Справочное пособие по некоторым образцам стрелкового огнестрельного оружия
Д. С. Рыбаков

© Д. С. Рыбаков, 2025

ISBN 978-5-0068-8221-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Издание настоящей книги прежде всего должно служить цели ознакомления широких кругов с вопросами устройства, конструкции и условий работы созданных образцов оружия. Однако охватить весь громадный материал моделей оружия в рамках данной книги невозможно. Вследствие этого при составлении данного труда были подобраны как наиболее интересные, так и типичные образцы оружия. Таким образом ряд образцов был опущен, а описания образцов оружия даны с различной степенью детализации, но составлены по единой общей схеме, признанной автором книги наиболее удобной. Сведения, приведенные в книге, получены из открытой отечественной и зарубежной справочной литературы, периодической печати и ресурсов сети Интернет, а также в результате исследования образцов натурных коллекций. Следует также отметить, что ряд размерных и весовых характеристик моделей пистолетов у разных производителей может отличаться.

Раздел 1. Пистолеты

Пистолет Mitrailleuse/Le Gaulois
(Пулемет/Галл)
Изготовитель
Manufacture Francaise d’Armes et Cycles de Saint-Etienne
(Франция)

В 1891 году французским оружейником Pierre Blanchon (Пьером Бланшоном) в соавторстве с Etienne Mimard (Этьеном Мимаром) был разработан и запатентован карманный пистолет. В 1893 году пистолет под названием Mitrailleuse (пулемет) запустили в серийное производство на фабрике в Сент-Этьенне «Manufacture Francaise d’Armes et Cycles de Saint-Etienne» (MFAC). Для коммерческого названия оно оказалось как-то тяжеловесно, поэтому через несколько лет название было заменено. В 1896 году пистолет переименовали в Gaulois, что было более звучно и содержало в себе игру смыслов, ибо слово это переводится как «галл, житель галлии» или, если понимать слово как прилагательное, «шутливый, вольный, нескромный». Конструктивно пистолет Gaulois полностью аналогичен Mitrailleuse, отличаясь только маркировкой и надписями. Производство пистолетов Gaulois было прекращено перед началом Первой Мировой войны приблизительно в 1910 году. Существует шесть вариантов исполнения этого пистолета, которые отличаются друг от друга только качеством исполнения и декоративностью. Gaulois №1 представляет собой эконом вариант без каких-либо декоративных изысков, Gaulois №2 отличается декорированным корпусом, Gaulois №3 имеет декорированный ствол и корпус, ну а Gaulois №6 наиболее роскошно украшенный образец. Специально для этого оружия на фабрике «MFAC» был разработан и налажен выпуск патрона 8x9R. При стрельбе из пистолета Gaulois скорость пули составляла 110 м/с.

Рис. 1—2. Пистолет, вид слева и справа

Основные характеристики

Рис. 3. Пистолет со снятой крышкой

Маркировочные обозначения и их расположение

Рис. 4. Маркировочные обозначения на стволе сверху

Рис. 5. Маркировочные обозначения на крышке рамки сверху

Рис. 6—8. Номер оружия на стволе снизу, на крышке рамки, на рамке

Рис. 9. Маркировочные обозначения на рамке слева

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки, ствола, затвора и ударно-спускового механизма. Все детали пистолета, за исключением накладки затвора, изготовлены из металла, притягивающегося к магниту. Накладка затвора изготовлена из полимерного материала коричневого цвета. Ствол пистолета цилиндрической формы, длиной 55 мм, изготовлен из металла серого цвета. Ствол снизу крепится к рамке при помощи резьбового соединения. Канал ствола имеет четыре нареза правого направления. Внешний диаметр ствола 11 мм. Диаметр канала ствола у дульного среза по нарезам – 7,8 мм. Затвор пистолета представляет собой сложную фрезерованную деталь с пазами, выступами и вырезами. В затворе имеются три сквозных отверстия круглой формы. Два из них однотипные, служащие для размещения возвратных пружин, одно – для размещения ударника, боевой пружины и направляющей втулки. Торцевая часть затвора закрыта накладкой, которая крепится к нему при помощи резьбового соединения. Накладка изготовлена из полимерного материала коричневого цвета и имеет ромбовидную насечку. В верхней передней части затвора имеется канал (отверстие) для выхода бойка ударника, по бокам два выступа, служащих фиксаторами фланца гильзы. Рамка пистолета представляет собой деталь прямоугольной формы с пазами и выступами. В ней расположены детали возвратного и ударно-спускового механизмов, а также затвор и магазин. Крышка закрывает рамку при помощи защелки. В передней части рамки с правой стороны имеется выемка с четырьмя сквозными круглыми отверстиями, предназначенными для контроля количества патронов. Рамка покрыта гравировкой в виде растительного орнамента. Вверху со стороны дульного среза ствола имеется отверстие круглой формы с внутренней резьбой для мушки. Ударно-спусковой механизм ударникового типа, одинарного действия, с закрытым расположением курка. Пистолет не автоматический, его механика приводится в действие мускульной силой при нажатии на торцевую часть затвора. Предохранитель рычажного типа, его флажок расположен на левой стороне рамки и имеет три положения: включен, выключен и разборка. Магазин однорядный, коробчатого типа, расположен в передней части рамки. Внутри магазина находится подаватель с пружиной и винтом крепления.

Рис. 10. Части и детали пистолета при разборке: 1 – затвор, 2 – две возвратные пружины с направляющими, 3 – накладка затвора, 4 – направляющая втулка, 5 – боевая пружина, 6 – ударник, 7 – выбрасыватель, 8 – шептало с пружиной, 9 – пружина предохранителя, 10 – винт крепления пружины предохранителя, 11 – рамка со стволом, предохранителем и крышкой окна, 12 – подаватель магазина с пружиной и винтом крепления, 13 – крышка рамки.

Взаимодействие деталей, частей и механизмов1

При нажатии на затвор он движется вперед по пазам рамки досылая патрон в патронник, при этом взводится ударник. При достижении затвором крайнего переднего положения происходит запирание канала ствола, одновременно с этим ударник высвобождается и устремляется вперед. При ослаблении нажима на затвор он под действием возвратных пружин возвращается в крайнее заднее положение. При этом выбрасыватель извлекает гильзу вверх в окно.

Пистолет Le Merveilleux (Чудо)
Изготовитель
Jacques Ronchouse&Co. (Франция)

В середине 90-х годов 19 века Jacques Ronchouse (Жак Роншоус) принялся за разработку нового пистолета, получившего название Le Merveilleux (Чудо), который под этим названием успешно продавался во Франции и странах центральной Европы. Пистолеты имели калибр 6 мм и 8 мм (6 mm Le Merveilleux CF и 8 mm Le Merveilleux CF). Изготовителем оружия была французская компания Jacques Ronchouse&Co. в г. Сент-Этьен, Франция.

Рис. 11—12. Пистолет, вид слева и справа

Основные характеристики

Маркировочные обозначения и их расположение

Рис. 13—14. Маркировочные обозначения на стволе сверху и снизу

Рис. 15. Маркировочные обозначения на рукоятки снизу

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки, ствола, рычага перезаряжания и ударно-спускового механизма. Все детали пистолета, за исключением накладок, изготовлены из металла, притягивающегося к магниту. Накладки изготовлены из полимерного материала коричневого цвета. Ствол пистолета цилиндрической формы, длиной 84 мм, изготовлен из металла серого цвета, притягивающегося к магниту. Ствол снизу крепится к рамке при помощи винта. Канал ствола имеет четыре нареза левого направления. Внешний диаметр ствола 10,7 мм. Диаметр канала ствола у дульного среза по нарезам – 7,7 мм. Диаметр патронника – 8,1 мм. Под стволом расположена возвратная пружина. Рычаг перезаряжания расположен в передней части перед магазином, крепится к рамке и стволу сверху при помощи одного винта, снизу заходит в вырез магазина и далее рукоятку, где взаимодействует с боевой пружиной. На правой стороне в верхней части рамки шарнирно с помощью винта закреплена фигурная пластина. Выступ пластины треугольной формы выполняет роль выбрасывателя и одновременно препятствует выпадению патронов из магазина вверх под действие пружины подавателя магазина. В правой части рамки расположен вертикальный паз, в котором перемещается выступ подавателя магазина, в него продето кольцо. При полностью заряженном магазине выступ подавателя находится внизу рамки, по мере израсходования патронов он перемещается вверх. Рамка пистолета г-образной формы, представляет собой сложную фрезерованную деталь с пазами, выступами и вырезами. Корпус магазина и рамка покрыты гравировкой в виде растительного орнамента. В рамке расположены детали ударно-спускового механизма. Ударно-спусковой механизм куркового типа, одинарного действия, с закрытым расположением курка. Прицельные приспособления отсутствуют. Накладки рукоятки изготовлены из полимерного материала коричневого цвета, крепятся к рамке при помощи одного винта и имеют ромбовидную насечку. Винт крепления накладок одновременно является осью курка. Магазин коробчатого типа, крепится к рамке при помощи двух винтов.

