Андрей Савичев
Гений хирургии

Глава

Уже не фантастика

- С тех пор как наша клиника сумела позволить себе этого фантастического хирурга, мы по праву называемся "100% дарующие жизнь", - мистер К., всем своим обликом олицетворяющий преуспевающую и абсолютно здоровую жизнь, одарил своей сияющей чистотой арктического льда улыбкой седеющего джентльмена с брюшком и настороженным, немного печальным взглядом.- Вы хотите сказать, что в вашей клинике в операционной хозяйничает эта железяка?- небрежным кивком головы наградил медицинского робота-хирурга, гордость их клиники, будущий и весьма состоятельный пациент.- Нет, почему же вы говорите столь категорично? Робот проводит операции под наблюдением опытного хирурга, готового в любой момент взять на себя управление его манипулятором...- Что значит "взять управление"? - джентльмен с брюшком извлек из недр своего сшитого на заказ костюма огромный носовой платок, и обтер пот с лысины, - разве он не может, то есть, я хотел сказать "не должен" встать сам к хирургичеcкому столу?- Видите ли, дорогой мистер Кэллади, рука даже опытного и виртуозного хирурга не в состоянии конкурировать с механической рукой этого чуда медицинской техники. Чтобы продемонстрировать это, я вынужден бы был доставить вам весьма неприятные для обычного человека ощущения. Вы ведь не медик и не судмедэксперт? Вот видите. Придется вам поэтому довольствоваться видео из нашей презентации. Прошу вас! - и хирург указал рукой на небольшую белую дверь в глубине операционной.

Через полчаса мистер Кэллади, взволнованный и раскрасневшийся как из сауны, с горячностью жал руку хирурга, мистера К.- Вот уж действительно третье тысячелетие. Решено. Я направляю к вам моего страховщика. Надеюсь, вы работаете не только за наличные?- Да, разумеется.- Итак, смею надеяться, месяца через полтора моя медицинская проблема, наконец, разрешится?- Или даже ранее, мистер Кэллади. Не беспокойтесь. Все пройдет на самом высоком уровне. Ни один клиент не уходит от нас недовольным.

Мистер К. уже не волновался перед ответственными операциями , как прежде в былые времена. Он разучился этому при работе с чудо-роботом. Ведь немыслимо для нормального человека волноваться всякий раз, включая, к примеру, по утрам кофеварку. Хотя первые сто операций он с любопытством и волнением наблюдал за фантастической работой многорукого машинного интелекта, даже иногда ловил себя на мысли, что ни одному человеку за прошедшие сотни лет и близко не удавалось приблизиться к столь потрясающему искусному и безошибочному манипулированию скальпелями. Уж кто-кто, а мистер К., признанный хирург с двадцатилетним стажем знал, сколько потов должно с тебя сойти, прежде чем эти сорок минут колдовства над пациентом выглядят именно подобным образом. Когда на хирургическом столе оказался и мистер Кэллади, он даже не особенно припомнил, как уговаривал его в тот день.