Мастер маникюра
Методическое пособие
Оксана Соколкина
Татьяна Павлова

Редактор Анна Спасская

© Оксана Соколкина, 2025

© Татьяна Павлова, 2025

ISBN 978-5-0068-6344-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Перед вами – методическое пособие курса «Мастер маникюра», которое станет вашим основным руководством в освоении профессии. Мы создавали этот материал как систематизированное собрание не только технических приемов, но и профессиональных принципов, без которых невозможно стать настоящим специалистом.

Основная задача этого курса – дать вам универсальные и надежные навыки, которые позволят работать с любым типом клиентов и материалов. Вы научитесь не просто выполнять маникюр, а понимать логику каждой процедуры – от обработки кутикулы до нанесения сложного дизайна.

В пособии особое внимание уделено:

· безопасности и санитарным нормам;

· работе с разными типами ногтевых пластин;

· технологии классического и аппаратного маникюра;

· основам колористики и композиции.

Профессионализм рождается из понимания, а не из повторения, поэтому каждая техника в этом пособии сопровождается объяснением, почему она работает именно так.

Ваше обучение – это инвестиция в собственное будущее. Качество вашей работы будет определять не только ваш доход, но и репутацию в профессиональной среде.

Уверены, что это пособие поможет вам заложить прочный фундамент мастерства и развить в себе главное качество настоящего профессионала – ответственность за результат своей работы.

С уважением,

Оксана СОКОЛКИНА

Светлана ПАВЛОВА

Основные виды маникюра

Классический обрезной маникюр

• Европейский маникюр (необрезной)

• Комбинированный маникюр

• Аппаратный маникюр

• Мужской маникюр

• Детский маникюр

Классический маникюр – кутикула при такой процедуре обрезается щипчиками или ножничками. При выполнении данного маникюра применяют ванночки с размягчающим раствором. Следует учесть, что влажный ноготь нельзя подпиливать, поэтому форма ногтевой пластине придается в первую очередь.

Европейский маникюр – суть гигиенической процедуры заключается в том, что ороговевшую ткань вокруг ногтевой пластины аккуратно удаляют стеклянной или корундовой палочкой. Кутикула отодвигается деревянной лопаткой. Данный вид маникюра не исключает процедуру мацерации (замачивания ногтей) при надобности, применяемую в классическом маникюре.

Комбинированный маникюр – процедура, которая включает в себя различные техники обработки ногтевой пластины, сочетает аппаратный маникюр с обрезным.

Аппаратный маникюр – делается с применением специального аппарата для маникюра, оснащенного различными насадками. В зависимости от необходимости мастер маникюра применяет насадки с разной степенью абразивности: от удаления ороговевших тканей до щадящей полировки кожи.

Мужской маникюр – обработка более щадящая, не глубокая, приветствуется полировка ногтевой пластины.

Детский маникюр – ногти у детей еще не сформированы, так что о полноценном обрезном маникюре речь не идет (лет до 14 точно). Но у всех разная физиология, поэтому мастер подходит к каждому ребенку индивидуально. Например, если кожа слишком тонкая, а ноготь мягкий, мастер убирает только заусенцы. Когда кожа плотней, можно отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой и чуть срезать её кусачками.

Кожа

Структура кожи

Кожа человека – это один из важнейших органов нашего организма.

А также, это один из самых больших органов человеческого тела. Её состояние зависит от возраста, питания и образа жизни. Кожа состоит из 3-хслоев:

– эпидермис;

– кожа (дерма);

– подкожная жировая клетчатка (слой).

Общая площадь кожного покрова у здорового взрослого человека составляет в 1,5—2 квадратных метра, а вес – от 4 до 6% от общего веса организма.

Кожа контактирует со всеми органами организма. Выполняя ряд различных функций, связанных с обменом веществ, кожа способствует выведению шлаков, участвует в водно-солевом, углеводном и белковом обмене. Принимает участие в работе иммунной системы.

Функции кожи:

• газообменная (дыхательная)

• выделительная

• защитная

• терморегуляторная

• рецептурная

Мы видим лишь верхний самый тонкий слой кожи – эпидермис.

Слои эпидермиса

Эти слои отвечают за удержание влаги кожи и, если структура и целостность нарушена, появляется излишняя сухость, трещины. Очень сложно восстанавливается, поэтому работаем в меру, осознано, с пониманием того, когда нужно остановиться. Как правило, то, что нужно нам убирать выглядит сухим, белым и слегка желтоватым.

Эпидермис – слой постоянно обновляющийся. Около 28 дней занимает период полного обновления.

Строение ногтевого аппарата

Корень ногтя – матрикс, расположен глубоко под проксимальным валиком, это ростовая зона. Здесь начинается рост ногтевой пластины.

Здесь же происходит деление клеток – онихобласты, живые клетки, которые выстилаются вдоль всей ногтевой пластины, и по мере отрастания ногтя происходит их ороговения.

Лунка – видимая часть матрикса. Она очень мягкая, поэтому очень важно работать в этой зоне аккуратно.

Эпонихий – плотный кожистый валик, являющийся тканевым продолжением матрикса, это живые клетки, выполняющие защитную функцию. Они защищают нашу корневую зону от попадания различного рода бактерий.

По мере роста ногтевой пластины из-под этого валика живой кожи выдвигается ороговевшая, и именно эта тонкая полоска ороговевшей кожи называется кутикула.

Тонкая стелющая кожица под кутикулой слой – птеригий, именно от его качественного удаления зависит чистота маникюра.

Ногтевое ложе – живые клетки, и располагается он под ногтевой пластиной. Крепится ногтевая пластина за счет якорных элементов, которые идут от самой ногтевой фаланги. Натяжение этих самых якорных элементов отвечает за форму ногтевой пластины (арочная, плоская).