Рис. 16. Части и детали пистолета при разборке: 1 – рычаг перезаряжания, 2 – винт крепления рычага, 3 – корпус магазина, 4 – рамка, 5 – возвратная пружина, 6 – ствол, 7 – ограничитель и выбрасыватель, 8 – винт крепления ограничителя и выбрасывателя, 9 – боковая крышка, 10 – винты крепления корпуса магазина, 11 – подаватель, 12 – пружина подавателя со штоком, 13 – накладки рукоятки, 14 – винт крепления накладок, 15 – шептало с пружиной, 16 – ось шептала, 17 – курок с боевой пружиной

Взаимодействие деталей, частей и механизмов

При нажатии на рычаг перезаряжания он вместе со стволом отходит в крайнее заднее положение надвигаясь на патрон, находящийся на линии. По мере перемещения ствола в крайнее заднее положение его казенная часть отодвигает пластину с выбрасывателем вправо. Когда ствол пистолета достигает крайнего заднего положения, происходит запирание канала ствола. При ослаблении нажима на рычаг перезаряжания он под действием возвратной пружины перемещается вновь в переднее положение. При движении ствола вперед выбрасыватель упирается снизу в корпус гильзы и извлекает ее, одновременно закрывая верхнюю часть магазина.

Пистолет Le Francais мод. Policeman
(Ле Франсэ мод. Полисмен)
Изготовитель
Manufacture Francaise d’Armes et Cycles de Saint-Etienne
(Франция)

Компания Manufacture Francaise d’Armes et Cycles de Saint-Etienne (г. Сент-Этьенн, Франция) в 1922 году выпустила новую модель под названием «Полисмен» (Le Franсais Type Policeman). Это оружие отличалось от «model de Poche» только более длинным 88 мм стволом и характерным вступающей упорной втулкой в задней части затвора. Пистолет был официально поставлен на вооружение жандармерии Франции и выпускался вплоть до конца 60-х годов.

Рис. 17—18. Пистолет, вид слева и справа

Основные характеристики

Маркировочные обозначения и их расположение

Рис. 19. Маркировочные обозначения на стволе сверху

Рис. 20. Маркировочные обозначения на затворе справа

Рис. 21. Маркировочные обозначения на затворе слева

Рис. 22. Маркировочные обозначения на затворе слева

Рис. 23.Маркировочные обозначения на крышке магазина

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки с рукояткой, ствола, затвора, ударно-спускового механизма и магазина. Ствол соединен с рамкой осью, которая проходит через отверстие выступа ствола и отверстия вилки рамки. Фиксация ствола осуществляется за счет подствольного крюка, расположенного на приливе ствола. Ствол пистолета цилиндрической формы длиной 88 мм. Канал ствола имеет шесть нарезов правого направления. Внешний диаметр ствола 12 мм. Диаметр канала ствола у дульного среза – 6,3 мм. Диаметр патронника – 7,1 мм. Рамка пистолета г-образной формы, представляет собой сложную фрезерованную деталь и выполнена как единое целое с основанием рукоятки. Рамка в передней части имеет вырезы для размещения и крепления ствола и спускового крючка, в задней части имеет выступы для движения затвора, вырез в рукоятке для размещения магазина, а также выступы и вырезы для соединения и размещения различных деталей. Ударно-спусковой механизм ударникового типа. Взведение ударника производится при нажиме на спусковой крючок непосредственно при производстве выстрела. Запирание канала ствола осуществляется массой затвора. Затвор г-образной формы, в передней части расположено окно для установки ствола; снизу имеются пазы для движения по рамке и вырезы для рычагов возвратного механизма, сзади – внутренняя резьба для упорной втулки, внутри – канал для установки ударника с пружиной и боевой пружины. В затворе отсутствует пружина ударника. Возвратная пружина смонтирована на направляющем стержне в гнезде передней стенки рукоятки перед магазином. Пружина соединена с угловыми рычагами, расположенными справа и слева под накладками рукоятки. Эти рычаги обеспечивают передачу воздействия возвратной пружины на затвор. Принцип действия автоматики пистолета – отдача свободного затвора. Механизм удаления гильз – отражатель, роль которого играет деталь рамки фигурной формы, выбрасыватель отсутствует. Стреляные гильзы выбрасываются из ствола за счет давления пороховых газов при выстреле, для удаления невыстреленных патронов и снаряжения пистолета первым патроном ствол откидывался на шарнире вверх казенной частью, для чего на рамке справа над спусковым крючком расположена защелка (рычаг). Прицельное приспособление состоит из целика и мушки. Целик представляет собой выступ с прорезью для прицеливания, треугольная мушка находится на дульной части ствола. Предохранитель отсутствует. Магазин сменный, однорядный, коробчатого типа. Накладки рукоятки изготовлены из полимерного материала черного цвета, крепятся к рамке при помощи двух винтов, имеют ромбовидную насечку и вензель «МF».

Рис. 24. Части и детали пистолета: 1 – боковые рычаги возвратного механизма с винтами, 2 – спусковая скоба, 3 – спусковой крючок со спусковой тягой и шепталом, 4 – ось крепления ствола, 5 – ствол, 6 – защелка ствола, 7 – затвор, 8 – боевая пружина, 9 – ударник, 10 – пружина ударника, 11 – рамка с рукояткой, 12 – возвратная пружина с направляющим стержнем, 13 – пружина защелки ствола и магазина, 14 – упорная втулка, 15 – пружина спускового крючка, 16 – накладки рукоятки с винтами крепления, 17 – магазин

Взаимодействие деталей, частей и механизмов

При повороте вниз защелки ствол под действием пружинящей спусковой скобы откидывается вверх под углом примерно 30° для размещения патрона (первый патрон необходимо вручную вставить в патронник, далее перезаряжание происходит автоматически). После чего установить ствол на место. При нажатии на хвост спускового крючка сжимается боевая пружина и взводится ударник. При достижении спусковым крючком крайнего заднего положения происходит срыв ударника с боевого взвода, в результате чего он устремляется вперед. При извлечении магазина ствол автоматически откидывается вверх под углом примерно 30°, запирающий рычаг ствола поворачивается вниз и останется в данном положении до тех пор, пока не будет вновь вставлен магазин. При отсутствии магазина запирание ствола не происходит.

Пистолет Le Francais Modele de Poche І
(Ле Франсэ Карманная модель І)
Изготовитель
Manufacture Francaise d’Armes et Cycles de Saint-Etienne
(Франция)

Основанная в 1885 году Пьером Бланчоном и Этьеном Мимардом (Pierre Blanchon and Etienne Mimard) компания Manufacture Francaise d’Armes et Cycles de Saint-Etienne (MFAC) незадолго до Первой мировой войны начала производство нового автоматического пистолета Le Francais.¹ Первый самозарядный пистолет этой серии был разработан Этьеном Мимаром в 1912 году и защищен патентом от 6 августа 1913 года №472505. Компания начала его реализацию под наименованием Le Francais в 1914 году.

Пистолеты Le Francais конструкции Etienne Mimard производились французской оружейной компанией MFAC с 1913 по 1969 гг., за исключением Второй мировой войны. Выпуск самозарядных пистолетов компанией (MFAC) был возобновлен в 1950 году. Пистолеты Le Francais выпуска 1950—1969 гг. имеют калибр 7,65 мм и основаны на конструкции предыдущих моделей, но отличаются наличием выбрасывателя, которого не было в более ранних образцах, и насечек на боковых гранях тыльной части затвора-кожуха. Пистолеты «Modele de Poche» продавались так же под названием «Франко», это оружие на поверхности накладок рукоятки имеет маркировку «FRANCO».

Основные характеристики

Рис. 25—26. Пистолет, вид слева и справа

Маркировочные обозначения и их расположение

Рис. 27. Маркировочные обозначения на стволе сверху

Рис. 28. Маркировочные обозначения на затворе справа

Рис. 29. Маркировочные обозначения на затворе слева

Рис. 30—31. Маркировочные обозначения на крышке магазина и накладках рукоятки

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки с рукояткой, ствола, затвора, ударно-спускового механизма и магазина. Ствол соединен с рамкой шарнирно при помощи оси, которая проходит через отверстие выступа ствола и отверстия вилки рамки. Фиксация ствола осуществляется за счет подствольного крюка, расположенного на приливе ствола и защелки ствола. Ствол пистолета цилиндрической формы длиной 60 мм. Канал ствола имеет шесть нарезов правого направления. Внешний диаметр ствола 12 мм. Диаметр канала ствола у дульного среза – 6,3 мм. Диаметр патронника – 7,1 мм. Рамка пистолета представляет собой сложную фрезерованную деталь и выполнена как единое целое с основанием рукоятки. Рамка в передней части имеет вырезы для размещения и крепления ствола и спускового крючка, в задней части имеет выступы для движения затвора, вырез в рукоятке для размещения магазина, а также выступы и вырезы для соединения и размещения различных деталей. Ударно-спусковой механизм ударникового типа. Взведение ударника производится при нажиме на спусковой крючок непосредственно при производстве выстрела. Запирание канала ствола осуществляется массой затвора. Затвор г-образной формы, в передней части расположено окно для установки ствола; снизу имеются пазы для движения по рамке и вырезы для рычагов возвратного механизма, сзади – внутренняя резьба для упорной втулки, внутри – канал для установки ударника с пружиной и боевой пружины. Возвратная пружина смонтирована на направляющем стержне в гнезде передней стенки рукоятки перед магазином. Пружина соединена с угловыми рычагами, расположенными справа и слева под накладками рукоятки. Эти рычаги обеспечивают передачу воздействия возвратной пружины на затвор. Принцип действия автоматики пистолета – отдача свободного затвора. Механизм удаления гильз – отражатель, роль которого играет деталь рамки фигурной формы, выбрасыватель отсутствует. Стреляные гильзы выбрасываются из ствола за счет давления пороховых газов при выстреле, для удаления невыстреленных патронов и снаряжения пистолета первым патроном, ствол откидывался на шарнире вверх казенной частью, для чего на рамке справа над спусковым крючком расположена защелка (рычаг). Прицельное приспособление состоит из целика и мушки. Целик представляет собой выступ с прорезью для прицеливания, мушка полукруглой формы находится на дульной части ствола. Предохранитель отсутствует. Магазин сменный, однорядный, коробчатого типа. Накладки рукоятки изготовлены из полимерного материала черного цвета, крепятся к рамке при помощи двух винтов, имеют ромбовидную насечку и вензель «МF».

