Персидская сказка

Крутой спуск

Накануне вечером Инспектору Вулкану поручили расследовать новое преступление. Ему предстояло найти редкий розовый рубин, похищенный из дворца персидского принца Артаксеркса.

Как обычно, не обошлось без происшествий. Вулкан спешил в аэропорт, а как раз накануне рабочие, отвечающие за поддержание жилого дома в надлежащем состоянии, покрыли ступеньки лестничного пролёта каким-то специальным покрытием и уложили сверху доски, чтобы всё как следует просохло. Внешний вид конструкции не вызывал опасений и Вулкан с чемоданом смело выступил вперёд. Внезапно верхняя доска пошатнулась, накренилась, отделилась от ступеньки и Инспектор, не успев как следует испугаться, съехал на ней вниз, как на сноуборде, прямо к входной двери! Кое-как осмотрев себя и не найдя значительных повреждений, он решил не возвращаться домой и сел в такси.

Пушистый компаньон