Макс Грейф
Юпитер

....

Остановка. Кроме меня пассажиров больше не было. Да и самой остановки, по сути, тоже не существовало. Просто старый ржавый столб на обочине с нечитаемым указателем. Как только я вышел, автобус развернулся и уехал, оставив меня в облачке пыли.

Вокруг степь. Хоть и начало лета, трава уже пожелтела. Дул лёгкий ветерок, но от этого не становилось прохладнее. Наоборот — будто ещё сильнее накатывала духота. На небе ни облачка. Солнце светило каким-то непонятным тусклым, размытым пятном.

От трассы отходила гравийная дорога. В той стороне виднелось какое-то поселение — то ли деревня, то ли городок. А в глубине стояло большое высокое Здание.

«…астрономам удалось определить массу и размеры Юпитера. Выяснилось, что это крупнейшая планета Солнечной системы. Сейчас мы знаем, что диаметр Юпитера составляет сто сорок тысяч километров…»