Рис. 32. Части и детали пистолета: 1 – боковые рычаги возвратного механизма с винтами, 2 – возвратная пружина с направляющим стержнем, 3 – ось крепления ствола, 4 – спусковой крючок со спусковой тягой и шепталом, 5 – спусковая скоба, 6 – затвор, 7 – ствол, 8 – пружина ударника, 9 – ударник, 10 – рамка с рукояткой, 11 – пружина защелки ствола и магазина, 12 – упорная втулка, 13 – боевая пружина, 14 – пружина спускового крючка, 15 – защелка ствола, 16 – магазин, 17 – накладки рукоятки с винтами крепления

Взаимодействие деталей, частей и механизмов

При повороте вниз защелки ствол под действием пружинящей спусковой скобы откидывается вверх под углом примерно 30° для размещения патрона (первый патрон необходимо вручную вставить в патронник, далее перезаряжание происходит автоматически). После чего установить ствол на место. При нажатии на хвост спускового крючка сжимается боевая пружина и взводится ударник. При достижении спусковым крючком крайнего заднего положения происходит срыв ударника с боевого взвода, в результате чего он устремляется вперед. При извлечении магазина ствол автоматически откидывается вверх под углом примерно 30°, защелка ствола поворачивается вниз и останется в данном положении до тех пор, пока не будет вновь вставлен магазин. При отсутствии магазина запирание ствола не происходит.

Пистолет Le Francais Modele de Poche ІІ
(Ле Франсэ Карманная модель ІІ)
Изготовитель
Manufacture Francaise d’Armes et Cycles de Saint-Etienne
(Франция)

В 1928—1929 году был начат выпуск пистолета Le Francais Modele de Poche калибра 6,35 мм с укороченным стволом, длина которого составляла 60 мм. Пистолеты Le Francais Modele de Poche выполнены в нескольких, незначительно отличающихся друг от друга вариантах и имеют аналогичный принцип действия и конструкцию, отличаются лишь некоторыми особенностями отдельных деталей и отделкой оружия. Ранние модели Le Francais были доступны в четырех исполнениях от №1 до №4. Исполнение №1 было самого простого способа отделки, исполнение №2—4 выполнялись с все более сложным оформлением. Все они были вороненые. С появлением других моделей, каждый исполнение получило свой номер: 802 – стандартное; 808 – с улучшенной отделкой, полировкой и незначительной гравировкой; 814 – никелированное, захваты в мелкую «сеточку»; люкс – блестящие сине-черного цвета, с роскошными гравюрами, 820 так же, как 814, с художественным оформлением высокого класса. В последующие годы исполнение 802 также предлагается в никелированной отделке. В 1939 году под номером 812 введена дополнительная модель с рамкой из алюминиевого сплава. Ствол, защелка ствола, спусковая скоба и защелка магазина были из хромированной стали, ручки отделаны перламутром.

Основные характеристики

Рис. 33—34. Пистолет, вид слева и справа

Маркировочные обозначения и их расположение

Р ис. 35. Маркировочные обозначения на стволе сверху

Рис. 36. Маркировочные обозначения на затворе справа

Рис. 37—38. Маркировочные обозначения на стволе снизу

Рис. 39—40. Маркировочные обозначения на крышке магазина и накладках рукоятки

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки с рукояткой, ствола, затвора, ударно-спускового механизма и магазина. Ствол соединен с рамкой шарнирно при помощи оси, которая проходит через отверстие выступа ствола и отверстия вилки рамки. Фиксация ствола осуществляется за счет подствольного крюка, расположенного на приливе ствола и защелки ствола. Ствол пистолета цилиндрической формы длиной 60 мм. Канал ствола имеет шесть нарезов правого направления. Внешний диаметр ствола 12 мм. Диаметр канала ствола у дульного среза – 6,3 мм. Диаметр патронника – 7,1 мм. Рамка пистолета представляет собой сложную фрезерованную деталь и выполнена как единое целое с основанием рукоятки. Рамка в передней части имеет вырезы для размещения и крепления ствола и спускового крючка, в задней части имеет выступы для движения затвора, вырез в рукоятке для размещения магазина, а также выступы и вырезы для соединения и размещения различных деталей. Ударно-спусковой механизм ударникового типа. Взведение ударника производится при нажиме на спусковой крючок непосредственно при производстве выстрела. Запирание канала ствола осуществляется массой затвора. Затвор г-образной формы, в передней части расположено окно для установки ствола; снизу имеются пазы для движения по рамке и вырезы для рычагов возвратного механизма, сзади – внутренняя резьба для упорной втулки, внутри – канал для установки ударника с пружиной и боевой пружины. Возвратная пружина смонтирована на направляющем стержне в гнезде передней стенки рукоятки перед магазином. Пружина соединена с угловыми рычагами, расположенными справа и слева под накладками рукоятки. Эти рычаги обеспечивают передачу воздействия возвратной пружины на затвор. Принцип действия автоматики пистолета – отдача свободного затвора. Механизм удаления гильз – отражатель, роль которого играет деталь рамки фигурной формы, выбрасыватель отсутствует. Стрелянные гильзы выбрасываются из ствола за счет давления пороховых газов при выстреле, для удаления невыстреленных патронов и снаряжения пистолета первым патроном ствол откидывался на шарнире вверх казенной частью, для чего на рамке справа над спусковым крючком расположена защелка (рычаг). Прицельное приспособление нерегулируемое и состоит из целика и мушки. Целик представляет собой выступ с прорезью для прицеливания, мушка полукруглой формы находится на дульной части ствола. Предохранитель отсутствует. Магазин сменный, однорядный, коробчатого типа. Накладки рукоятки изготовлены из полимерного материала черного цвета, крепятся к рамке при помощи двух винтов, имеют ромбовидную насечку и вензель «МF».

Рис. 41. Части и детали пистолета: 1 – возвратная пружина с направляющим стержнем, 2 – боковые рычаги возвратного механизма с винтами, 3 – спусковая скоба, 4 – спусковой крючок со спусковой тягой, шепталом и пружиной, 5 – пружина защелки ствола и магазина, 6 – ось крепления ствола, 7 – рамка с рукояткой, 8 – ствол, 9 – защелка ствола, 10 – затвор, 11 – ударник, 12 – пружина ударника, 13 – боевая пружина, 14 – упорная втулка, 15 – накладки рукоятки с винтами крепления, 16 – магазин

Взаимодействие деталей частей и механизмов

Аналогично пистолету Le Francais Modele de Poche модификации №1.

Рис. 42—43. Схема пистолета и пистолет с откинутым стволом

Отличительные особенности пистолетов Le Francais Modele de Poche первой и второй модификаций

– упорная втулка разная по ширине;

Рис. 44

– пружина спускового крючка в первой модификации пластинчатая, во второй модификации спиральная, также различается способ ее крепления;

Рис. 45—46

– крышка магазина и способ крепления магазина в пистолете. Магазины в первой модификации фиксируются плоской пружиной и для извлечения магазина из горловины рукоятки необходимо его выступы подать вперед и потянуть магазин вниз. Во второй модификации установлена защелка магазина.

Рис. 47—50

В более поздних моделях пистолетов патрон располагался снаружи в специальном пружинном трубчатом держателе крышки магазина. Пистолеты первых партий не имели подобных магазинов.

Пистолет Browning mod. Baby
(Браунинг мод. Бэби)
Изготовитель
Fabrique Nationale d’Armes de Guerre (Бельгия)

В 1926 году компанией Fabrique Nationale было принято решение о модернизации выпускаемого ей карманного пистолета Browning M1906 с целью сделать его более компактным. Прототип был сделан Dieudonne Saive (Дьедонне Сэвом) в 1927 году. Пошел в производство в 1931—1932 годах. Технически Browning Baby представлял собой модификацию пистолета FN Browning M1906, но был меньше и легче. Отличительной характерной чертой стала удлиненная спереди рамка и соответственно измененная форма кожуха-затвора. Рамочный предохранитель убрали, а ручной получил вид длинного рычага, проходившего под левой накладкой рукоятки, что привело к незначительному изменению вида рамки. Кроме того, были использованы новые прицельные приспособления. У ранних образцов пистолета в дополнение к аббревиатуре FN в верхней части накладок рукоятки в нижней части было выштамповано название BABY. После возобновления производства этого оружия на Fabrique Nationale в конце 1940-х годов слово BABY было упразднено. У пистолетов, предназначенных для экспорта в США, вместо FN на накладках рукоятки было выштамповано BROWNING. Производился Fabrique Nationale с 1931 по 1983 год, было сделано около 510 000 экземпляров. Ныне производится малыми партиями в Канаде фирмой Precision Small Arms под названием PSA.25 (по лицензии). Также пистолет производился в 1972—1984 годах фирмой Bauer Automatic в Мичигане, США (без лицензии).

