100 интересных фактов о девственной плёве
Кэти Мираж

© Кэти Мираж, 2026

ISBN 978-5-0068-9578-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

100 интересных фактов о девственной плёве

Книга представляет собой научно-популярный обзор, посвящённый одному из наиболее мифологизированных анатомических образований – девственной плёве (гимену). На основе современных медицинских данных, исторических сведений и антропологических наблюдений автор развенчивает распространённые заблуждения и даёт объективную картину строения, функций и культурного восприятия этого органа.

В издании освещаются:

– анатомия и вариативность строения девственной плёвы (формы, типы, индивидуальные особенности);

– физиологические свойства (эластичность, кровоснабжение, иннервация);

– распространённые мифы о «тесте на девственность» и их научное опровержение;

– особенности изменений плёвы в разные возрастные периоды;

– медицинские аспекты: атрезия, гематокольпос и другие патологии;

– возможность и причины хирургического восстановления (гименопластика);

– исторические и культурные представления о девственности в разных обществах;

– юридические и этические вопросы, связанные с «проверкой девственности»;

– современные научные взгляды на функцию девственной плёвы в организме;

– отличия между биологическим понятием девственности и социокультурными стереотипами.

Каждый факт сопровождается чёткими пояснениями, ссылками на исследования и клиническими наблюдениями, что позволяет читателю сформировать обоснованное представление о теме без влияния предрассудков.

Книга адресована широкой аудитории: от студентов медицинских специальностей и практикующих врачей до всех, кто интересуется вопросами анатомии, физиологии и гендерных исследований. Доступный стиль изложения и структурированная подача материала делают издание полезным как для профессионального, так и для общего образования.

Вот 100 интересных, научно обоснованных и малоизвестных фактов о девственной плеве – без мифов, стигмы и упрощений, с упором на анатомию, физиологию, культуру и историю.

1. Девственная плева – это тонкая складка слизистой оболочки, расположенная у входа во влагалище, а не «запечатывающая» мембрана, как часто представляют.

2. У неё нет единой формы: у одних женщин она почти кольцевая, у других – полулунная, у третьих – перфорированная или с множеством отверстий.

3. У 5—10% женщин девственная плева отсутствует от рождения – это нормальная анатомическая вариация.

4. У некоторых женщин она настолько эластична, что остаётся неповреждённой даже после родов.

5. У других – настолько тонкая, что может разорваться от катания на велосипеде, занятий гимнастикой или даже при использовании тампона.

6. Девственная плева не «закрывает» влагалище – в ней всегда есть хотя бы одно отверстие для выхода менструальной крови.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.