энциклопедия цветов
Ильвир Ирекович Зайнуллин

© Ильвир Ирекович Зайнуллин, 2025

ISBN 978-5-0068-9160-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Мир растений – удивительный и многогранный. С давних времён человек окружал себя зелёными обитателями дома и сада, находя в них не только красоту и уют, но и источник вдохновения, гармонии и умиротворения. Комнатные растения украшают наш интерьер, очищают воздух, создают атмосферу комфорта, а садовые цветы превращают открытые пространства в живые картины, радуя глаз яркими красками и чарующими ароматами.

Эта книга создана для всех, кто любит растения и хочет научиться ухаживать за ними правильно и с удовольствием. В ней собраны подробные описания популярных комнатных и садовых цветов, даны рекомендации по их выращиванию, уходу и декоративному использованию. Вы узнаете о характерных особенностях растений, их происхождении, периодах цветения, требованиях к свету, воде и питанию, а также об особенностях почвы и пересадки.

Наш справочник поможет и новичкам, и опытным цветоводам лучше понять своих зелёных друзей, выбрать подходящие растения для дома или сада и создать собственный уголок красоты и гармонии. Благодаря этому знанию каждый сможет превратить даже самый простой участок или комнату в настоящий живой оазис, где растения будут радовать глаз и вдохновлять на новые свершения.

Откройте эту книгу – и пусть каждая страница станет вашим путеводителем в мире зелёных чудес.

Раздел №1 Комнатные цветы

Орхидея

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Орхидеи – это изящные и необычные растения, которые легко узнать по их симметричным цветкам сложной формы. Цветок орхидеи обычно состоит из трёх чашелистиков и трёх лепестков, один из которых образует характерную «губу» (лабеллум), часто более яркую и контрастную.

Размеры орхидей могут сильно различаться: от миниатюрных растений высотой 10—15 см до крупных экземпляров с цветоносами более 1 метра. Листья чаще всего плотные, кожистые, овальные или удлинённые, насыщенно-зелёного цвета.

Цветовая палитра орхидей чрезвычайно богата:

– белые и кремовые

– розовые и фиолетовые

– жёлтые и оранжевые

– красные и бордовые

– синие (обычно искусственно окрашенные)

– многоцветные, с пятнами, полосами и крапом

Орхидея

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Лучшее место – восточные или западные окна. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев, а недостаток света приводит к отсутствию цветения.

Полив

Полив должен быть умеренным. Орхидеи не переносят застоя воды:

– летом – примерно 1 раз в 5—7 дней

– зимой – 1 раз в 10—14 дней

Поливать лучше методом погружения: горшок ставят в воду на 15—20 минут, затем дают лишней влаге полностью стечь.

Влажность воздуха

Орхидеи предпочитают повышенную влажность (50—70%). Рекомендуется опрыскивать воздух вокруг растения или использовать увлажнитель, избегая попадания воды в точку роста.

Удобрение

Используют специальные удобрения для орхидей:

– в период роста и цветения – 1 раз в 2—3 недели

– в период покоя – реже или не удобряют вовсе

Грунт и пересадка

Орхидеи выращивают не в обычной земле, а в специальном субстрате (кора сосны, мох сфагнум, древесный уголь). Пересадка проводится раз в 2—3 года или при разложении субстрата.

3. Период цветения

В зависимости от вида, орхидеи могут цвести 1—3 раза в год. Самый распространённый комнатный вид – фаленопсис – способен цвести до 6 месяцев подряд. При хорошем уходе повторное цветение возможно через несколько месяцев после окончания предыдущего.

4. Происхождение

Орхидеи – одно из самых древних семейств растений на Земле. Их родина – тропические и субтропические регионы Азии, Центральной и Южной Америки, Австралии и Африки. В природе орхидеи часто растут как эпифиты, прикрепляясь к деревьям, что объясняет их особые требования к воздуху и корням.

Фиалка (сенполия)

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Фиалка, или сенполия, – компактное и очень популярное комнатное растение с мягкими бархатистыми листьями и нежными цветками. Листья собраны в аккуратную розетку, округлые или слегка сердцевидные, чаще всего тёмно-зелёные, иногда с более светлой изнанкой.

Цветки небольшие, но многочисленные, могут быть простыми или махровыми. Сенполии ценятся за огромное разнообразие окрасок:

– фиолетовые и сиреневые

– розовые

– белые

– красные

– синие

– двухцветные и многоцветные

– с каймой, пятнами или «глазком»

Размер растения обычно не превышает 20—30 см в диаметре, что делает фиалку идеальной для подоконников и полок.

Фиалка (сенполия)

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Фиалки любят яркий рассеянный свет, но не переносят прямые солнечные лучи. Лучше всего подходят восточные и северо-восточные окна. При недостатке света листья вытягиваются, а цветение становится скудным.