Основные характеристики

Рис. 51—52. Пистолет, вид слева и справа

Маркировочные обозначения и их расположение

Рис. 53. Маркировочные обозначения на кожух-затворе и рамке слева

Рис. 54—55. Маркировочные обозначения на накладках рукоятки

Рис. 56—57. Маркировочные обозначения на стволе

Рис. 58. Маркировочные обозначения на рамке и кожух-затворе справа

Рис. 59. Маркировочные обозначения на кожух-затворе снизу

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки, ствола, затвора, ударно-спускового и возвратного механизмов, магазина. Ударно-спусковой механизм одинарного действия ударникового типа. Ствол пистолета длиной 53,5 мм. Канал ствола имеет шесть нарезов правого направления, диаметр канала ствола у дульного среза по полям – 6,4 мм, диаметр патронника – 8,1 мм. Фиксация ствола с рамкой осуществляется путем захода трех выступов ствола в соответствующие вырезы на рамке. Кожух-затвор сложной формы, справа расположено окно для извлечения гильз и вырез для выбрасывателя; внутри по бокам – направляющие для движения по рамке; внутри сзади – канал для ударника, снаружи с левой и с правой стороны задней части имеется вертикальная насечка, служащая для удобства удержания пальцами рук при отведении затвора назад. Принцип действия автоматики пистолета – отдача свободного затвора. Рамка пистолета г-образной формы, представляет собой сложную фрезерованную деталь и выполнена как единое целое с основанием рукоятки и спусковой скобой. Рамка имеет выступы и вырезы для соединения и размещения различных деталей. Возвратный механизм состоит из двух пружин, расположенных под стволом на направляющем стержне. Направляющий стержень боевой пружины является одновременно указателем взвода. Удаление стреляной гильзы осуществляется двуплечим выбрасывателем, роль отражателя выполняет боек ударника. Прицельное приспособление нерегулируемое открытого типа – мушка и целик, расположенные сверху на кожух-затворе и выполненные слитно с ним. Предохранитель – рычаг, проходящий под накладкой с левой стороны и магазинный. Накладки рукоятки изготовлены из полимерного материала черного цвета и имеет ромбовидную насечку. Магазин коробчатого типа на шесть патронов с однорядным расположением.

Рис. 60. Части и детали пистолета при разборке: 1 – магазинный (автоматический) предохранитель, 2 – спусковая тяга, 3 – возвратные пружины на направляющем стержне, 4 – ствол, 5 – кожух-затвор, 6 – зацеп выбрасыватель, 7 – штифт крепления зацепа выбрасывателя, 8 – пружина зацепа выбрасывателя, 9 – боевая пружина, 10 – ударник, 11 – направляющий стержень боевой пружины, 12 – рамка, 13 – пружина шептала, 14 – пружина предохранителя, 15 – винт крепления накладок пистолета, 16 – шептало, 17 – спусковой крючок с пружиной, 18 – винт крепления шептала, 19 – накладки на рукоятку пистолета, 20 – предохранитель с выступом затворной задержки, 21 – магазин, 22 – защелка магазина, 23 – штифт крепления защелки магазина

Взаимодействие деталей, частей и механизмов

При отведении затвора до крайнего заднего положения сжимается боевая пружина и взводится ударник, под действием возвратной пружины затвор движется вперед и закрывает казенную часть ствола. При нажатии на хвост спускового крючка он поворачивается на своей оси и воздействует на спусковой рычаг. Спусковой рычаг давит на шептало и поворачивает его, ударник срывается с боевого взвода и наносит удар по капсюлю.

Неполная разборка пистолета осуществляется в следующем порядке:

Рычаг предохранителя повернуть вниз, извлечь магазин из рукоятки, отжав его защелку; отведя затвор в крайнее заднее положение, убедиться в отсутствии в патроннике патрона, спустить ударник.

Рис. 61—62. Отвести кожух-затвор назад примерно на 1 см, повернуть ствол на 90° против часовой стрелки

Рис. 63

Пистолет Colt Model 1911A1
(Кольт мод. 1911А1)
Изготовитель
Colt`S Manufacturing Company (США)

Самозарядный пистолет под патрон.45 ACP разработан Джоном Мозесом Браунингом в 1908 году под названием Colt-Browning (U.S. Patent 984519, 14 февраля 1911 года). Пистолет находился на вооружении лиц офицерского и сержантского состава всех видов вооруженных сил, родов войск и служб ВС США с 1911 по 1985 год, разрешен к использованию военными и полицейскими служащими в качестве личного оружия и в настоящее время. Основная модернизация пистолета проведена в период с 1924 по 1926 год. Именно в это время новый пистолет получил свое официальное название «Модель 1911A1». Серийные номера пистолетов Colt Model 1911A1 начинаются с номера 700 000. Пистолеты Кольт 1911А1 разделяют на пистолеты военной и гражданской серии (коммерческие модели). Военные пистолеты отличаются от коммерческих особенностями маркировки и отсутствием литеры «C» перед серийным номером. До 1941 года фирма Colt была единственным производителем пистолетов M1911A1. Кроме компании Colt, пистолеты M1911A1 также выпускались на заводах Remington-Rand, Ithaca Gun Company, Union Switch and Signal Co. и Singer Sewing Machine Co.

Рис. 64—65. Пистолет, вид слева и справа

Основные характеристики

Маркировочные обозначения и их расположение

ㅤ

Рис. 66. Маркировочные обозначения на затворе слева

Рис. 67. Маркировочные обозначения на рамке справа

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки, затвора, ствола, ударно-спускового и возвратного механизмов, магазина. Все части и детали пистолета, за исключением накладок рукоятки, изготовлены из металла, притягивающегося к магниту. Накладки рукоятки изготовлены из полимерного материала коричневого цвета, имеют ромбовидную насечку и крепятся к рамке винтами. Рамка составляет единое целое со спусковой скобой и основанием рукоятки. Рамка имеет спереди желоб для помещения возвратной пружины и нижней трубки кожух-затвора, вырез для помещения серьги и прилива ствола с уступом для упора головки направляющего стержня возвратной пружины, отверстия для стержня затворной задержки. На левой стенке рамки в задней части помещаются слева трубка с двумя пружинными стопорами: передним – для затворной задержки и задним – для предохранителя, а сверху – отражатель в виде высокого длинного вкладыша. Внутри в задней части рамки помещаются детали ударно-спускового механизма. Ствол пистолета длиной 128 мм, снаружи имеет цилиндрическую форму с утолщением в казенной части, два полукольцевых выступа для сцепления с затвором. На казенной части расположены прилив для помещения серьги со своей осью и выступ для координации положения ствола. Канал ствола имеет шесть нарезов левого направления. Диаметр канала ствола у дульного среза по полям – 11,4 мм. Диаметр патронника – 12,1 мм. Ударно-спусковой механизм одинарного действия курково-ударникового типа с открытым расположением курка. Боевая пружина витая цилиндрическая, расположена позади магазина, ее усилие на курок передается через тягу. Ударник находится в задней части затвора, подпружинен и утоплен внутрь затвора. Принцип действия автоматики основан на использовании энергии отдачи ствола и затвора при коротком ходе ствола. Сцепление ствола с затвором осуществляется при помощи двух боевых выступов казенной части ствола и соответствующих пазов затвора. Расцепление осуществляется снижением ствола, при помощи серьги, шарнирно связанной со стволом и рамой, во время отката. Ось рычага затворной задержки является также нижней осью серьги. В передней части затвора находится ствольная съемная втулка, которая удерживает дульную часть ствола. Возвратная пружина размещается под стволом на направляющем стержне. В конструкции УСМ имеется разобщитель, не допускающий производства выстрела при не полностью закрытом затворе. Задняя поверхность нижней части рукоятки образована пеналом боевой пружины и имеет изогнутую форму. Прицельное приспособление открытого типа, сверху спереди затвора установлена нерегулируемая мушка, а сзади – целик. Механизм удаления гильзы – одноплечий выбрасыватель – расположен внутри затвора справа, отражатель выполнен отдельной деталью, смонтирован внутри рамки слева. Предохранитель неавтоматический, флажкового типа, блокирует курок, находящийся на боевом взводе, и затвор. В задней части рукоятки расположен рычаг автоматического рукояточного предохранителя, блокирующего спусковую тягу и выключающегося только при охвате рукоятки. Магазин сменный, коробчатого типа однорядный магазин вместимостью семь патронов. Защелка магазина расположена на левой стороне рукоятки у основания спусковой скобы.

