе расслабиться? В прошлый раз, когда Морвус сомкнул глаза, они едва не сожрали его. Они... Вонючие, уродливые, кровожадные, безжалостные твари, только и ждущие мига, чтобы разорвать его в клочья.

Морвус понятия не имел, откуда они взялись. Проснувшись среди ночи, он обнаружил, что замковые коридоры наводнили ожившие мертвецы. Именно тогда он здесь и спрятался. В этой крошечной башне с единственной узкой винтовой лестницей Морвус, наконец, почувствовал себя защищëнным.

Замок отсюда хорошо просматривался и король своими глазами видел, как все его приближëнные умирали в страшных мучениях. Растерзанные, беспомощные, разрываемые на части... Их дикие вопли навсегда отпечатались в его памяти.

Король сжался от холода и сильнее укутался в плащ. Он был измотан. Дождевая вода, собираемая им в дряхлое ведерко на протяжении нескольких дней, не спасала. От неистового голода сводило внутренности, заставляя Морвуса сгибаться пополам. Спасения ждать было неоткуда, и он решился на крайние меры.

***

Через час всё было кончено. Первый мертвец оказался ещё хуже, нежели Морвус себе представлял. Вкус его плоти вызывал у короля дичайшие приступы тошноты. Всего же в башне лежало три тела. Одного из них Морвус прикончил ударом в голову, второго скинул с лестницы. За ним пришлось спускаться отдельно... Третье тело принадлежало его старому другу — графу Конраду. Король очень надеялся, что до него очередь не дойдёт, хоть и понимал всю безвыходность своего положения. Рано или поздно они до него доберутся. Рано или поздно они его сцапают. И тогда...