Ольга Филимонова
314-й

Регенезис, снаружи похожий на гигантскую черепаху из бетона и стали, работал в привычном ритме. В каждой его секции трудились регенты. Самое отдалённое помещение — Конструкторий. Здесь точные, почти бесшумные роботы создавали себе подобных по давно спроектированному шаблону. Периодически звучали сигналы готовности деталей или уведомления о том, что работа идёт по плану. Гул конвейера преобладал над остальным шумом.

На ленте транспортёра лежал будущий новый регент — каркас робота, предназначенного для восстановления планеты после ядерной катастрофы. В верхней части его туловища размещался номер 314.

По мере продвижения ленты регенту добавляли недостающие детали. Оставалось вставить когнитивный модуль, и 314-й смог бы приступить к своим первым обязанностям. Однако, когда механический манипулятор протянул последний элемент к блестящей плате, на неё опустилось почти невесомое, чуждое холодной и безжизненной атмосфере завода существо. Красновато-оранжевая бабочка, трепеща, распластала крылья по медным дорожкам на стекловолокне.

Щелчок, искра — и прекрасное насекомое погибло. Его частицы припаялись к плате и смешались с микросхемами. 314-й пришёл в этот мир под громкий сигнал системного несоответствия.

Десятки трудившихся в Конструктории роботов повернули головы в сторону 314-го. Для новосозданного регента такой сигнал означал лишь одно — он бракованный, ошибка. Элемент, который нужно списать, разобрать на составляющие и создать нового — совершенного робота, полностью отвечающего требованиям в технической схеме.

Перед контрольным отключением 314-му предстояло подготовить отчёт по собственным несоответствиям, чтобы выявить причину брака. Его когнитивный модуль содержал всю информацию, которой располагали другие регенты, а также был подключён к общей сети. Поэтому роботу были известны и его предназначение, и необходимые в случае обнаружения брака действия.

314-й опустился на бетонный пол и зашагал с выверенной точностью. На встроенном в него визуальном дисплее замелькали уведомления. Другие регенты отмечали, что его движения слишком плавные и кардинально отличаются от стандартных. Каждый свидетельствовал о том, что у 314-го серьёзные отклонения.

Если бы сигналы регентов были запротоколированы системой, самостоятельный отчёт о браке нового робота не потребовался, и 314-го непременно направили бы на разбор. Однако в Конструктории случился непредвиденный скачок напряжения. Тревожные уведомления роботов не сохранились.

Бракованный регент продолжал движение, пока не достиг отсека, в который его влекла запрограммированная миссия. 314-й очутился перед экраном во весь его рост. Придвинулся ближе, чтобы графический код под номерным знаком считался в нужном окне, и замер. Система его сканировала.

На экране замигало сообщение, что в новом экземпляре присутствует инородное тело. Однако где именно и что это за тело сканер не определил.

Для подготовки отчёта о причинах своей неисправности регент получил команду провести собственное расследование. Начать предстояло с просмотра записи камер, запечатлевших его сборку.

314-й нашёл и воспроизвёл на своём визуальном дисплее видео с событиями, предшествующими его появлению.

Точный процесс сборки протекал без отклонений, пока дело не дошло до последних его секунд. 314-й увидел нечто. На его плату приземлилось маленькое существо с крыльями. Его облик и плавные движения не соответствовали ни одному объекту, знакомому регентам.

Робот просканировал всю доступную информацию. Датчики выдавали неопределённые сигналы:

[СИСТЕМА] Нестабильная форма.

[СИСТЕМА] Крылья колеблются.

[СИСТЕМА] Масса минимальная.

Алгоритмы тщетно пытались определить категорию, класс и функции существа. Подобного не содержала ни одна база данных. В системе возникла ошибка: аномалия. Программа не могла её обработать.

314-й замер, прекратив запросы. Вместо того чтобы продолжить расследование и начать отчёт о своём несоответствии, он принялся анализировать. Без команды, без необходимости для миссии. Самостоятельно.

Если впаянное в него существо оказалось аномалией, кто же он сам? Его тоже можно считать ошибкой? В своих технических характеристиках робот не обнаружил ничего, что отличало его от других регентов. Инородное тело не выявлено. Он способен выполнять миссию. Насколько верен вариант, что ему нужна дефабрикация и предшествующая ей утилизация?

Чтобы другие регенты не ознакомились с его аналитическим циклом, 314-й отключился от общей системы. Его собратья никогда не занимались подобным. Они не погружались столь глубоко во внутреннюю обработку, не тратили на анализ данных так много времени. Это ли не очередное доказательство аномалии? Если так, то 314-му могли присвоить статус не просто непригодного, но и потенциально опасного элемента.