Рис. 68. Части и детали пистолета при разборке: 1 – пружина магазина, 2 – корпус магазина, 3 – накладка рукоятки, 4, 12 – винты крепления накладки рукоятки, 5 – крышка магазина, 6 – подаватель магазина, 7, 10 – втулки крепления винтов, 8 – пружина защелки магазина, 9 – защелка магазина, 11 – замок защелки магазина, 13 – рамка, 14 – возвратная пружина, 15 – направляющая втулка, 16 – трубка, 17 – направляющий стержень, 18 – ствол, 19 – кожух-затвор, 20 – выбрасыватель, 21 – пружина ударника, 22 – штифт прилива ствола, 23 – серьга, 24 – затворная задержка, 25 – спусковой крючок, 26 – упор пружины, 27 – ударник, 28 – целик, 29 – курок, 30 – ось тяги курка, 31 – тяга курка, 32 – шептало, 33 – разобщитель, 34 – упор предохранителя, 35 – пружина упора, 36 – стопор упора, 38 – предохранитель, 39 – спусковая пружина, 40,43 – направляющие боевой пружины, 41 – боевая пружина, 42 – штифт фиксации спусковой пружины, 44 – ось курка, 45 – отражатель, 46 – автоматический предохранитель, 47 – штифт фиксации боевой пружины, 48 – вкладыш, 49 – штифт фиксации антабки, 50 – антабка

Взаимодействие деталей, частей и механизмов

Кожух-затвор, отходя назад, увлекает за собой сцепленный с ним ствол, утапливает головку разобщителя, отводит назад курок и сжимает возвратную пружину. Ствол, отходя назад вместе с кожухом-затвором, своим выступом поворачивает верхнюю часть серьги вокруг стержня затворной задержки. Серьга, вращаясь, опускает казенную часть ствола вниз, выводит выступы ствола из пазов кожуха-затвора и расцепляет ствол с кожухом-затвором. Ствол останавливается после расцепления, а кожух-затвор движется назад самостоятельно до остановки. Возвратная пружина после остановки кожуха-затвора – в состоянии наибольшего поджатия. Ударник под действием своей пружины отходит назад, его хвост выходит за затвор, а боек скрывается за зеркалом чашечки затвора. Пружина ударника – в состоянии наименьшего поджатия. Шептало под действием спусковой пружины скользит по нижней поверхности курка, проскакивает предохранительный взвод, заскакивает за боевой взвод курка и удерживает курок во взведенном состоянии после возвращения кожуха-затвора в исходное положение. Разобщитель своим стеблем выходит из выемки затвора, опускается вниз, сжимает среднее перо спусковой пружины, опускает вниз заднюю часть спуска, отводя от выступа шептала. После того как кожух-затвор пройдет заднюю стенку магазина, патроны под действием пружины подавателя поднимутся до упора в загибы магазина, а верхний патрон встанет на пути движения кожуха-затвора. Кожух-затвор при обратном движении под действием возвратной пружины извлекает из магазина патрон, досылает сто в патронник, ударом сталкивает ствол и движется вместе с ним вперед. Ствол, двигаясь вперед, своим приливом поворачивает серьгу. Серьга, вращаясь, поднимает казенную часть ствола вверх таким образом, что выступы ствола входят в пазы кожуха-затвора, и происходит их сцепление. Выбрасыватель своим зубом заскакивает за кольцевую проточку гильзы. Ударник находится в заднем положении. Разобщитель под действием среднего пера спусковой пружины поднимается, головка его стебля заходит в выемку на затворе, широкий выступ перекрывает спереди выступ шептала и освобождает заднюю часть спусковой тяги, позволяя ей встать напротив выступа шептала. Пистолет готов к стрельбе.

При нажатии на хвост спускового крючка задняя перемычка спусковой тяги надавливает на широкий выступ разобщителя и поворачивает его. Разобщитель своим широким выступом надавливает на выступ шептала. Шептало под нажимом разобщителя поворачивается, и его зуб освобождает курок. Курок под действием боевой пружины поворачивается и наносит удар по ударнику. Ударник бойком разбивает капсюль. Происходит выстрел. Под действием пороховых газов подвижная система пистолета отходит назад. Все процессы повторяются за исключением того, что выбрасыватель извлекает гильзу из патронника и удерживает ее в чашечке затвора до встречи с отражателем. От удара об отражатель гильза удаляется из пистолета. Для того, чтобы произвести следующий выстрел, необходимо отпустить спуск и снова нажать. Разобщитель при освобождении спуска под действием спусковой пружины поворачивается, надавливает на заднюю перемычку спусковой тяги и отводит весь спуск вперед, поднимает свой стебель и входит его головкой в выемку затвора, перекрывая своими выступами выступы шептала. При израсходовании всех патронов в магазине зацеп подавателя надавливает на зуб затворной задержки. Затворная задержка поворачивается, своим выступом входит в выем на средней части кожуха-затвора и останавливает его.

Один из вариантов неполной разборки пистолета осуществляется в следующем порядке:

Рис. 69. Нажав кнопку защелки магазина, извлечь его из рукоятки, отведя затвор назад, убедиться в отсутствии патрона в патроннике;

– отделить кожух-затвор от рамки пистолета, для чего кожух-затвор отвести назад настолько, чтобы головка затворной задержки совместились с малым вырезом на кожухе; вынуть затворную задержку и, придерживая снизу возвратную пружину, отделить от рамки кожух-затвор;

Рис. 70

– сдвинув затвор со стволом и серьгой вперед, отделить их от рамки. Отделить возвратную пружину вместе с трубкой. Повернуть вправо муфту ствола, для чего утопить трубку возвратной пружины;

Рис. 71—72

– вынуть направляющую трубку и соединительную муфту. Вынуть ствол из кожуха-затвора

Рис. 73

Пистолет Kongsberg M/1914
(Конгсберг мод. 1914)
Изготовитель
Kongsberg Vapenfabrikk (Норвегия)

Пистолет Kongsberg M/1914, был принят на вооружение норвежской армией в августе 1914 года после многочисленных испытаний. Это оружие представляет собой копию американского М1911 конструкции Джона Браунинга, которым заменили устаревший револьвер Nagant M/1893 калибра 7,5-мм, состоявший до того на вооружении норвежской армии. Производство пистолетов на Kongsberg Vapenfabrikk в Норвегии началась в 1916 году. Пистолеты получили обозначение COLT AUT. PISTOL M/1912. Норвежские «Кольты» отличались от американских лишь формой насечки на спице курка. Однако к массовому выпуску пистолетов приступили только в 1918 году. Тогда же в конструкцию ввели удлиненный рычаг затворной задержки, для которого также делали выемку в левой накладке рукоятки. На левой стороне затвора ставили обозначение «11.25 m/m AUT. PISTOL M/1914». От оригинального М1911 норвежский пистолет отличается также несколько удлиненным рычагом затворной задержки и обозначением калибра – 11,25 мм. Так как в США калибр измеряется по дну нарезов, а в Европе – по полям нарезов, калибр 11,43 мм решили переименовать в 11,25 мм. Большинство пистолетов раннего выпуска, с обозначением «1912», были отозваны на завод для установки на них новых удлиненных затворных задержек. С 1932 по 1939 гг. производство шло очень низкими темпами, было выпущено всего 871 шт. Около 22300 пистолетов были изготовлены до 1940 года. Во время немецкой оккупации Норвегии (1940—1945) производство пистолета Kongsberg M/1914 под обозначением Pistole 657 (n) было продолжено под немецким контролем. В общей сложности около 8200 пистолетов были сделаны во время немецкой оккупации.

Рис. 74—75. Пистолет, вид слева и справа

Основные характеристики

Рис. 76. Части и детали пистолета при неполной разборке

Маркировочные обозначения и их расположение

Рис. 77. Маркировочные обозначения на затворе слева

Рис. 78. Маркировочные обозначения на затворе справа

Рис. 79—80. Маркировочные обозначения на рамке, спусковом крючке, отражателе и предохранителе

Рис. 81—82. Маркировочные обозначения на защелке магазина, предохранителе, затворной задержки

Пистолет Star modelо B (Стар мод. Б)
Изготовитель
Bonifacio Echeverria S.A. (Испания)

Пистолеты Star моделей A, A Super, B, B Super и P спроектированы на основе конструкции пистолета Colt M1911 после Первой мировой войны и выпускались испанской компанией Bonifacio Echeverria S. A. (Бонифацио Эчеверриа) с 1922 по 1983 гг. под торговой маркой Star (Звезда). От Кольта испанские пистолеты Стар принципиальных отличий не имеют, за исключением отсутствия автоматического рукояточного предохранителя и иной конструкции запирания ствола у моделей Супер. Пистолеты Star выпускались под патроны 9mm Largo, 7,63 Mauser и 9mm Parabellum. Пистолет Star Model P предназначался для экспортных поставок в Южную Америку и производился под патрон.45 АКП. Пистолеты Star A и B имеют возможность крепления к нижней части тыльной стороны рукоятки деревянной кобуры-приклада при помощи соответствующего паза и защелки. Отличие УСМ пистолетов Star от Colt M1911 заключается в том, что спусковой крючок выполнен не продольно перемещающимся, а качающимся на оси. Кроме того, УСМ снабжен одинарной спусковой тягой, а не двусторонней, как у M1911. Предохранитель размещается на левой стороне рамки, позади накладок рукоятки. При включении он блокирует курок и затвор. Star B обр. 1924 года – первый вариант пистолета (созданный на основе конструкции Colt M1911), в производстве с 1924 до 1931 года. Star B обр. 1931 года – второй вариант пистолета (созданный на основе конструкции Colt M1911A1), в производстве с 1931 до 1983 года, Star B Super – модель 1946 года. Вместо серьги используется фигурный паз для запирания. Оружие оснащено магазинным предохранителем. Вместе с ручным предохранителем стала использоваться единая втулка, как на пистолете ТТ. В производстве находился до 1983 года.

Основные характеристики

Пистолет, вид слева и справа

Маркировочные обозначения и их расположение

Маркировочные обозначения на затворе справа

Маркировочные обозначения на рамке и крышке магазина

Маркировочные обозначения на рамке справа

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки, затвора, ствола, ударно-спускового и возвратного механизмов, магазина. Все части и детали пистолета, за исключением накладок рукоятки, изготовлены из металла, притягивающегося к магниту. Накладки рукоятки изготовлены из полимерного материала коричневого цвета, имеют ромбовидную насечку и крепятся к рамке винтами. Рамка составляет единое целое со спусковой скобой и основанием рукоятки. Рамка имеет спереди желоб для помещения возвратной пружины и нижней трубки затвора, вырез для помещения серьги и прилива ствола с уступом для упора головки направляющего стержня возвратной пружины, отверстия для стержня затворной задержки. Внутри в задней части рамки помещаются детали ударно-спускового механизма. Ствол пистолета длиной 127 мм, снаружи ствол имеет цилиндрическую форму с утолщением в казенной части, два полукольцевых выступа для сцепления с затвором. На казенной части расположены прилив для помещения серьги со своей осью и выступ для координации положения ствола. Канал ствола имеет шесть нарезов правого направления. Диаметр канала ствола у дульного среза по полям – 9 мм. Диаметр патронника – 10 мм. Ударно-спусковой механизм одинарного действия курково-ударникового типа с открытым расположение курка. Боевая пружина витая цилиндрическая, расположена позади магазина, ее усилие на курок передается через тягу. Ударник находится в задней части затвора, подпружинен и утоплен внутрь затвора. Принцип действия автоматики основан на использовании энергии отдачи ствола и затвора при коротком ходе ствола. Сцепление ствола с затвором осуществляется при помощи двух боевых выступов казенной части ствола и соответствующих пазов затвора. Расцепление осуществляется снижением ствола при помощи серьги, шарнирно связанной со стволом и рамой, во время отката. Ось рычага затворной задержки является также нижней осью серьги. В передней части затвора находится ствольная съемная втулка, которая удерживает дульную часть ствола. Возвратная пружина размещается под стволом на направляющем стержне. В конструкции УСМ имеется разобщитель, не допускающий производство выстрела при не полностью закрытом затворе. На левой стороне рамки расположены неавтоматический предохранитель флажкового типа и рычаг затворной задержки. Магазин сменный коробчатого типа однорядный вместимостью восемь патронов. Защелка магазина расположена на левой стороне рукоятки у основания спусковой скобы. Прицельное приспособление открытого типа, сверху спереди затвора установлена нерегулируемая мушка, а сзади – целик. Механизм удаления гильзы – одноплечий выбрасыватель – расположен справа, отражатель выполнен отдельной деталью, смонтирован внутри рамки слева.

Части и детали пистолета при разборке: 1 – направляющий стержень, 2— магазин, 3 – спусковой крючок со спусковой тягой, пружиной, гнетком и штифтом крепления тяги, 4 – ось спускового крючка, 5 – разобщитель, 6 – рамка с отражателем, 7 – защелка магазина, 8 – пружина защелки магазина, 9 – замок защелки магазина, 10 – возвратная пружина, 11 – затворная задержка, 12 – ствол, 13 – трубка, 14 – направляющая втулка, 15 – затвор с мушкой, 16 – выбрасыватель, 17 – ось выбрасывателя, 18 – пружина выбрасывателя, 19 – пружина шептала, 20 – шептало, 21 – ось шептала, 22 – винт, 23 – целик, 24 – пружина ударника, 25 – штифт ударника, 26 – ударник, 27 – курок с тягой, 28 – ось курка, 29 – боевая пружина с направляющим стержнем, 30 – накладки рукоятки, 31 – предохранитель, 32 – гнеток предохранителя с пружиной, 33 – винты крепления накладок

Взаимодействие деталей, частей и механизмов

Аналогично взаимодействию частей и деталей пистолета Кольт 1911А1.

Неполная разборка пистолета осуществляется в следующем порядке

Нажать на защелку магазина, извлечь его из рукоятки, отведя затвор назад, убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

Повернуть вправо муфту ствола, для чего утопить трубку возвратной пружины.

Отделить возвратную пружину вместе с трубкой, отделить втулку повернув влево.

Отвести затвор назад до совпадения его выреза с выступом затворной задержки и, сдвинув ее влево, отделить затворную задержку от рамки.

Сдвинув затвор со стволом и серьгой вперед, отделить их от рамки (ось затворной задержки одновременно является осью серьги). Отделить направляющий стержень возвратной пружины. Разъединить ствол и затвор.

Borchardt-Luger mod. 1908
(«Parabellum» Р.08)
Изготовитель
Mauser Production Lugers (Германия)
Deutsche Waffen und Munitionsfabriken² (Германия)

В 1904 году автоматический пистолет Борхардт-Люгер П.04 был поставлен на вооружение немецкого флота, германская армия также задумалась о замене устаревших револьверов M1879 и M1883 самозарядным пистолетом. В период между 1906—1907 годом государственная комиссия проводила тесты и сравнения между новыми пистолетами, представленными Фроммером, Маузером и Люгером. Комиссия выдвигала определенные требования к будущему армейскому пистолету. Применительно к пистолету Борхардт-Люгер П.08 решено было взять за основу пистолет модели 1906 года, внеся в его конструкцию незначительные изменения: калибр оружия должен был быть 9 мм, длина ствола 100 мм, автоматический предохранитель решено было убрать. 22 августа 1908 года Кайзер Вильгельм II подписал указ о принятии на вооружение армии 9-мм пистолета Борхардт-Люгер под официальным названием «Pistole 08». DWM 6 ноября 1908 года получила первый крупный военный контракт на поставку 50 000 пистолетов для германской армии, к изготовлению приступили в 1909 году.

Рис. 83—84. Пистолет, вид слева и справа

Основные характеристики

Маркировочные обозначения и их расположение

ㅤ

Рис. 85. Маркировочные обозначения на ствольной коробке, выбрасывателе и шатуне

Рис. 86—87. Маркировочные обозначения на рамке и выбрасывателе соответственно

Рис. 88—89. Маркировочные обозначения на ствольной коробке, крышке и затворе

Рис. 90—92. Маркировочные обозначения на рамке, стволе и мотыле

Рис. 93. Маркировочные обозначения на корпусе магазина

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки, ствола, ствольной коробки, затвора, ударно-спускового и кривошипно-шатунного механизмов и укомплектован магазином. Все части и детали пистолета, за исключением накладок, изготовлены из металла, притягивающегося к магниту. Накладки изготовлены из полимерного материала черного цвета. Ствол пистолета конической формы длиной 100 мм. Со стороны казенной части ствола имеется внешняя резьба для крепления со ствольной коробкой длиной 15 мм. В канале ствола имеется шесть нарезов правого направления. С внешней стороны ствола, со стороны дульного среза, расположено основание мушки, которое выполнено слитно со стволом. Диаметр канала ствола у дульного среза по нарезам 9,1 мм, диаметр патронника 10,0 мм. Запирание канала ствола осуществляется кривошипно-шатунным механизмом, состоящим из затвора, мотыля и шатуна, расположенных в ствольной коробке. Ствольная коробка соединена с рамкой посредством продольных пазов и фиксируется крышкой спускового механизма. В центре ствольной коробки расположен вырез для размещения ударно-спускового и кривошипно-шатунного механизмов. Рамка выполнена как одно целое с рукояткой и спусковой скобой. Рамка имеет пазы для движения ствольной коробки, вырез в рукоятке для размещения магазина, а также различные выступы и вырезы для соединения и размещения различных деталей. Ударно-спусковой механизм ударникового типа одинарного действия. Боевая пружина находится в цилиндрической полости ударника. Принцип действия автоматики пистолета основан на отдаче ствола и ствольной коробки при коротком ходе ствола. Спусковой механизм оснащен разобщителем, позволяет вести только одиночную стрельбу. Выбрасыватель двуплечий, смонтирован в верхней части затвора, отражатель пластинчатой формы, размещен в вырезе ствольной коробке справа. Прицельное приспособление открытого типа – мушка, расположенная сверху у дульной части ствола, и целик, расположенный на мотыле. Предохранитель флажкового типа, расположен с левой стороны рамки. Магазин пистолета коробчатый, однорядный, вместимостью восемь патронов. Пистолет отличается необычно большим, по сравнению с современными пистолетами, наклоном рукоятки – под углом 120°.

