Точка Кипения

Глава

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Роман

Автор: Марушкин Юрий

ПРОЛОГ

«Глубинный смех»

Северная Атлантика, 247 миль к юго-западу от Азорских островов

12 марта 2039 года

Глубина погружения: 480 метров

Капсула падала в темноту, и Бьорн Ларсен подумал, что так, наверное, чувствует себя ребёнок в утробе — тесно, тепло и абсолютно непонятно, зачем тебя куда-то выталкивают.

— Четыреста двадцать, — голос оператора в наушнике звучал буднично, словно он считал этажи лифта в торговом центре. — Четыреста тридцать. Крен ноль-два. Норма.

Ларсен стоял в тесном наблюдательном отсеке «Одина» — так они между собой называли первую капсулу проекта BlueGrid. Официально она числилась как «Модуль автономного серверного размещения, тип "Атлант", серийный номер AG-001». Но какой нормальный человек станет произносить это вслух чаще одного раза?

«Один». Коротко, ёмко, по-скандинавски. И — если вдуматься — самонадеянно до безобразия.

Капсула представляла собой цилиндр длиной сорок два метра и диаметром одиннадцать — размером с небольшую подводную лодку, только без экипажа, без торпед и без какой-либо романтики. Внутри — четыре тысячи серверных стоек, упакованных в герметичные кассеты с диэлектрическим маслом. Снаружи — титановый корпус, рассчитанный на давление в пятьдесят атмосфер, и теплообменники.

Теплообменники были главным фокусом. Собственно, ради них всё и затевалось.

Шестнадцать рёберных панелей, расходящихся от корпуса, словно плавники доисторической рыбы. Каждая — двенадцать метров в длину, начинённая трубками с циркулирующим хладагентом. Горячее масло от серверов поступало внутрь, отдавало тепло титану, титан отдавал тепло океану. Просто. Элегантно. Никаких компрессоров, никаких градирен, никаких счетов за электричество.

Океан охлаждал бесплатно.