Юлия Легина
Прибытие

Устанавливается соединение...

...........................................................

...........................................................

...

Соединение установлено...

Входящее сообщение:

Главному инженеру проекта "Заслон" Российской Федерации Корпалеву Леониду Игоревичу

Система раннего обнаружения космического вторжения сработала в пять часов пятьдесят шесть минут и тринадцать секунд по московскому времени. Оповещены главные инженеры и личный состав ВКС космодромов Байконур и Хьюстон.

Рекомендованные действия: найти причину срабатывания датчиков и подтвердить вторжение.

***

Корпалев не спал, когда к нему в кабинет явился младший инженер и доставил полученное ранее сообщение. Отпустив подчинённого, Леонид Игоревич три раза перечитал сообщение и решил проверить данные. За двадцать пять лет службы науке он понял одно – цифры никогда не лгут. И сейчас исключений быть не могло.

Корпалев поднялся с кресла и подошёл к мастер-консоли и запросил снимки со спутников, после чего отправил запросы на Гавайи, чтобы те подтвердили нахождение инопланетных объектов, приближающихся к атмосфере Земли.

Ждать пришлось очень долго. За это время главный инженер уже успел раздать указания и назначал ответственных за сопутствующие операции, которые должны были помочь прояснить ситуацию.

***

В восемь пятнадцать по Москве, Корпалев связался со всеми научными центрами "Заслон", которые отслеживали изменения в поведении неизвестных объектов.

- Корпалев слушает, - Леонид Игоревич снял трубку.

- Это Лобанов, из юго-западного института "Заслон", - ответили ему.

- Говорите.

- Ситуация немного проясняется. Мы выяснили, что объектов всего семь. Их форма корпуса узнаваема, но пока точных данных нет. На связь никто не выходил.

- Понял вас. Держите в курсе.

- Будет сделано!

***

Через два часа спутники, следовавшие по своей обыкновенной траектории, но проходящие мимо неизвестных объектов, начали отказывать один за другим. Причина была очевидна, хотя доказать ее было невозможно. Каждый из спутников пролетал в непосредственной близости от одного из неопознанных объектов. Были получены снимки, взяты предварительные данные для расчетов, но итог для искусственных разведчиков оказался фатальным. Обломки стали падать на Землю, демонстрируя всю беспомощность лучших умов человечества.

Ведь, как можно узнать, что именно является причиной вторжения, если больше нет возможности изучить это явление?

На расшифровку данных ушло ещё сорок минут, в ходе которых выяснилось немало подробностей. Во-первых, появились первые снимки, показывающие, что инопланетные объекты напоминали по своему профилю стандартные космические корабли. Да, люди пока не научились строить столь продвинутые аппараты, но некоторые характерные детали угадывались.

Корпалев все чаще думал над тем, что что-то упускает. Нечто важное, способное дать ответ на происходящее. Каждый раз эта мысль ускользала от него, как рыба, если попытаться ее поймать в воде.

***

Первый удар пришелся по энергетическим ресурсам электростанции, атомные станции, ветряки и солнечные панели - все оказалось уничтожено от единого залпа. Все орудия на инопланетных кораблях сработали одновременно, точно поражая все заданные цели. Атомные реакторы не вышли из строя, катастрофы не произошло, но образовались серьезные неисправности. Понадобится несколько месяцев, чтобы отремонтировать их все и вернуть энергетику в прежнее русло.

Эта ситуация не составила высшему руководству выбора - в воздух были подняты все силы. Однако, стоило отправленным истребителям приблизиться к кораблям или выстрелить, как с ними тут же пропадала связь. Ракеты не долетали, а самолёты падали вниз, будто все топливо мгновенно закончилось.

***

После экстренного заседания земного совета по безопасности, было принято решение развернуть секретную разработку "ЗАСЛОН" (Запасной Автономный Ситуационный Локальный Оперативный Норматив), в честь которой назвали проектные лаборатории. Полвека назад начали развивать эту идею, а спустя двадцать лет система была полностью готова к любым угрозам.

И сейчас ситуация требовала немедленного реагирования со стороны системы, разработанной лучшими умами человечества, на которую возлагали большие надежды.

***

- Господин Корпалев, командование программой переходит в ваше полное распоряжение. Делайте все, что будет необходимо, но не дайте врагу отказаться на Земле.

Отказать высшему руководству и совету очень сложно. Леонид Игоревич понимал всю тяжесть ответственности, возложенной на него, в потому не сопротивлялся. Он всегда был готов ко всему, если это "все" необходимо для улучшения жизни всех.

- Система наведения готовы? - спросил он инженеров в командном центре, в который превратился его наблюдательный пост.

- Лазеры заряжены, стержни на месте, - отрапортовал младший инженер.

- Отлично. Тогда по моей команде, через три... Два... Один... Огонь!

В глухой тишине раздался звук, с которым большая кнопка была опущена до предела. Однако, вместо ожидаемой атаки на противника, произошло то, что никто не ожидал - враг снова выстрелил, только теперь по более важной инфраструктуре Земли – по крупным дорогам.