Амби

Глубина...

Утонула в твоей глубине

Словно лодка, забывшая путь

Этот путь мне, признаюсь, не нужен

Ведь сменилась на свет моя суть.

И вся тьма, что таилась во мне прежде вечно

В лучах твоих начала светить

Как маяк, бесконечно.

Я к свободе стремилась, сжигая боль

Но постигла твою необъятную соль

И не хочу я искать вдали берега

Не пугает твоя безграничность

Не обжигают твои ветра

В этой пучине расцвела я сама.

Грусть.

Не догоняй меня, грусть

Я свои замки песочные сокрушить так боюсь

Еще осталось чуть-чуть вот здесь, до поворота

И я опять сорвусь. Пусть.

И не торопится вслед до красно-синей успеть

Артерий дорог

Путей переплетений, новостей

Заманит снова

В свой безумный круг

Совсем сонный город без друзей и подруг.

Но ты догоняешь, грусть

Все ближе ко мне, чувствую кожей

Утешаешь мой пульс

Дворец растворился

Акварелью в серой прихожей

Ты пришла, грусть

Пусть.

Невский

Ты, я

И опустевший Невский

Там внизу

Спрятавшись за занавески

Мы стали тенью на стекле

Забыв о том

Что где то на земле

Еще кипит чужая жизнь

А здесь лишь мы.

И в этой немой глубине

Где город спит