Егор Попов
Аудитор Системы: Маржа выживания

Глава 1: Точка воспламенения

Сырость бетонных стен пахла озоном и застарелой гарью. Максим открыл глаза и первым делом увидел не небо, а низкий свод из титано-керамических плит. Всплывающее перед глазами системное сообщение мигало тревожным алым цветом:

ВНИМАНИЕ! Обнаружена критическая дестабилизация энергетического ядра сектора «Арсенал-4».

Текущая пожарная нагрузка: 850 МДж/м².

– Где я?.. – голос прозвучал хрипло.

Вместо ответа в затылке разлилось обжигающее тепло. Сознание на секунду помутилось, а затем в центре обзора развернулась сложная геометрическая фигура, похожая на нейронную сеть.

[Синхронизация завершена. Приветствую, Оператор,] – голос в голове был лишен эмоций, но обладал странной глубиной. – [Я – ОРИС, ваш персональный ИИ-ассистент, интегрированный в духовную матрицу. Моя задача: ваш коэффициент выживания и оптимизация системных процессов.]

– ОРИС? – Максим поднялся, придерживаясь за стену. Стена под рукой вибрировала. – Что за «Арсенал»? Что за детонация?

[Вы находитесь в Интегрированном хранилище высокоэнергетических субстанций. Произошел сбой системы АУПТ (Автоматической установки пожаротушения). Магические потоки вышли из-под контроля. Если не купировать очаг, через пять минут этот сектор станет плазменным облаком.]

Максим тряхнул головой. Инженерные инстинкты сработали быстрее страха.

– Покажи мне потоки. Включи Анализатор.

[Активация Анализатора Потоков… Доступ получен.]

Мир мгновенно преобразился. Серые стены стали полупрозрачными. Максим увидел, как по трубам в стенах пульсирует густая, ярко-оранжевая энергия – «жидкая мана». В одном из узлов, прямо над массивным гермозатвором, поток закручивался в бешеном вихре.

– Кавитация в магическом контуре, – прошептал Максим. – Узел не выдержит давления.

[Подтверждаю. Текущее напряжение в узле: P = 12.5 МПа. Предел прочности сплава: 13.0 МПа.]

– ОРИС, дай мне векторную карту живых организмов. Мне нужно знать, кто за этой дверью.

Перед глазами вспыхнули тепловые силуэты. За гермозатвором бились два существа. Их «жизненные потоки» выглядели как рваные, пульсирующие нити.

[Объекты: «Механо-пауки, ранг Е». Агрессивны. Их энергетические сигнатуры перегружены. Они пытаются вскрыть затвор, не понимая, что это приведет к декомпрессии.]

– Если я открою дверь, их разорвет давлением, а я получу струю маны в лицо, – Максим прищурился, глядя на вентиляционную шахту под потолком. – ОРИС, рассчитай вероятность обрушения потолка, если я закорочу вон тот предохранитель.

[Расчет завершен. Вероятность направленного обрушения: 87%. Это перекроет основной поток маны и создаст барьер между вами и объектами. Однако, потребуется 100 единиц вашей системной Энергии.]

– У меня они есть?

[Ваш текущий запас: 120. Рекомендую приступать. Обратный отсчет детонации: 03:15.]

Максим вытянул руку. В ладони материализовался Анализатор – небольшое устройство, напоминающее тактический планшет, но сотканное из света.

– Погнали, ОРИС. Посмотрим, чему нас учили на кафедре техносферной безопасности.

Глава 2: Избыточное давление и чистая прибыль

Пыль после обрушения свода еще не осела, а ОРИС уже выводил на сетчатку обновленные данные.

[Угроза объемной детонации купирована. Энергетический фон стабилизирован на уровне 12%. Вы получили достижение: «Эффективный ликвидатор» (Бонус: +2 к Интеллекту, +1 к Удаче).]

Максим откашлялся, смахивая серую крошку с плеча. Вместо того чтобы добивать придавленных обломками механо-пауков, он подошел к полуразрушенному пульту управления АУПТ.

– Зачем тратить прочность инструментов на бой, если физика сделала всё за нас? – пробормотал он.

Его взгляд зацепился за странное свечение в нише, которую раньше закрывала бронеплита. Там, в аварийном слоте, тускло мерцал кристалл, оплетенный медными нитями.

[Обнаружен первый трофей: «Модуль Аудитора (Ранг: Редкий)»] [Тип: Интеграция для ИИ.] [Функция: Позволяет видеть не только физические потоки, но и «потоки ценности» – рыночный спрос, износ и скрытые дефекты предметов.]

– ОРИС, встраивай. Это именно то, что нам нужно, чтобы не сдохнуть с голодом в этом мире.

[Интеграция… 100%. Теперь я могу рассчитывать маржинальность любого найденного хлама, Оператор.]

Максим подошел к одному из уничтоженных пауков. Раньше игроки просто «лутали» их на предмет шестеренок. Но взгляд Максима теперь видел структуру: он видел, что центральный процессор паука уцелел, а его охладитель наполнен редким фреоно-магическим составом.

– Смотри, ОРИС. Если просто вырвать лапу – это 5 кредитов. Но если аккуратно извлечь систему охлаждения – это готовый ремкомплект для кондиционирования мана-реакторов. А на улице, судя по всему, чертовски жарко. Цена взлетает до 50.

[Логика принята. Вы развили навык «Системный анализ» до 2 уровня.]

Путь к «БАЗАРУ»

Через час Максим выбрался из аварийного сектора. Перед ним раскинулся огромный хаб, который игроки и местные называли просто – «БАЗАР». Это было безумное нагромождение контейнеров, магических лавок и неоновых вывесок, подвешенных в гигантском кавернозном зале.

Здесь не было тишины. Сотни голосов перекрикивали друг друга, пытаясь продать «Меч тысячи истин» или «Зелье регенерации».