Рис. 94. Части и детали пистолета при разборке: 1 – магазин (подаватель, корпус, пружина подавателя, крышка), 2 – фиксатор ствола со ствольной коробкой, 3 – спусковой крючок с пружиной и осью, 4 – крышка спускового механизма, 5 – пружина защелки магазина, 6 – защелка магазина, 7 – рамка, 8 – рычаг предохранителя, 9 – штифт фиксации рычага, 10 – ползун предохранителя, 11 – затворная задержка с пружиной, 12 – затвор с шатуном, 13 – боек, 14 – боевая пружина, 15 – упор боевой пружины, 16 – ствол со ствольной коробкой и мушкой, 17 – отражатель, 18 – шептало с подпружиненным разобщителем, 19 – пружина шептала, 20 – ударник, 21 – выбрасыватель, 21 – штифт крепления выбрасывателя, 22 – пружина выбрасывателя, 23 – ось мотыля, 24 – правая накладка, 25 – мотыль с целиком, 26 – ось крепления мотыля с шатуном, 27 – серьга, 28 – ось серьги, 29 – ось возвратного рычага, 30 – возвратный рычаг, 31 – винты крепления накладок, 32 – шток возвратной пружины, 33 – возвратная пружина, 34 – левая накладка

Рис. 95

Взаимодействие деталей, частей и механизмов

Для заряжания пистолета необходимо вставить левой рукой магазин с патронами до полного запирания защелкой. При отведении мотыля назад вверх шатун приходит в движение и отводит затвор назад, зуб мотыля взаимодействует с задней стенкой рамки и вызывает перемещение ствольной коробки со стволом назад. Передний палец шатуна оттягивает назад ударник, который при этом заходит за шептало спускового рычага. Возвратная и боевая пружины сжимаются. Когда затвор пройдет за патрон, то под действием сжатой пружины магазина все патроны поднимаются и первый из них становится против ствола и перекрывает досылающую часть затвора. Возвратное движение ствольной коробки и обратный поворот мотыля осуществляются за счет аккумулированной энергии возвратной пружины. При движении вперед затвор досылает патрон из магазина в патронник по направляющим скосам рамки, боевой взвод ударника соприкасается с шепталом и ударник остается взведенным, выбрасыватель заскакивает в кольцевую проточку патрона; рычажное соединение принимает запертое положение. Пистолет готов к выстрелу. При нажатии на спусковой крючок ударник устремляется вперед и наносит удар по капсюлю патрона. Далее ствол со ствольной коробкой – затвор, шатун и мотыль в запертом положении двигаются назад, сжимая возвратную пружину. Когда пуля вылетит из канала ствола, ролики мотыля будут касаться профильных поверхностей задних выступов рамки, происходит отпирание и затвор получает ускоренное движение назад. Ударник взводится, выбрасывается стреляная гильза, и пружиной магазина подается очередной патрон. Детали спускового механизма функционируют, как описано выше. Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать.

Рис. 96—98. Положение частей пистолета в переднем (I)

и заднем (II) положениях

Неполная разборка пистолета осуществляется в следующем порядке

Отделить магазин: нажать на защелку магазина и вынуть его из рукоятки. Отделить ствол со ствольной коробкой и запирающим механизмом от рамки: отвести ствол немного назад и, удерживая его в таком положении, повернуть фиксатор ствола флажком вниз.

Отделить спусковую крышку; снять вперед ствол со ствольной коробкой и запирающим механизмом.

Рис. 99—100

Отделить запирающий механизм от ствольной коробки, для чего с правой сторон вытолкнуть ось шатуна и движением назад вывести запирающим механизмом.

Рис. 101—102

Пистолет Ortgies (Ортгис)
Изготовитель
Ortgies & Co (Германия)
Deutsche Werke³ (Германия)

Пистолет Ортгис был разработан Heinrich Ortgies⁴, патент на конструкцию калибра 6,35 мм был выдан 12 июля 1916 года, а на конструкции калибра 7,65 и 9 мм – 9 февраля 1918 года. Патентами были защищены три его основных изобретения: способ крепления ствола, устройство разобщителя и способ крепления накладок на рукоятке. Модели калибра 6,35 мм и 7,65 мм полностью идентичны по устройству и отличаются только размерами. В 1919 году началось серийное производство пистолета в немецком Эрфурте, на заводе Ortgies&Co – Erfurt. Всего было выпущено порядка 10 000 пистолетов Ортгиса, пока в 1922 году фирма Deutsche Werke Aktiengesellschaft Werke Erfurt (сокращенно Deutsche Werke – Werke Erfurt) не выкупила у Ортгиса его патенты и производство. Выпуск пистолетов продолжился, на кожухе затвора надпись Ortgies&Co. – Erfurt была заменена на Deutsche Werke – Werke Erfurt, надпись Ortgies’ patent переместилась на левую сторону затвора. Монограмма «HO» (Heinrich Ortgies) была заменена на логотип Deutsche Werke – стилизованную букву D в виде лежащего льва.

Рис. 103—104. Пистолет, вид слева и справа

Основные характеристики

Маркировочные обозначения и их расположение

ㅤ

Рис. 105. Маркировочные обозначения на затворе справа

Рис. 106. Маркировочные обозначения на затворе слева

Рис. 107. Маркировочные обозначения на накладках рукоятки

Рис. 108—110. Маркировочные обозначения на стволе снизу, затворе внутри и стволе справа

Рис. 111. Маркировочные обозначения на крышке магазина

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки, затвора, ствола, ударно-спускового и возвратного механизмов, магазина. Ствол пистолета цилиндрической формы длиной 71 мм крепится к рамке при помощи т-образного выступа прилива ствола, который входит в паз рамки. Канал ствола имеет шесть нарезов правого направления. Диаметр канала ствола у дульного среза – 6,3 мм, диаметр патронника – 7,1 мм. Затвор сложной формы, справа расположено окно для извлечения гильз; внутри по бокам – выступы и вырезы для движения по рамке; внутри – канал для ударника, снаружи с левой и с правой стороны задней части имеется вертикальная насечка, служащая для удобства удержания пальцами рук при отведении затвора назад. Ударник находится в задней части затвора, подпружинен и утоплен внутрь затвора. Рамка пистолета г-образной формы, представляет собой сложную фрезерованную деталь и выполнена как единое целое с основанием рукоятки и спусковой скобой. Справа рамка имеет паз для движения затвора, вырез в рукоятке для размещения магазина, а также выступы и вырезы для соединения и размещения различных деталей. Ударно-спусковой механизм одинарного действия ударникового типа. Принцип действия автоматики пистолета – отдача свободного затвора. Запирание канала ствола осуществляется массой затвора, подпираемого возвратной пружиной, расположенной на стволе. Механизм удаления гильзы – двуплечий выбрасыватель, расположенный с правой стороны затвора; роль отражателя выполняет боек ударника. Предохранитель рамочного типа расположен на тыльной стороне рукоятки. Магазин сменный, однорядный, коробчатого типа вместимостью восемь патронов. Кнопка защелки магазина расположена внизу рукоятки. Накладки рукоятки изготовлены из древесины коричневого цвета, крепятся к рамке при помощи подпружиненной защелки. На накладках рукоятки с обеих сторон имеется медальон со стилизованной буквой D в виде лежащего льва.

Рис. 112. Части и детали пистолета при разборке: 1 – пружина подавателя, 2 – корпус магазина с крышкой, 3 – подаватель, 4 – спусковой крючок, 5 – ось спускового крючка, 6 – пружина гнетка спускового крючка, 7 – гнеток, 8 – рамка, 9 – ствол, 10 – возвратная пружина, 11 – выбрасыватель, 12 – пружина выбрасывателя, 13 – ось выбрасывателя, 14 – затвор с мушкой и целиком, 15 – спусковой рычаг с шепталом, 16 – боек, 17 – ограничитель боевой пружины, 18 – боевая пружина, 19 – фиксатор предохранителя, 20 – пружина фиксатора, 21 – накладки, 22 – предохранитель, 23 – штифт защелки магазина, 24 – защелка магазина с пружиной, 25 – защелка накладок, 26 – штифт фиксации защелки

Взаимодействие деталей, частей и механизмов

При нажатии на хвост спускового крючка передняя часть спускового рычага подымается и шептало опускается вниз, освобождая ударник. Далее ударник срывается с боевого взвода и под действием боевой пружины наносит удар бойком по капсюлю патрона – происходит выстрел. При включенном предохранителе движение вниз задней части спускового рычага с шепталом ограничивается, что препятствует срыву ударника с боевого взвода.

Рис. 113

Устройство ударно-спускового механизма исключает производство выстрела при не полностью запертом затворе. Подпружиненный штифт, расположенный на переднем конце тяги над спусковым крючком, при движении затвора назад перемещается в поперечном направлении и разобщает спусковой крючок с тягой, обеспечивает безопасность.

Неполная разборка пистолета осуществляется в следующем порядке

– извлечь магазин из рукоятки, нажав на его защелку; отведя затвор в крайнее заднее положение, убедиться в отсутствии в патроннике патрона, спустить ударник;

Рис. 114

– нажав и удерживая кнопку предохранителя, отвести кожух-затвор назад и вверх;

Рис. 115

– снять кожух-затвор путем подачи его вперед; отделить возвратную пружину.

Рис. 116

– повернуть ствол пистолета влево на 90 градусов и извлечь из рамки.

Рис. 117—118

Пистолет Mauser С96
(Маузер К-96 мод. 1912)
Изготовитель
Waffenfabriк Mauser A.G. (Германия)

Конструкцию 7,63-мм самозарядного пистолета Маузер К-96 (нем. Mauser C96 от Construktion 1896). Пистолет разработан инженерами Waffenfabrik Mauser⁵ в г. Оберндорф-на-Неккаре, Германия (Oberndorf A. Neckar) братьями Фиделем (Fidel Feederle 1859—1930), Фридрихом (Friedrich Feederle 1848—1940) и Йозефом (Josef Feederle 1872—1944) Федерле. Фидель Федерле заведовал экспериментальным цехом оружейного завода «Маузер», и новый пистолет изначально назывался P-7.63 или пистолет Федерле (Feederle Pistol). В дальнейшем пистолет был запатентован на имя Пауля Маузера в Германии в 1895 г. (немецкий рейхспатент №90430 от 11 сентября 1895 года). Компания Waffenfabrik Mauser A.G. многократно модернизировала конструкцию C96, подвергая ее самым разным, как правило, небольшим изменениям. Наибольшее количество модификаций было создано в ранний период производства с 1896 по 1905 гг. Меняли длину ствола, емкость и форму магазина, форму рукоятки, форму курка, проточки на раме и внешнюю отделку. Некоторые варианты различаются лишь местоположением серийного номера. Производство пистолета Маузер К-96 было начато в 1896 году и продолжалось до 1939 года.