Полив

Полив должен быть регулярным, но аккуратным:

– 1—2 раза в неделю, по мере подсыхания верхнего слоя почвы

Рекомендуется нижний полив (через поддон), чтобы вода не попадала на листья и в центр розетки, так как это может вызвать загнивание.

Влажность воздуха

Фиалки предпочитают умеренную влажность воздуха (50—60%). Опрыскивать листья не рекомендуется – лучше использовать увлажнитель воздуха или ставить рядом ёмкость с водой.

Удобрение

Подкормку проводят специальными удобрениями для фиалок:

– в период активного роста и цветения – 1 раз в 2 недели

– зимой – 1 раз в месяц или реже

Грунт и пересадка

Почва должна быть лёгкой, рыхлой и воздухопроницаемой. Подходит специальный грунт для сенполий. Пересадку проводят 1 раз в год или при разрастании розетки.

3. Период цветения

При правильном уходе фиалки могут цвести почти круглый год, с небольшими перерывами. Один цикл цветения длится в среднем 6—8 недель.

4. Происхождение

Родина сенполии – Восточная Африка, горы Узамбара (территория современной Танзании). Растение было открыто в конце XIX века и названо в честь барона Вальтера фон Сен-Поля, который первым привёз его в Европу.

Фикус

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Фикус – декоративное лиственное растение, широко распространённое в комнатном цветоводстве. В зависимости от вида он может выглядеть как компактный куст, стройное деревце или ампельное растение. Наиболее популярны фикус Бенджамина, фикус каучуконосный и фикус лирата.

Листья фикуса – его главное украшение. Они могут быть:

– мелкими или крупными

– овальными, заострёнными или лировидными

– глянцевыми или матовыми

Окраска листьев варьируется от насыщенно-зелёной до пёстрой – с белыми, кремовыми или светло-зелёными прожилками и пятнами.

Фикус

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Фикусы предпочитают яркий рассеянный свет. Пёстролистные формы особенно нуждаются в хорошем освещении, иначе окраска листьев становится менее выразительной. Прямые солнечные лучи нежелательны.

Полив

Полив умеренный:

– летом – 1—2 раза в неделю

– зимой – реже, по мере подсыхания верхнего слоя почвы

Фикусы чувствительны к переувлажнению и застою воды, что может привести к опаданию листьев.

Влажность воздуха

Растение хорошо реагирует на повышенную влажность. Рекомендуется регулярно протирать листья влажной салфеткой и опрыскивать воздух вокруг растения.

Удобрение

Подкормку проводят удобрениями для декоративно-лиственных растений:

– с весны до осени – 1 раз в 2—3 недели

– зимой – 1 раз в 1—2 месяца

Грунт и пересадка

Подходит рыхлый, питательный грунт с хорошим дренажем. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – раз в 2—3 года.

3. Период цветения

В домашних условиях фикус цветёт крайне редко и не имеет декоративной ценности. Основное достоинство растения – его листья.

4. Происхождение

Фикусы происходят из тропических и субтропических регионов Азии, Африки и Австралии. В природе многие виды достигают огромных размеров и являются важной частью экосистем тропических лесов.

Монстера

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Монстера – крупное декоративно-лиственное комнатное растение, известное своими большими эффектными листьями с характерными прорезями и отверстиями. Листья кожистые, глянцевые, сердцевидной формы, со временем становятся всё более рассечёнными.

Окраска листьев чаще всего насыщенно-зелёная. Существуют также пёстролистные сорта с белыми или кремовыми пятнами и мраморным рисунком, которые особенно ценятся коллекционерами.

Монстера может достигать значительных размеров – до 2—3 метров в высоту при выращивании в помещении.

Монстера

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Монстера предпочитает яркий рассеянный свет, но хорошо переносит полутень. Прямые солнечные лучи могут вызывать ожоги листьев, особенно у молодых растений.

Полив

Полив регулярный и умеренный:

– весной и летом – 1—2 раза в неделю

– осенью и зимой – реже, после подсыхания верхнего слоя почвы

Важно избегать застоя воды в горшке.

Влажность воздуха

Растение любит повышенную влажность воздуха. Рекомендуется опрыскивать листья и протирать их от пыли. В сухом воздухе края листьев могут подсыхать.

Удобрение

Подкормку проводят удобрениями для декоративно-лиственных растений:

– с марта по сентябрь – 1 раз в 2—3 недели

– зимой – не чаще 1 раза в месяц

Грунт и пересадка

Подходит питательный, рыхлый грунт с хорошей воздухопроницаемостью. Пересадку молодых растений проводят ежегодно, взрослых – раз в 2—3 года.

3. Период цветения

В комнатных условиях монстера цветёт крайне редко. В природе образует соцветие-початок с покрывалом, после чего может формироваться съедобный плод.

