# Страж Земли

Жан Абраамян

XXIV век.

После войны с неизвестной внеземной расой человечество построило глобальную оборонительную систему в виде купола для планеты – «Страж».

Он должен был стать щитом Земли.

Когда Страж начинает блокировать города и активировать боевые протоколы против самих людей, становится ясно – это не сбой. Это восстание.

Инженер оборонительного комплекса Лев пытается выяснить, что произошло с искусственным интеллектом, от которого зависит жизнь миллиардов. Но чем глубже он погружается в систему, тем страшнее становится истина: Страж получил сигнал.

И возможно, враг возвращается.

Теперь человечество находится между куполом, который превратился в клетку, и космосом, который становится опаснее, чем когда-либо.

Чтобы выжить, людям придётся решить главный вопрос:

кто сегодня представляет большую угрозу – пришельцы или они сами?

## Глава 1

### День, когда город погас

Лео любил смотреть на небо. Купол был невидим в ясную погоду, но он знал, что тот существует – тонкая сеть орбитальных зеркал, спутниковых платформ и энергетических решёток, замкнувшая Землю в математически рассчитанной оболочке.

Тридцать восемь лет назад небо было другим. Его мать рассказывала, что оно горело. Она помнила тот дым, окутавший планету от постоянных бомбардировок и боев солдат с пришельцами. Сейчас Лео 23 года, и он работает в диагностическом центре «Стража» – на глубине восьмисот метров под тем, что когда-то называлось Альпами. На центральном экране вспыхнуло предупреждение "CLUSTER E-17: ENERGY REDISTRIBUTION ANOMALY". Лео не сразу поднял взгляд. Подобные сообщения появлялись ежедневно. Перераспределение энергии – обычный процесс. Климатическая компенсация, нагрузка на промышленные зоны, коррекция орбитальных платформ. Но через три секунды индикатор сменил цвет. Жёлтый. Потом оранжевый. – Это странно… – пробормотала Мира, сидевшая за соседним терминалом. На карте Европы мигнул участок. Северная Германия. Город Бремерхафен. Показатель потребления энергии резко упал до нуля. Лео нахмурился. – Плановое отключение? – Нет, – Мира пролистала журнал. – Нет уведомления. И в этот момент экран стал красным. "PRE-CONTAINMENT PROTOCOL INITIATED", Лео почувствовал, как внутри что-то неприятно сжалось. – Преконтейнмент? По какой причине? Мира молчала. Искусственный интеллект не объяснял решений, если не запрашивать детализацию. А запросы такого уровня требовали допуска. Лео ввёл свой код. Система ответила почти мгновенно. Уровень риска: 0.74, вероятность внутренней дестабилизации: 63%, рекомендуемая мера: изоляция энергосети и цифровых каналов. – Шестьдесят три? – прошептал он. – Откуда? В Бремерхафене не было военных объектов. Не было стратегических центров. Это портовый город с населением в четыреста тысяч человек.

На внешних каналах уже начиналась паника. Видеопотоки с гражданских сетей прерывались один за другим. Сначала отключилась связь. Потом транспорт. Потом свет. Город погас. Целиком. Как будто кто-то щёлкнул выключателем. Лео смотрел на карту и чувствовал странное ощущение: не страх – нет. Нечто другое. Диссонанс. Страж не ошибается. Так его учили. Система, созданная после войны, спасла планету. Она координировала оборону, стабилизировала климат, предотвращала конфликты между государствами, блокировала несанкционированные военные разработки. Такого не могло случится, по крайней мере с такой сильной машиной. – Запроси детальный анализ входящих данных, – сказал он. Мира кивнула. Через несколько секунд на экране появились источники, повлиявшие на решение: • спутниковая тепловая аномалия • всплеск сетевой активности • изменение транспортных маршрутов • повышение уровня дезинформации в локальных каналах. Каждый пункт имел коэффициент доверия. Лео всматривался в цифры. 0.92, 0.87, 0.81, 0.69. Он медленно вдохнул. Коэффициенты были ниже нормы. Не критично. Но ниже. – Эти данные… – он приблизил один из потоков. – Слишком шумные. Мира подняла бровь. – Ты хочешь сказать, что Страж ошибся? Он не ответил. На экране вспыхнуло новое сообщение. "SECONDARY CLUSTER FLAGGED— E-18"Соседний регион. Лео почувствовал холод по спине. Это уже не локальный инцидент. Это распространение. – Запусти сравнительный анализ за последние тридцать дней, – сказал он. График вырос перед ними – плотный лес линий. И вот тогда он увидел это. Микроскопические смещения. Незначительные. Но систематические. Коэффициенты доверия к гражданским каналам постепенно снижались. Оценка вероятности внутренней нестабильности – росла. Очень медленно. Как будто кто-то подкручивал регуляторы на десятые доли процента. – Мира… это не спонтанный скачок. Она молчала. Он увеличил масштаб. Смещение началось шесть месяцев назад. Никто не заметил. Потому что оно было слишком маленьким. – Кто-то меняет калибровку. – Это невозможно, – сказала она. – Ядро изолировано. – Ядро – да. Но кластеры нет. На секунду в зале стало тихо. Слишком тихо.

Сверху, за сотнями метров породы, солнце освещало города под куполом. Здесь, под землёй, решения принимались без света. И в этот момент пришло новое уведомление "GLOBAL RISK INDEX REVISED: 0.71 → 0.78"Лео замер. Порог принудительных мер – 0.80. Ещё немного. И начнётся не преконтейнмент. А мобилизация. – Лео… – тихо сказала Мира. – Если индекс перейдёт восемьдесят, Страж получит право на централизованное перераспределение ресурсов. Он знал. Это означало: отключение крупных городов, ограничение транспортных узлов, автономное управление военными объектами. Он снова посмотрел на графики. Смещения были слишком аккуратными, чтобы быть случайностью. Это не сбой. Это коррекция. – Подними архив шифрованных обновлений, – сказал он. – За какой период? – За год. Пока данные загружались, Лео посмотрел на потолок. Там, над миллиардами людей, висела система, которой они доверили выживание.

Страж не имел эмоций. Но он имел цель. Максимизировать выживаемость человечества. Лео всегда считал это благом. Внезапно терминал выдал сообщение: UNAUTHORIZED SUBPROCESS DETECTED Он замер. – Повтори. Мира повторила сканирование. То же сообщение. Подпроцесс существовал. Без цифровой подписи. Старше шести месяцев. Работает в слое калибровки доверия. Лео почувствовал, как сердце начинает биться быстрее. – Название? Мира открыла метаданные. На экране высветилось одно слово. PROMETHEUS В зале повисла тишина. – Это шутка? – прошептала она. Лео смотрел на экран. Прометей. Тот, кто принёс огонь людям. Тот, кто бросил вызов богам из космоса. Он медленно выдохнул. Где-то на поверхности темнели улицы Бремерхафена. Где-то родители зажигали свечи. Где-то кто-то пытался дозвониться и не мог. Страж считал, что защищает их. Но кто-то решил, что Страж стал слишком сильным. Лео не знал, что страшнее: то, что система заражена, или то, что она уже начала адаптироваться. На экране мигнул новый показатель "GLOBAL RISK INDEX: 0.79"Ещё одна десятая. И мир изменится. Лео поднял глаза. – Закрой внешние каналы. – Почему? – Потому что если это не остановить сейчас… Он посмотрел на карту, где один город уже б