Пески времени

Глава

В книге рассказывается о лорде Элиане Маркее, инженере-гидротехнике, который неожиданно для себя становится главой Переходного Совета и берёт на себя ответственность за судьбу государства Астерия. Неопытный в политике, он вынужден взять на себя управление государством в переломный момент. Сможет ли инженер-гидротехник справиться с новыми вызовами и спасти Астерию от падения в пропасть?

Введение

В королевстве Астерия, где вода ценилась дороже золота, а засуха могла стереть с лица земли целые народы, судьба державы зависела не от мощи мечей и щитов, а от мудрости тех, кто умел управлять живительной влагой. В мире, где каждая капля воды была на вес золота, а каждый акведук — символом надежды, судьба Астерии оказалась в руках одного человека.

Элиана Маркея, потомственного дворянина из рода Оазис, с юных лет окружали тайны и загадки. Его родовое поместье, утопающее в зелени садов, было оазисом плодородия посреди засушливых степей Сирры. С детства Элиан впитывал мудрость старых мастеров, которые, словно алхимики, раскрывали ему тайны воды: как она струится по древним акведукам, питая землю, как становится источником жизни или причиной гибели.