4. Происхождение

Родина монстеры – тропические леса Центральной и Южной Америки. В естественной среде растение является лианой и использует воздушные корни для закрепления на деревьях и получения влаги.

Спатифиллум

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Спатифиллум – изящное комнатное растение, известное своими тёмно-зелёными глянцевыми листьями и элегантными белыми соцветиями. Листья удлинённые, ланцетные, собраны в прикорневую розетку.

Цветок спатифиллума состоит из кремово-белого початка, окружённого белым или слегка зеленоватым покрывалом. Со временем покрывало может приобретать зеленоватый оттенок.

Размер растения варьируется от компактных форм высотой 30—40 см до крупных экземпляров более 1 метра.

Спатифиллум

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Спатифиллум предпочитает рассеянный свет и хорошо переносит полутень. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев.

Полив

Растение влаголюбиво:

– летом – 2—3 раза в неделю

– зимой – по мере подсыхания верхнего слоя почвы

Недостаток влаги приводит к пониканию листьев, но после полива растение быстро восстанавливается.

Влажность воздуха

Спатифиллум любит высокую влажность воздуха. Рекомендуется регулярное опрыскивание и протирание листьев.

Удобрение

Подкормку проводят удобрениями для цветущих комнатных растений:

– с весны до осени – 1 раз в 2 недели

– зимой – 1 раз в месяц или реже

Грунт и пересадка

Подходит лёгкий, питательный грунт с хорошим дренажем. Пересадку проводят 1 раз в 1—2 года.

3. Период цветения

Спатифиллум цветёт с весны до осени. При хорошем уходе возможны повторные волны цветения в течение года.

4. Происхождение

Родина спатифиллума – тропические регионы Центральной и Южной Америки, а также Юго-Восточная Азия. В природе растение растёт во влажных тенистых лесах.

Антуриум

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Антуриум – эффектное декоративно-цветущее комнатное растение, известное своими яркими соцветиями и глянцевыми листьями. Листья плотные, кожистые, чаще всего сердцевидной или овальной формы, насыщенно-зелёного цвета с выраженным блеском.

Главной декоративной особенностью антуриума является соцветие – початок, окружённый ярким покрывалом. Окраска покрывала может быть красной, розовой, белой, бордовой, зелёной и даже почти чёрной. Поверхность покрывала гладкая, глянцевая, иногда с лёгкой текстурой.

В комнатных условиях антуриум обычно достигает высоты 40—80 см, в зависимости от сорта и условий выращивания.

Антуриум

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Антуриум предпочитает яркий рассеянный свет. При недостатке освещения цветение становится скудным или прекращается. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев и покрывал.

Полив

Полив регулярный и умеренный:

– весной и летом – 2—3 раза в неделю;

– осенью и зимой – после подсыхания верхнего слоя почвы.

Почва должна быть постоянно слегка влажной, но без застоя воды.

Влажность воздуха

Антуриум нуждается в повышенной влажности воздуха. Рекомендуется регулярное опрыскивание, использование увлажнителя и протирание листьев от пыли. В сухом воздухе листья могут терять декоративность.

Удобрение

Подкормки проводят удобрениями для декоративно-цветущих растений:

– в период активного роста и цветения – 1 раз в 2 недели;

– зимой – 1 раз в месяц или реже.

Грунт и пересадка

Подходит лёгкий, рыхлый, воздухопроницаемый грунт с кислой или слабокислой реакцией. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – раз в 2—3 года, по мере роста корневой системы.

3. Период цветения

Антуриум способен цвести почти круглый год при хорошем уходе. Одно соцветие сохраняет декоративность в течение нескольких недель, а при своевременном удалении отцветших цветков растение регулярно формирует новые бутоны.

4. Происхождение

Родина антуриума – тропические леса Центральной и Южной Америки. В природе растение часто растёт как эпифит, закрепляясь на деревьях и получая влагу и питательные вещества из воздуха и дождевой воды.

Герань (пеларгония)

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Герань, или пеларгония, – популярное декоративно-цветущее комнатное растение, ценимое за обильное и продолжительное цветение, а также за неприхотливость в уходе. Растение формирует компактный куст с прямостоячими или слегка свисающими побегами.

Листья округлые или лопастные, с волнистыми краями, бархатистые на ощупь, часто с характерной тёмной зоной по центру. Окраска листьев варьируется от светло- до насыщенно-зелёной, у некоторых сортов – с декоративным рисунком.

Цветки собраны в плотные шаровидные соцветия. Палитра окрасок очень разнообразна: белая, розовая, красная, бордовая, фиолетовая, лиловая, а также двухцветные и пёстрые варианты. Высота растения обычно составляет 30—60 см.

Герань (пеларгония)

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Пеларгония предпочитает яркий свет и хорошо переносит прямые солнечные лучи. При недостатке освещения цветение ослабевает, побеги вытягиваются.

