Валерия Царева
Тётя Оля

Тетя Оля

Глава 1. Открытие

Окончив математический факультет с отличием, Ольга Валерьевна - для близких просто тётя Оля - погрузилась в область, где чистая математика переплеталась с фундаментальной физикой: изучение магнитных амплитуд и их взаимодействий в неоднородных полях. Её диссертация, озаглавленная «Гармонические колебания магнитных амплитуд в градиентных полях и их топологическая устойчивость», привлекла внимание узких специалистов, но осталась незамеченной широкой публикой.

В своей небольшой лаборатории на окраине города тётя Оля годами моделировала поведение магнитных полей сложной конфигурации. Её основной гипотезой было следующее: определённые резонансные амплитуды магнитного поля способны создавать микроскопические «разрывы» в ткани пространства-времени, временно ослабляя связь между квантовыми флуктуациями вакуума и макроскопической метрикой.

Ключевым открытием стал эффект параметрического резонанса. Она обнаружила, что при точной настройке частоты и амплитуды осцилляций магнитного поля (в диапазоне ультранизких частот, около 3–5 Гц, с амплитудой индукции B ≈ 0,7–1,2 Тл) в зоне действия соленоидальной катушки возникала аномальная зона с пониженной плотностью квантовых флуктуаций.

«Это не просто искажение поля», - шептала она, глядя на осциллограф, где кривая начинала пульсировать в такт заданному ритму. - «Это... дверь».

Глава 2. Эксперимент

Тётя Оля сконструировала установку:

Центральный соленоид с многослойной обмоткой из сверхпроводящего сплава, способный генерировать поле с контролируемой амплитудной модуляцией;

Система датчиков Холла для точного измерения вектора магнитной индукции B в трёх измерениях;

Квантовый интерферометр на базе SQUID (сверхпроводящего квантового интерферометра), улавливающего малейшие изменения в топологии пространства;

Блок управления с алгоритмом адаптивной обратной связи, корректирующим параметры поля в реальном времени.

На 147-й попытке, когда амплитуда достигла критического значения Bкр = 1,18 Тл, а фаза модуляции совпала с расчётным значением φ = 4π, приборы зафиксировали аномалию: