Кислотный дождь

Кислотный дождь

Дождь начался за три минуты до конца смены.

Ная Дорн узнала об этом раньше городской тревоги: младший техник Кер Венн вошёл в диспетчерскую, не сняв защиту с лица. Прозрачная плёнка ещё блестела на щеках, по внешнему слою куртки стекали мутные капли, оставляя белёсые следы.

Только после этого на стене загорелась жёлтая полоса погодного режима.

— С востока, — сказал Кер. — Интенсивность быстро растёт.

Ная посмотрела на часы.

Три минуты — именно столько оставалось до момента, когда район формально перестал бы быть её проблемой до следующей смены.

Она сняла куртку со спинки кресла и снова повесила.

— Остаёмся.

Кер ничего не сказал. Видимо, тоже считал арифметику бесполезной.

Кислотный дождь не был для города чрезвычайным происшествием. Повседневная уличная одежда герметизировалась за несколько секунд: капюшон выходил из воротника, прозрачная защита закрывала лицо, манжеты соединялись с перчатками и обувью. Если не стоять под потоком часами и не заходить в собравшуюся воду, этого хватало.

Город тоже строили с расчётом на дождь.

Крыши отводили сток в закрытые желоба. Улицы имели каналы сброса. Нижние уровни — водосборники и насосы. Человеческие рунные датчики следили за составом и управляли клапанами, критические участки дублировались обычной механикой.

Там, где проектировщики и подрядчики не экономили, всё работало почти незаметно.

Ная отвечала как раз за остальные места.

На районной схеме начали загораться линии водоотвода. Почти везде режим оставался штатным. Только двенадцатый квартал дал короткий провал давления и через несколько секунд вернулся в норму.

— Покажи отдельно.

Кер увеличил сектор.

— Сейчас всё нормально.

— Знаю. Меня интересует, почему было ненормально.

Дежурным механиком в квартале оказался Оррет Кав, Гримн с прозрачными адаптивными линзами и многолетней привычкой разговаривать с городской эксплуатацией так, будто она лично мешала ему ужинать.

По его физическому манометру давление было ровным.

— Проверь заслонку Е-12.

— Она сравнительно новая.

— Значит, проверка займёт меньше времени.

Оррет открыл кожух, осмотрел шток и подтвердил: заслонка действительно открыта, механически, а не только по показанию рунной системы.

Ная уже собиралась закрыть канал, когда давление снова провалилось.

На этот раз Оррет увидел то же самое.

— Теперь интересно, — сказал он.

Ная не любила такие слова от механиков.

Обычно после них смена становилась длиннее.

* * *

Через короткое время погодный режим сменился на оранжевый. Транспорт ещё ходил, но открытые участки закрывались, а уличная одежда всё чаще показывала предупреждения о допустимом времени под прямым дождём.

Скачки давления в двенадцатом квартале продолжались.

Рунный контроль утверждал, что заслонка Е-12 временами частично закрывается.

Оррет стоял рядом и видел неподвижный шток.

— Значит, проблема выше по ветке, — сказала Ная.

На крышный сброс жилого блока двенадцать-семь отправили Таю Серн, ближайшего техника мобильной службы.

Камера её одежды показывала косую стену дождя. Прозрачная защита лица уже была покрыта мелкими дорожками стока.

Тая добралась до технического балкона, открыла сервисную панель и некоторое время молчала.

— Трубы нет.

— В смысле?

Она повернула камеру.

Там, где по схеме должен был идти вертикальный отвод, остался рваный край. Нижняя часть исчезала в стене; вокруг металл был покрыт серо-белыми потёками.

Старое крепление не выдержало. Труба просела, разрушилась, и вся вода с крыши уходила не в городской коллектор, а внутрь стенового канала.

Ная открыла архив обслуживания.

Последний ремонт числился выполненным.

Материал заменённого участка был указан как сплав, допустимый для внутреннего сухого монтажа. Формально труба действительно проходила внутри стены. Практически по ней шёл наружный кислотный сток.

— Эвакуация блока, — сказала Ная.

Кер уже вызывал управляющую службу.