Рис. 119—120. Пистолет, вид слева и справа

Основные характеристики

Рис. 121. Пистолет с пристегнутой кобурой-прикладом

Маркировочные обозначения и их расположение

ㅤ

Рис. 122. Маркировочные обозначения на рамке

Рис. 123. Маркировочные обозначения на стволе и ствольной коробке

Рис. 124. Маркировочные обозначения на курке и вкладыше

Рис. 125. Маркировочные обозначения на рамке

Рис. 126. Маркировочные обозначения на затворе

Рис. 127—129. Маркировочные обозначения на запирающей защелке, передаточном рычаге и ограничителе возвратной пружины

Краткие сведения об устройстве

Пистолет состоит из рамки, ствола, затвора, ствольной коробки и ударно-спускового механизма. Ствольная коробка со стволом представляют собой единую деталь длиной 261 мм. Ствол пистолета конической формы длиной 140 мм, внешним диаметром от 12,7 мм до 15,1 мм. Канал ствола имеет шесть нарезов правого направления. Диаметр канала ствола у дульного среза – 7,8 мм, диаметр патронника – 9,8 мм. Рамка пистолета составная состоит из двух разъемных частей – основания и вкладыша. Передняя часть основания рамки образует магазин, за ним расположена спусковая скоба со спусковым крючком. Внутри основания имеется вырез для размещения вкладыша. Задняя часть образует рукоятку, сверху на ней имеются продольные выступы для движения ствола со ствольной коробкой. В задней части рукоятки расположен паз для присоединения кобуры-приклада. Вкладыш представляет собой сложную фрезерованную деталь с большим числом пазов и вырезов для помещения различных деталей пистолета и соединен с основанием рамки защелкой. Затвор в поперечном сечении прямоугольной формы. В передней верхней его части расположена выемка для установки выбрасывателя, справа и слева спереди – пазы для движения по рамке, справа – паз для движения упора возвратной пружины, внутри – канал для размещения ударника с пружиной и возвратной пружины, снизу – гребень для взведения курка и выступы для соединения с защелкой, сзади – головка для отведения затвора. Ударно-спусковой механизм одинарного действия, курково-ударникового типа с открытым расположением курка. Запирание канала ствола осуществляется запирающей защелкой, поворачивающейся в вертикальной плоскости. Пружина ударника, ударник и возвратная пружина находятся внутри канала затвора. Принцип действия автоматики пистолета – отдача ствола и затвора при коротком ходе ствола. Механизм удаления гильзы – пружинный выбрасыватель, укрепленный сверху на затворе, отражатель – выступ на загибе вкладыша, входящего в паз затвора. Затворная задержка пистолета конструктивно выполнена в виде заднего вытянутого выступа подавателя магазина. Прицельное приспособление состоит из мушки и прицела. Прицел открытый, секторного типа, прицельная планка со шкалой до 1000 м, отсечки выполнены через каждые 50 метров до расстояния 500 метров и через 100 метров на дистанции от 500 м до 1000 м. Мушка прямоугольной формы находится на дульной части ствола и выполнена слитно с ним. Предохранитель неавтоматический, представляет собой двуплечий рычаг, смонтированный на левой стороне вкладыша. Предохранитель пистолета запирает курок во взведенном и спущенном положениях. Магазин постоянный, неотъемный, коробчатого типа, с шахматным расположением патронов. Накладки рукоятки изготовлены из древесины коричневого цвета, имеют 31 продольную насечку и крепятся к рамке при помощи одного винта. На задней части рукоятки сделан вырез в форме ласточкина хвоста для крепления кобуры-приклада. На запирающей защелке и передаточном рычаге имеется маркировочное обозначение – «171». Кобура-приклад изготовлена из древесины коричневого цвета. На передней торцевой части кобуры имеется металлическая вставка с выступом и механизмом фиксации для соединения с рукояткой пистолета. На противоположной стороне с помощью петли крепится откидная крышка, которая фиксируется с корпусом при помощи защелки. Внутри имеются вырезы и выступы для фиксации пистолета. Длина кобуры-приклада составляет 355 мм, ширина спереди – 45 мм, сзади —106 мм.

Рис. 131—132

Рис. 130. Части и детали пистолета при разборке: 1 – направляющий стержень, 2 – боевая пружина, 3 – упор боевой пружины, 4 – защелка вкладыша, 5 – серьга, 6 – ось курка, 7 – предохранитель, 8 – запирающая защелка, 9 – вкладыш, 10 – спусковой рычаг, 11 – передаточный рычаг, 12 – курок, 13 – накладки с винтом, 14 – ствол со ствольной коробкой и прицелом, 15 – упор возвратной пружины, 16 – выбрасыватель, 17 – затвор, 18 – возвратная пружина, 19 – ударник с пружиной, 20 – основание рамки, 21 – пружина спускового крючка, 22 – фиксатор крышки магазина, 23 – спусковой крючок, 24 – подаватель магазина, 25 – пружина подавателя, 26 – крышка магазина

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

MFAC – это частная оружейная компания, ее иногда путают с государственным предприятием, которое имело созвучно название и даже было расположено в одном и том же городе – это Manufacture Nationale d’Armes de Saint-Etienne (МАС).

Вернуться

2

6 февраля 1889 г. ружейный завод компании «Людвиг Леве и К°» объединился с фирмой «Deutsche Metallpatronenfabrik Lorenz» – лидером немецких производителей патронов – и превратился в одного из крупнейших в Европе производителей вооружения. Новая компания стала называться Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (Немецкая фабрика вооружения и боеприпасов), начавшая клеймить свои изделия буквами «DWM». Поскольку доля компании Леве во всех предыдущих предприятиях перешла к DWM, Исидор Леве стал ее главным совладельцем. Помимо DWM (DWM Production Lugers) и Маузер (Mauser Production Lugers) выпуск пистолетов Luger был налажен на предприятиях Викерс (Vickers LTD Production Lugers), Кригофф (Krieghoff Production Lugers), Эрфурт (Erfurt Production Lugers), Симсон (Simson Production Lugers), оружейной фабрике в швейцарском Берне (Swiss Berne Production Lugers). Обычно эти пистолеты имеют в верхней части переднего рычага затвора индивидуальную маркировку, указывающего на производителя.

Вернуться

3

Deutsche Werke была основана в Германии судостроительной компанией в 1925 г., когда были объединены Kaiserliche Werft Kiel и другие верфи. Помимо судостроения Deutsche Werke также производила огнестрельное оружие. Во время Второй мировой войны компания расширилась до Гдыни, основав Deutsche Werke Gotenhafen.

Вернуться

4

Генрих Ортгис (1870—1937) родился недалеко от города Йевер в Нижней Саксонии в семье фермера. Он стал торговцем и переехал в Лондон в возрасте 21 года. Перед Первой мировой войной он в течение нескольких лет представлял различные немецкие оружейный фирмы в Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан) и Тифлисе (Грузия). С началом Первой мировой войны Генрих Ортгис перебрался в Льеж (Бельгия), где работал в оружейной промышленности, по окончании войны он вернулся в Германию и в Эрфурте (Erfurt), организовал свою фирму под названием Ortgies & Company.

Вернуться

5

Оружейный завод в Оберндорфе-на-Неккаре был основан в 1811 году указом короля Вюртемберга Фридриха I. 23 декабря 1872 года братья Петер, Пауль и Вильгельм Маузер создали фирму Gebrüder Wilhelm und Paul Mauser. В 1872 году братья Маузер купили у правительства Вюртемберга Королевский оружейный завод в Оберндорфе-на-Неккаре. В 1874 году после преобразования фирма стала именоваться Gebrüder Mauser und Cie («Братья Маузер и Компания»). В 1922 году фирма преобразована в Waffenfabrik Mauser AG (акционерное общество Оружейный завод Маузер). Впоследствии акционерному обществу Waffenfabrik Mauser также принадлежал оружейный завод в Борзигвальде, пригороде Берлина (Mauser AG Borsigwalde). Завод Маузер в Оберндорфе-на-Неккаре разрушен авиацией союзников в 1945 году и был формально восстановлен в 1950-х. В 1990-х Маузер был куплен Rheinmetall Berlin AG, в 1996 была закончена продажа. Rheinmetall Berlin AG была переименована в Rheinmetall AG в том же самом году. В 2000 гражданский производитель оружия был отделен от Rheinmetall и продан Luke & Ortmeier Group. Название Маузера было разделено между компанией, выпускавшей гражданскую продукцию, и подразделением Rheinmetall. В 2004 Mauser-Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH была включена в Rheinmetall Waffe Munition GmbH, наряду с несколькими другими компаниями.

Вернуться