Кирилл Коробко
Соверен короля Якова

О соверене

Монета представляет собой цилиндрическое тело, со штампами на обоих основаниях (аверс и реверс) и накаткой на цилиндрической части (гурт).

Соверен короля Якова начал чеканиться в 1216 году, хотя на монете указан год 1210 (MCCX в римском исчислении) – год воцарения Якова.

Монета чеканилась в Тауэрском монетном дворе (Tower Mint), в Лондоне, с 1216 (приблизительно, точные сведения не сохранились) до самой смерти короля Якова в 1229 году.

Для этой монеты были впервые применены идеи:

- Конструкция радиального пресса с разрезным секторальным пуансоном.

- Понятие о стандартизации веса и чистоты используемого металла.

- Мысль о том, что монета может быть не только платежным средством, но и государственной пропагандой.

Физические данные монеты:

Название: Соверен короля Якова. Это название происходит от английского sovereign (монарх), поскольку на аверсе было выбито изображение царствующего монарха.

Вес: 8.7475 грамма (1/40 тауэрского фунта). Другими словами, в одном тауэрском фунте ровно 40 монет.

Металл: Биметаллическая монета (золото + медь). Основной объем монеты – чистое золото (8.6237 грамма). Для изображения рыжих волос Якова применен сплав золота с медью (0.1238 грамма), в процентном соотношении 82% золота и 18% меди.

Толщина: 2.5 мм

Диаметр: 15.185 мм

Объём: 452.77 мм³ (точно 452.7691511387164 мм³.)

Для справки:

- Плотность чистого золота составляет 19.32 г/см³ или 0.01932 г/мм³.

- 1 мм³ золота весит 19.32 миллиграмма.

О чеканке монет в средние века

В год воцарения Якова существовало два фунта:

- тройский 373,24 грамма

- тауэрский 349,9 грамма

Серебрянные пенни английской короны (и до и после Якова) чеканились именно в тауэрских весовых единицах.

Золотой соверен Якова традиционно чеканится тоже в тауэрской системе.

Серебряный пенни (или пенс) оставался главной и самой массовой монетой в государстве. Монета весила около 1,45 грамма и изготавливалась из очень чистого серебра 925-й пробы.

На аверсе чеканился портрет монарха, а на реверсе — крест для удобства разделения монеты на части (полпенни и четвертинки) в условиях дефицита мелкой наличности. Покупательная способность серебряного пенни была довольно высока. За один пенни можно было купить десяток яиц или курицу. Чтобы удовлетворить спрос населения на более мелкую наличность, государство допускало разрубание монеты либо пополам, получая два халфинга (англ. halving), либо на четыре части – четыре фартинга (англ. farthing).

Золотой соверен Якова копирует эту систему. На реверсе монеты можно увидеть крест с долами, облегчающие процесс разрубания.

Сравнение соверена Якова с другими золотыми монетами

Для сведения, в 1210 году (год воцарения короля Якова) золотые монеты в Европе имели хождение, но не чеканились.

Византийский Гиперпирон

- Вес около 4.45 грамм

- Золото 20,5-22,0 карата

- Диаметр около 28-30мм

Форма монеты чашевидная: тоньше в середине, толще по краям.

Последняя, по-настоящему золотая, валюта византийцев. Был в ходу при дворах европейских монархов (для расчетов дворян между собой), на Балканах, иногда попадал на Запад. Сильно обесценен к XIII веку, часто имел примесь меди.

По массе соверен составлял 1,97 гиперпирона, то есть практически в два раза. Но есть любопытный парадокс: по диаметру соверен меньше гиперпирона. В результате соверен выглядит маленьким и толстым, тогда как гиперпирон – большим, но значительно легче.

Сравнить соверен с гиперпироном по покупательной способности крайне затруднительно. Это разные денежные системы. В реальной средневековой экономике золотая монета была не просто кусочком золота. У неё была собственная репутация, государственный статус, доверие к эмитенту, возможность обмена на серебро и т. д.