Сергей Каледин
Нормирование качества окружающей среды. Аттестационные тесты с ответами

Экологическая безопасность. Нормирование качества окружающей природной среды. Экологическая стандартизация. Тесты

Тест 1. Концентрация, которая не должна оказывать на человека вредного воздействия при дыхании в течение 24 часов – это …

ПДК раб. зоны

ПДВ

ПДК сред. сут.

ПДК макс. раз.

Тест 2. Максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени может быть выброшено данным предприятием в атмосферу – это …

ПДВ

ВДК

ПДС

ВСВ

Тест 3. Национальные органы по стандартизации – это …

технические комитеты

ИСО

Госстрой России

Госстандарт РФ

Тест 4. Под нормированием в области охраны окружающей среды понимается …

установление нормативов на эксплуатацию природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот

установление нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности

установление нормативов качества окружающей среды

разработка нормативных правовых документов в области охраны окружающей среды

Тест 5. Основные нормативные документы по стандартизации, принятыми в государственной системе РФ:

стандарт

предварительный стандарт

технические условия

правила по стандартизации

Тест 6. Цель стандартизации – это …

определение соответствия намечаемой деятельности требованиям, которые установлены правовыми актами РФ и субъектов РФ по вопросам охраны окружающей природной среды

предотвращение или смягчения воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий

выявление масштабов воздействия на окружающую среду в результате намечаемой деятельности

разработка норм, требований, правил, обеспечивающих: безопасность продукции, работ, услуг для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущества

Тест 7. Когда стандарт создавать не целесообразно, предприятиями разрабатываются …

технические условия

предварительный стандарт

правила по стандартизации

рекомендации по стандартизации

Тест 8. Право каждого человека на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровья, указано в …

Законе «Об охране атмосферного воздуха»

Законе «Об охране окружающей среде»

Законе «Об экологической экспертизе»

Конституции РФ

Тест 9. Санитарно-защитная зона 5 класса составляет …

50 м

500 м

1000 м

100 м

Тест 10. Нормативы, устанавливаемые, когда по тем или иным причинам не представляется возможным разработать другие виды нормативов – это …

качественные

экологические

временные

санитарно-гигиенические

Тест 11. В Российской Федерации в систему нормативов, как важнейшего инструмента охраны атмосферного воздуха, включены предельно допустимые…

уровни

вредные физические воздействия на атмосферный воздух

сбросы

выбросы

Тест 12. Один из основных нормативных правовых актов РФ, регулирующий отношения в области экологического нормирования и стандартизации – это …

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Конституция РФ

ФЗ «Об охране окружающей среде»

ФЗ «О стандартизации»

Тест 13. Объекты стандартизации:

документация

процесс

продукция

работы

услуга

природные ресурсы

14. Закон, устанавливающий нормативные документы по стандартизации в РФ:

«Об охране атмосферного воздуха»

«Об охране окружающей среде»

«О стандартизации»

«Об экологической экспертизе»

15. Санитарно-защитная зона 3 класса составляет …

300 м

1000 м

500 м

50 м

16. Максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени может быть сброшено данным предприятием в водоем – это …

ПДС

ВСВ

ПДВ

ПДК

17. Концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна вызывать при вдыхании его в течение 30 минут рефлекторных реакций в организме человека – это …

ПДК макс. раз.

ПДК раб. зоны

ПДВ

ПДК сред. сут.

18. Концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых – это …

ПДК макс. раз.

ПДК раб. зоны

ПДК вр

ПДК сред. сут.

19. Единственный, установленный в России норматив, определяющий допустимый уровень загрязнения почвы вредными химическими веществами – это …

ПДК раб. зоны

ПДК п

ПДК сред. сут.

ПДВ

20. Санитарно-защитная зона 1 класса составляет …

50 м

1000 м

100 м

500 м

21. Концентрация, которая при ежедневной работе в течение 8 часов не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья – это …

ПДК раб. зоны

ПДК макс. раз.

ПДВ

ПДК сред. сут.

22. Полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых и общественных зданий от влияния вредных факторов производства – это …

селитебная зона

санитарно-защитная зона

защитная полоса

промышленная зона

23. Под качеством окружающей среды понимают…

предел, за которым природа не в состоянии справляться с антропогенной нагрузкой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.