Правда перегоревшего диода

Глава

ПРАВДА ПЕРЕГОРЕВШЕГО ДИОДА

Так закончилась бы сказка со счастливым концом. Но это было бы красивое, глянцевое враньё, очередная иллюзия волшебной палочки, в которую так хочется верить в детстве.

В реальной жизни всё происходит совсем по-другому. Лампочка не зажглась. Да, её бережно сняли с грязного конвейера, принесли в чистую комнату и тщательно обтёрли со стекла всю скопившуюся за много лет сажу — сажу от бесконечного бега по кругу, спасательства, необходимости быть вечно светлой, любящей и хорошей для всех подряд .Но чуда не случилось. Её внутренний неоновый диод погас навсегда .Слишком долго она работала на пределе возможностей, выжигая свой ресурс ради посторонних людей, и искренне верила, что так и нужно, раз ты добрый и сострадательный, слишком сильно переживала события происходящие в жизни , при этом всегда держала себя как королева , ни кто и подумать не мог , что за фасадом этой красивой , доброжелательной, понимающей , умной и терпеливой девочки , бушуют настоящие страсти , вынести которые было бы мало кому под силу .