Екатерина Гейзерих
Лицо

Лицо

Разлитый кофе на клавиатуре, что б его, и главное, что быстро протереть её можно, но вот меж кнопок вытравить эту влагу… Марина трясла клавиатурой вниз под жесткий дэтх в наушниках, пока на экране мелькали черно-белые монстры. В смотровую влетел начальник.

– Что у тебя творится?!!!!

– Кофе! Я испугалась и …. – орала она, перекрывая гроул.

Он кинулся и нажал на красную кнопку. Сон закончился. Где-то на другом конце планеты облегченно проснулся один из сновидцев. Марина пристыженно сняла наушники.

– Кошмары на первом месте, сколько раз повторять, – ворчал начальник. – Клавиатуру новую закажем, а вот сон ты уже не переделаешь.

– Да, капитан, – кивнула Марина.

– И не спи на работе. А то не проснешься, – захохотал зловеще начальник и скрылся в темноте.

Она осталась сидеть, сгорбившись над свежим снимком из принтера. Сон номер 17981. Бережно разместила его на доске и вернулась к стенду. Кофе выдавался один раз за ночь, и, несмотря на её бесконечную усталость из-за ночных смен, она не могла получить больше. Нажала зеленую кнопку —запустила сон для какого-то мексиканца. Серьезно? Сальса, чипотле? Ох, это затянется надолго. Марина открыла ящик и достала заветный подарок —несколько нелегальных пакетиков 3в1, которые она могла заваривать втайне. Сегодня ей нужна была двойная доза.

– Здравствуйте, я по талону, – раздался мужской голос.

– Да что б тебя! – она поднялась над ящиком и больно ударилась головой об стол. Кофе из надорванного пакетика рассыпался по полу.

– Простите, я подниму…

– Кофе поднимешь? – разозлилась она. На уровне её глаз появились странные пшенично-тигриные глаза. – Что у тебя?

– Талон.

С экрана послышались крики ужаса. На мексиканца нападал огромный кактус с наколотыми на иглы человеческими глазами.

– Секунду.

Она уставилась в монитор, шепча под нос инструкцию. Правую руку подвела к красной кнопке. Мексиканец выл от ужаса и пытался зачем-то закопаться в песок пустыни, который не обжигал его руки во сне. Марина занесла левую руку над синей кнопкой – после нажатия песок стал жечь кожу, как соус чипотле. Затем она, как дирижер безумного оркестра, мгновенно нажала красную кнопку. Сон закончился. Принтер услужливо напечатал 17982.

– Видал, как красиво? Эх, это определенно было хорошо, – она растянулась в кресле, каждым позвонком чувствуя, что не выспалась. – Итак, что мы ищем?

Незнакомец протянул ей талон. Он был в осеннем черном пальто до пола, что могло напугать. Таких часто запускали в сны, чтобы они преследовали сновидцев без лица, развернувшись к героям затылком. Он был босой. Он был с бледными и пестрыми, как жирный фарш, руками. И его бледные руки тянули к ней неприятно свежий талон. Неприятный, потому что от добровольцев на кошмары не жди хорошего. Они шли на страх, чтобы решить ещё более ужасающую задачу. Они готовы были страдать ради цели. И она ни разу не отрабатывала талон так, чтобы после общения с добровольцами не оставалось странного долгого сосущего ощущения в животе.

– Я не знаю, – развел он руками в стороны. – Это было настолько больно, что я решил забыть. Но сейчас я понимаю, что мне очень-очень нужно это вспомнить. Несмотря ни на что.

– Приметы, зацепки? Мне нужно на что-то настраивать базу, – Марина вертела в руках талон, чтобы размять девственную бумагу, и это нервное шуршание успокаивало её интуицию.

– Я не знаю. Меня зовут Виктор, – он грустно улыбнулся.

– Хорошо, – вздохнула она. – Ты готов к тому, что будет страшно и тебя могут убить?

– Ну… Это же во сне? – он слишком долго улыбался.

– Если тебя убьют вот так, – она кивнула в сторону снимка с мексиканцем. – То ты должен будешь отрабатывать смены. Как я.

– Что это значит?

– Ты засыпаешь, но просыпаешься в смотровой. Кнопки, рычаги, талоны. Никаких интересных снов. Просто работа на администрацию. Ты никогда не узнаешь об этом в реальной жизни и не сможешь вспомнить, что происходило здесь.

– А что это за место? – он огляделся. О да, Виктор явно был не из любопытных, как будто бы на его плечах была такая тяжесть, что шея закостенела навсегда. Он прожил жизнь в иллюзиях, редкий клиент для её смотровой.

– Слишком много вопросов, – Марина теряла терпение. Ей и так нужно было нагнать количество номерков за смену, а талон задерживал её.

– Как тебя убили? – как будто не понял её Виктор.

– Это был огромный клоун.

– Мерзость.

– Да, – она кивнула. Затем она отодвинула стул рядом с собой. – Садись.

Виктор снял пальто. Вешалки не было. Под его пальто – синяя клетчатая рубашка, бежевые брюки. Одежда самого обычного мужчины. Только ноги голые, признак мучительного засыпания. Люди без обуви перед сном пробуют всё, от тяжелого одеяла до бальзама с валерианой, и всё равно во сне они бегают босиком. Виктор сложил пальто на спинку стула. Затем сел. Он не расслабился, а сидел с прямой спиной. Видно, что в первый раз. Марина надела наушники.

– А если у меня будут вопросы? – он смотрел на неё из под густых бровей. Вопросы, вопросы… Сколько же возни с этими талонами.

– Вопросов не будет – ты либо проснешься, либо нет. Поехали? – она не слушала его уже, поддаваясь музыке любимых корпсов.

Марина знала, что с ним ничего страшного для обычных людей не случится. Она нажала зеленую кнопку. Экран вспыхнул. Виктор обмяк на стуле, резко ударившись позвоночником о спинку. Его язык высунулся, как огромная синяя гусеница, а глаза закатились белками вверх. Не самая удобная поза для глубокого сна, но Марина была твердо уверена – их поиски не затянутся надолго. Она уже занесла обе руки над синей и красной кнопками. Не мигая, она смотрела на экран.

На экране к массажному столу была прикручена жесткими кожаными ремнями молодая девушка. Она испуганно смотрела на врача, что выбирал скальпель в углу кабинета. Врач в окровавленном халате обернулся. Девушка не могла разглядеть его лицо. Что видел сновидец, то видела и Марина. Она завороженно смотрела на это зловещее мутное пятно вместо головы, занимающее полэкрана. Остальные предметы в кабинете были острыми и четкими. Белые стены, металлический столик, массажный стол, прикованная девушка тоже была четкой. Но где же Виктор?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.