Полив

Полив умеренный:

– весной и летом – после подсыхания верхнего слоя почвы;

– осенью и зимой – значительно реже.

Герань лучше переносит кратковременную засуху, чем переувлажнение. Застой воды в горшке недопустим.

Влажность воздуха

Растение не требует повышенной влажности воздуха. Опрыскивание не является обязательным и может даже навредить при низких температурах.

Удобрение

Подкормки проводят удобрениями для декоративно-цветущих растений:

– в период активного роста и цветения – 1 раз в 2 недели;

– зимой – подкормки прекращают или сокращают до минимума.

Грунт и пересадка

Подходит лёгкий, питательный грунт с хорошим дренажом. Пересадку проводят по мере необходимости, обычно 1 раз в 1—2 года. Регулярная обрезка способствует формированию компактного куста и стимулирует цветение.

3. Период цветения

Пеларгония цветёт с весны до осени, а при хорошем освещении может радовать цветами почти круглый год. Удаление увядших соцветий продлевает и усиливает цветение.

4. Происхождение

Родина пеларгонии – Южная Африка. В естественных условиях растение приспособлено к яркому солнцу и периодам засухи, что объясняет его выносливость и неприхотливость в комнатной культуре.

Каланхоэ

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Каланхоэ – компактное декоративно-цветущее комнатное растение из группы суккулентов, популярное благодаря яркому и продолжительному цветению. Растение формирует плотный куст с мясистыми, сочными листьями овальной или слегка зубчатой формы.

Листья чаще всего тёмно- или ярко-зелёные, гладкие, иногда с красноватой каймой по краю. У некоторых видов и сортов встречаются серебристые оттенки или декоративное опушение.

Цветки мелкие, собраны в плотные зонтичные соцветия. Окраска может быть красной, розовой, жёлтой, оранжевой, белой и двухцветной. Высота растения в комнатных условиях обычно составляет 20—40 см.

Каланхоэ

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Каланхоэ предпочитает яркий свет и хорошо переносит прямые солнечные лучи. При недостатке освещения побеги вытягиваются, а цветение становится слабым или полностью прекращается.

Полив

Полив умеренный:

– весной и летом – после полного подсыхания верхнего слоя почвы;

– осенью и зимой – значительно реже.

Как и большинство суккулентов, каланхоэ плохо переносит переувлажнение и застой воды.

Влажность воздуха

Растение не требует повышенной влажности воздуха. Опрыскивание не обязательно и может привести к появлению пятен на листьях.

Удобрение

Подкормки проводят удобрениями для суккулентов или декоративно-цветущих растений:

– в период активного роста и цветения – 1 раз в 2—3 недели;

– зимой – подкормки прекращают.

Грунт и пересадка

Подходит лёгкий, хорошо дренированный грунт для суккулентов и кактусов. Пересадку проводят по мере необходимости, обычно 1 раз в 1—2 года.

3. Период цветения

Каланхоэ цветёт преимущественно в зимне-весенний период. Цветение может длиться несколько месяцев. После отцветания растение нуждается в периоде покоя и обрезке, что стимулирует закладку новых бутонов.

4. Происхождение

Родина каланхоэ – тропические и субтропические регионы Африки, а также остров Мадагаскар. В природе растение приспособлено к засушливым условиям, что объясняет его неприхотливость и устойчивость к недостатку влаги.

Бегония

1. Внешний вид и цветовые оттенки

Бегония – разнообразное декоративное комнатное растение, представленное как цветущими, так и декоративно-лиственными видами. Растение отличается выразительными листьями и яркими, продолжительными цветами, благодаря чему широко используется в домашнем и интерьерном озеленении.

Листья бегонии могут быть округлыми, асимметричными или резными, гладкими либо бархатистыми. Окраска варьируется от светло- и тёмно-зелёной до бордовой, серебристой и почти чёрной, нередко с узорами, прожилками и контрастной каймой.

Цветки собраны в соцветия или располагаются одиночно. Окраска цветов разнообразна: белая, розовая, красная, оранжевая, жёлтая, а также двухцветная. В зависимости от вида высота растения составляет от 20 до 60 см.

Бегония

2. Уход: полив, свет, удобрение, грунт

Свет

Бегония предпочитает яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызывать ожоги листьев, особенно у декоративно-лиственных сортов. При недостатке света цветение ослабевает, а окраска листьев становится менее выраженной.

Полив

Полив регулярный и умеренный:

– весной и летом – после подсыхания верхнего слоя почвы;

– осенью и зимой – реже.

Важно избегать переувлажнения и застоя воды, так как корневая система бегонии чувствительна к загниванию.

Влажность воздуха

Бегония предпочитает повышенную влажность воздуха, однако опрыскивание листьев нежелательно. Для повышения влажности рекомендуется использовать поддоны с влажным керамзитом или увлажнитель воздуха.