Апокалипсис

Глава

Все началось с того что обычный фермер работал на ферме,но к нему подошёл чистильщик из спецназа и сказал что начался апокалипсис,но фермер не поверил ему потому что сначала не понял кто он такой,но потом когда спецназовец ему показал удостоверение он понял что ему не врут они набрали еды с фермы и пошли в наружный бункер.Там они больше поговорили об этом апокалипсисе и чистильщик сказал что им надо прожить 7 дней до прибытия вертолета.Они заделали окна и сделали бойницы,на входе намотали колючую проволоку и заколотили дверь.

1 ночь

На первой ночи пришли обычный зомби которые бывшие граждане этой страны просто заразившыеся зомби вирусом New-23 они отстрелялись от них,поужинали тем что они взяли с фермы и пошли спать.

2 день

Первый проснулся Чистильщик он проверил территорию и разбудил фермера когда фермер проснулся он сделал завтрак и пошел работать рядом с бункером он сделал грядки и водохранилище,провел трубы со своей фермы в водохранилище и защитил колючей проволокой пришел они пообедали и ждали ночи.