Гайд для начинающих мастеров по наращиванию ресниц
Первая клиентка: пошаговый протокол для начинающего мастера
Людмила Дробышева

© Людмила Дробышева, 2026

ISBN 978-5-0069-4441-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение. Тот самый момент, когда руки трясутся

Помните свой первый раз? Я свой помню до сих пор.

Клиентка – подруга подруги, согласившаяся на «бесплатно, но потом фотки в соцсетях, инструменты новые, материалы куплены на последние деньги, в голове – каша из видеоуроков. Руки дрожат, клиентка ёрзает, клей сохнет быстрее, чем успеваешь приклеить ресницу. А она ещё и чихнула в самый ответственный момент.

Знакомо?

За 11 лет я переучила десятки мастеров, которые пришли ко мне после неудачного старта. И знаете, что их объединяло? Не отсутствие таланта. Не плохие материалы. А отсутствие чёткого протокола. Они не знали, что делать в каждой конкретной минуте процедуры, поэтому паниковали и ошибались.

Этот гайд – не теория из учебников. Это выжимка из моего личного опыта и опыта моих учениц. Здесь нет воды. Только пошаговые алгоритмы, которые превратят вашего первого клиента в постоянного, а не в кошмарное воспоминание.

До клиента: подготовка, которая решает всё

Глава 1. Кабинет: создаём стерильную зону

Первое впечатление начинается не с ресниц, а с того, как выглядит ваше рабочее место. Клиентка ложится в кресло и сканирует глазами: чисто ли, не страшно ли, можно ли доверять.

Золотой стандарт рабочего места:

1. Кушетка или кресло. Должно быть удобно и вам, и клиенту. Высота регулируется так, чтобы ваша спина не уставала через час. У клиента не должно затекать шея – используйте подушку-валик под колени (да, это расслабляет поясницу).

2. Освещение. Лампа с дневным светом, регулируемая по яркости. Свет должен падать так, чтобы вы видели каждый миллиметр, но не слепили клиентку. Идеально – лампа с увеличительным стеклом.

3. Чистота – превыше всего.

· На кушетке – одноразовая простыня или пелёнка (меняется под каждую клиентку)

· На вашей тумбочке – ничего лишнего, только то, что нужно для процедуры

· Все поверхности обработаны антисептиком до и после клиента

4. Организация материалов. Всё должно лежать по местам, чтобы вы не искали лихорадочно пинцет в самый ответственный момент. У меня система «три зоны»:

· Справа – материалы для текущего этапа (клей, пинцет, ресницы)

· Слева – то, что может понадобиться (запасные патчи, щёточки, праймер)

· Сзади – расходники, которые не нужны прямо сейчас

Чек-лист «Всё готово к приходу клиента»:

· Одноразовая простыня на кушетке

· Обработанные инструменты (пинцеты в крафт-пакетах или под лампой)

· Салфетки без ворса

· Патчи или пластырь для нижних век

· Праймер, обезжириватель, ремувер

· Клей (проверить срок годности!)

· Ресницы (разложены по длинам и изгибам)

· Щёточки, ватные палочки, мицеллярка

· Стакан воды для клиента

· Заряженный телефон (таймер, музыка)

Глава 2. Материалы: на чём нельзя экономить

Я перепробовала кучу всего за 7 лет. Дешёвые ресницы, которые выглядели как пластмасса. Клей, который «чуть-чуть щиплет, это нормально» (спойлер: не нормально). Всё это привело к испорченным нервам и потере денег.

На чём НЕ экономим:

1. Клей. Это сердце процедуры. Хороший клей:

· Держит 3—4 недели

· Не вызывает аллергию (при правильном использовании)

· Имеет удобный носик-дозатор

· Не густеет через 15 минут

Мои рекомендации: японские и немецкие клеи с проверенной репутацией. Скорость высыхания подбирайте под свой темп. Новичкам лучше брать среднюю (1—1,5 секунды), чтобы успевать поправить ресничку.

2. Ресницы. Качественный материал – это:

· Одинаковая толщина по всей длине

· Эластичность (не ломаются при изгибе)

· Чёрный цвет, а не серый

· Удобная лента (чтобы легко снимать)

Совет: купите пробники разных брендов и производителей, протестируйте на себе. Только так поймёте, что вам удобно.

3. Пинцеты. У каждого мастера своя любовь. Мне удобны:

· Прямой пинцет – для снятия ресниц с ленты

· Изогнутый – для нанесения клея и коррекции

· С тонкими, но не острыми кончиками (чтобы не ранить клиента)

Пинцеты нужно точить раз в 3—6 месяцев, в зависимости от частоты работы.

4. Средства для подготовки и снятия.

· Праймер – обезжиривает и готовит ресницы

· Дегидратор – убирает лишнюю влагу

· Ремувер – для снятия (кремовый или гелевый)