Сергей Чувашов
Программа вводного инструктажа по охране труда для сотрудников

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правовая основа:

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 214, 225)

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда"

Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н "Правила по охране труда при строительстве"

Цель инструктажа: Ознакомление работников с основными требованиями охраны труда, правилами безопасного поведения на территории строительной компании.

Продолжительность: 2 академических часа

Проводит: Специалист по охране труда или уполномоченное лицо

ТЕМА 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

(30 минут)

1.1. Общие сведения о компании

Наименование организации, основные виды деятельности

Структура управления, основные подразделения

Количество работников, специфика производственной деятельности

1.2. Политика работодателя в области охраны труда

Основная цель: Обеспечение безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников

Принципы: Приоритет жизни и здоровья работников над результатами производственной деятельности

Обязательства руководства: Постоянное улучшение условий труда, предотвращение травматизма

1.3. Права и обязанности работников в области охраны труда

Права работника (ст. 219 ТК РФ):

На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда

На обучение безопасным методам и приёмам труда

На обеспечение средствами индивидуальной защиты

На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности

Обязанности работника (ст. 214 ТК РФ):

Соблюдать требования охраны труда

Правильно применять СИЗ

Проходить обучение и инструктажи

Немедленно извещать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью

ТЕМА 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

(30 минут)

2.1. Основные нормативные документы

Трудовой кодекс РФ

Правила по охране труда в строительстве (приказ № 883н)

Локальные инструкции по охране труда

Правила внутреннего трудового распорядка

2.2. Правила поведения на территории организации

Передвижение только по установленным маршрутам

Соблюдение скоростного режима на территории (не более 20 км/ч)

Запрет нахождения в состоянии алкогольного опьянения

Обязательное использование СИЗ в производственных зонах

2.3. Источники опасности на строительных объектах

Падение с высоты: Незащищённые проёмы, лестницы, леса

Падающие предметы: Инструменты, строительные материалы

Движущиеся механизмы: Краны, экскаваторы, автотранспорт

Электрический ток: Временная электропроводка, оборудование

Обрушение конструкций: Котлованы, траншеи, временные сооружения

2.4. Знаки безопасности

Запрещающие знаки: Запрет курения, прохода, въезда

Предупреждающие знаки: Опасность поражения током, падения

Предписывающие знаки: Работать в каске, использовать СИЗ

Указательные знаки: Пути эвакуации, места сбора

ТЕМА 3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ И ПОМЕЩЕНИЙ

(15 минут)

3.1. Основные службы