Марк Пенской
SCP-1111-ru

Особые Условия Содержания

Объект №: SCP-1111-RU

Класс объекта: Евклид Особые условие содержание:

Объект SCP-1111-ru должен находиться в специально подготовленном изолированном бункере, расположенном глубоко под землёй.

Бункер разделён на две зоны:

Зона A – комната ожидания, куда персонал входит перед началом работы с объектом, и остальными секторами бункера.

Зона B – непосредственно помещение, где хранится сейф. Обе зоны оснащены системами вентиляции, пожаротушения и аварийного освещения. В каждой зоне установлены камеры видеонаблюдения, системы фиксации активности и датчики движения.

Для повышения безопасности помещения оборудованы стальными дверьми толщиной минимум 30 дм, бронированными замками и двойными защитными шлюзами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.