Элли Баррингтон
Рваная нить

Глава 1

Глава 1

Я проснулся от того, что кто-то дышал мне в затылок.

В комнате никого не было. Я знал это. Я всегда это знал. Но каждое утро я чувствовал её дыхание на своей шее — лёгкое, холодное, почти невесомое. Как будто она стояла надо мной и смотрела, как я сплю.

Я не открывал глаз. Если я открою глаза — она исчезнет. А я хотел, чтобы она осталась. Хотя бы на минуту. Хотя бы пока я ещё не проснулся окончательно и могу притворяться, что всё по-прежнему.

Но она ушла. Как всегда.

Я открыл глаза. Потолок. Трещина, которая появилась ещё до аварии. Мы собирались её замазать, но так и не собрались. Теперь она была моим будильником. Я смотрел на неё каждое утро и думал: «Сегодня я её заделаю». И каждый день забывал.