Алла Шелепова
Информационная модель. Определить цену проектирования. Выпуск 2

Что такое информационная модель

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) в международной терминологии – в российской терминологии информационное моделирование здания или информационная модель здания.

Информационная модель (ИМ) объекта капитального строительства – совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. (Статья 1.п..10.3 Градостроительного кодекса РФ введен Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ)

Информационное моделирование здания – это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и всё, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.

Трёхмерная модель здания, либо другого строительного объекта, сама по себе не является информационной. Это только информация о размерах. А вот если связать ее с информационной базой данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить дополнительные атрибуты, такая модель уже будет являться информационной. Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

Вывод. Трехмерная модель будет являться информационной, если к ней дополнительно привязать информацию о методах, материалах, ценах , сроках и другую информацию.

Основные документы, регламентирующие информационное моделирование в строительстве

Термины и определения в СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла», утвержденного приказом Минстроя России от 18 сентября 2017 г. №1227

2D : Документация, подготовленная в двухмерном формате в процессе проектирования; в контексте информационного моделирования означает, что все результаты работ/документация представлены в двухмерном формате.

3D: Пространственная 3D-модель; в контексте информационного моделирования означает представление объекта в трех измерениях (в координатах X, Y и Z).

4D: Модель, разработанная посредством добавления в пространственную 3D-модель временного измерения.

3D BIM + время/график = 4D BIM Прогнозирование и планирование процесса строительства.

Примечание – Допускаются к использованию термины-синонимы «4D-моделирование» и «4D-планирование».

5D: Модель, разработанная посредством добавления в 4D-модель (или 3D-модель) информации о затратах.

4D BIM + деньги/стоимость = 5D BIM Определение вариантов расходов

6D: Модель, разработанная посредством добавления в 5D-модель (4D- или 3D-модель) информации об эксплуатации объекта.

5D BIM + «как построено»/жизненный цикл = 6D BIM Накопление информации о здании в проекте строительства и определение потребности в техническом обслуживании

n-D-модель является продолжением информационной модели здания, которая включает всю проектную информацию, необходимую на каждом этапе жизненного цикла строительного объекта. Таким образом, информационная модель здания (BIM – Building Information Model) представляет собой базу данных компьютерной модели, которая может также содержать информацию о строительных процессах, управлении, эксплуатации и техническом обслуживании. Из этой базы данных автоматически могут быть сгенерированы различные информативные виды, варианты представления, соответствующие традиционной проектной документации: планы, разрезы, фасады и графики. Поскольку документы получены из одной и той же базы данных, все они скоординированы и точны – любые конструктивные изменения, сделанные в модели, автоматически отразятся в запрашиваемых чертежах, обеспечивая полный и последовательный набор документации. n-D моделирование основывается на концепции 2D, 3D и 4D, но открывает более широкие возможности.

ПР-1235 от 19.07.2018 года поручение президента РФ по обеспечению информационного моделирования в строительстве.:

• Переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства (далее – система управления) путем внедрения технологий информационного моделирования;

• Применение типовых моделей системы управления (проектной, строительной, эксплуатационной и утилизационной), в первоочередном порядке в социальной сфере;

• Утверждение показателей эффективности системы управления;

• Принятие стандартов информационного моделирования, а также гармонизацию ранее принятых нормативно-технических документов с международным и российским законодательством;

• Формирование библиотек типовой проектной документации для информационного моделирования;

• Подготовку специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве;

• Стимулирование разработки и использования отечественного программного обеспечения для информационного моделирования зданий и сооружений.

Основные нормативно-правовые документы, предусмотренные Градостроительным кодексом:

•правила формирования и ведения классификатора строительной информации (ПП РФ от 12.09.2020 №1416);

•классификатор строительной информации (ПП РФ от 12.09.2020 №1416, Приказ Минстроя РФ от 06.08.2020 №430/пр);

•правила формирования и ведения информационной модели, состава сведений, документов и материалов, подлежащих включению в информационную модель (ПП РФ №1431 от 15.09.2020);

•перечень случаев, при которых формирование и ведение информационной модели являются обязательными (ПП РФ №331 от 05.03.2021);

•требования к порядку включения информационных моделей в ГИСОГД (Приказ Минстроя №433/пр от 06.08.2020).

•ГОСТ Р 10.0.02-2019/ ИСО 16739-1:2018 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1 Схема данных»

•ГОСТ Р 10.0.03-2019/ ИСО 29481-1:2016 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»

•ГОСТ Р 10.0.05-2019/ ИСО 12006-2:2015 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. Структура информации об объектах строительства. Часть 2. Основные принципы классификации»

•ГОСТ Р 57295-2016 «Системы дизайн-менеджмента. Руководство по дизайн-менеджменту в строительстве»

•ГОСТ Р 57309-2016/ИСО 16354:2013 «Руководящие принципы по библиотекам знаний и библиотекам объектов»

•ГОСТ Р 57311-2016 «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»

•ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»

•ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое проектирование»

•ГОСТ Р 58438.1-2019 «Структуры данных электронных каталогов продукции для инженерных систем зданий. Часть 1. Понятия, архитектура и модель»

•ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией»

•ГОСТ Р 58908.1-2020 / МЭК 81346-1-2019 «Промышленные системы, установки, оборудование и промышленная продукция. Принципы структурирования и коды. Часть 1. Основные правила»

•ГОСТ Р 58908.12-2020/ ИСО 81346-12—2019 «Промышленные системы, установки, оборудование и промышленная продукция. Принципы структурирования и коды. Часть 12. Объекты капитального строительства и системы инженерно-технического обеспечения»

•ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

•СП 265.1325800.2016 «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства»

•СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»

•СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.