Не расплескай себя

Начало и окончание

Резкий звук тормозов, грохот, скрежет металла... Несколько секунд, разделивших жизнь одной семьи на «до» и «после».

Молодой мужчина открыл глаза, и первое, что он увидел, — белый потолок. Некоторое время он просто смотрел на него, не понимая, где находится и почему вокруг так тихо. Затем его взгляд медленно скользнул по комнате. Больничная палата. За окном шумел город, доносились отдалённые сигналы автомобилей, чьи-то голоса, лай собаки. В нос бил тяжёлый запах лекарств и хлорки. Яркий дневной свет заливал помещение, заставляя щуриться.Всё это он видел, слышал и ощущал.Но было что-то ещё.Что-то неправильное.Он чувствовал окружающий мир, но не чувствовал себя. Будто тело осталось где-то далеко, за пределами сознания.Так началась его новая жизнь.

Через девять месяцев после автомобильной катастрофы мужчину выписали из больницы. Врачи сделали всё, что могли. Он выжил, но перелом позвоночника навсегда лишил его возможности ходить.Даже оказавшись дома, он отказывался верить в произошедшее. Ему казалось, что это страшный сон, который однажды закончится. Что утром он откроет глаза и сможет встать с постели.Но дни складывались в недели, недели — в месяцы, а чуда не происходило.