Повреждения нижних слоев ногтевой пластины ведет к ослаблению натяжения якорных элементов и приводит к деформации.

Гипонихий – видимая часть ногтевого ложа, которая находится под свободным краем. Это живые клетки, которые так же выполняют защитную функцию, защищая ноготь от попадания бактерий («мяско под ногтем»).

Со всех 4-х сторон ногтевая пластина окружена валиками:

Проксимальный (задний) – находится у основания ногтя со стороны первой фаланги, т. е. со стороны кутикулы.

Латеральные (боковые) – находятся с двух сторон от ногтевой пластины вдоль боковых стенок.

Дистальный – располагается со стороны свободного края ногтя, т.е. со стороны подушечки пальцев.

В месте контакта ногтевой пластины валики образуют пазухи и синусы, т. е. те самые области, которые мы и обрабатываем во время маникюра.

Зона стресса – зона максимальной нагрузки при давлении на ноготь. В этой области находится максимальное скопление кровеносных сосудов. Здесь кроется основная причина поломок. Например, из-за неправильной архитектуры или перепиливания боковых стенок могут появиться трещины «в мясо».

Именно для того, чтобы укрепить зону стресса, мы выстраиваем апекс искусственным материалом и делаем толщину в этой зоне максимальной. Но об этом немного позже.

Ногтевая пластина состоит ориентировочно из 80—120 слоев ороговевших кератиновых клеток, между которыми находится жировые прослойки и вода.

Верхний слой дорсальный, самый важный слой, именно он обеспечивает нам максимальную сцепку с искусственным материалом. В данном слое клетки онихобласты прошли полный процесс кератинизации, имеют плоский вид и сухую пористую структуру. Если данный слой будет поврежден, то ниже него находится интермедиальный.

Здесь сцепка с покрытием крайне низкая. Риск появления отслоек, т. к. онихобласты объёмные и эластичные.

Ниже промежуточного находится вентральный слой, здесь находится кератин ногтевого ложа и полностью отсутствует сцепка с искусственным материалом.

Т. е. чем глубже ногтевые слои, тем ноготь более мягкий и влажный.

Заболевания ногтей

Инфекционные заболевания

С такими ногтями мы НЕ РАБОТАЕМ!

Бывают 3-х типов:

1. Бактериальные (бактерии стрептококк, стафилококк, стрептококк)

Бактериальные инфекционные заболевания

Панариций, паронихия, синегнойная палочка (псевдомония)

2. Вирусные – герпес, ВПЧ (вирус папилломы человека, бородавки)

Вирусные заболевания

3. Грибковые.

На сегодняшний день занимают первое место среди инфекционных заболеваний. Онихомикоз- грибок ногтей, дерматомикоз- грибок кожи.

Основные 3 семейства грибов, с которыми мы можем столкнуться:

– Дерматомицеты

– Дрожжевые грибы (кандида)

– Недерматофитные (плесневые) грибы

Важно понимать! Не все грибы имеют характерный запах и зуд. Симптомы грибка ногтей на ногах будут зависеть от типа возбудителя инфекционного процесса, а также от объёма поражения пластинки ногтя. Возраст пациента способен оказать влияние на скорость выздоровления. Известно, что в детском возрасте ногтевые фаланги поражаются намного реже, чем в пожилом.

Крошение ногтя;

Изменение цвета пластины;

Расслоение ногтевой фаланги;

Возможно возникновение кожного зуда в зоне, окружающей ноготь.

Онихомикоз

Стадии онихомикоза

Ни в коем случае не работаем с такими ногтями, и тем более не покрываем такие ногти покрытием, как бы ни просил клиент. Клиентов отправляем к дерматологу и к специалисту-подологу.

Онихолизис – отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа.

Причины:

– болезнь (пр. псориаз)

– механические повреждения (пр. на ногах, так же перепил аппаратом, пилкой

– плотные базы (не подходящие тонким ногтям) – наращивание, не соответствующее пропорциям ногтевого ложа.

Онихолизис

Симптом Терри и двухцветный ноготь:

проксимальные две трети ногтя имеют белый цвет, дистальная треть розовый.

Причины: нарушение обмена веществ, патология почек, печени.

Симптом Терри и двухцветный ноготь

Внешний вид и защита мастера

Маска – защищает дыхательные пути от пыли и испарений от материалов.

Шапочка – защищает кожные покровы головы от пыли, предотвращает появление перхоти, зуда и т. д.

Антисептики для рук – наносим под перчатки на свои руки, и на руки клиента. Хорошенько распределяем, уделяя особое внимание пространству между пальцев, т. к. это очень уязвимое место. Читаем состав. Антисептик защищает нас от попадания в организм бактерий, вирусов, грибов.

Перчатки – так же являются средством защиты мастера, защищают от аллергии на материалы. Меняем после каждого клиента. Выбираем четко по размеру, материал – нитриловые, неопудренные.

Форма мастера – должна быть обязательно, минимум 2 комплекта. Стирается отдельно от остальной одежды, предварительно замачивать в дезинфицирующем растворе.

Обувь мастера – желательно с закрытым носом, удобная, комфортная, поддающаяся обработке, в идеале 2 пары. Защитный экран или очки – защита глаз и кожи лица при снятии покрытия аппаратом и при опиле в маникюре.

Организация рабочего места

Свет

Естественный (окно) + верхний (люстра/светильник) + настольный (лампа). Лампа настольная в идеале 2 шт.: 1 офисная длинная (широкое освещение), 2 Терциал (проверка бликов, фото); либо 2 Терциал по двум сторонам стола. Свет лампы – холодный, либо дневной. Led 6500 Кельвин (не менее 9 ватт для фото, и 7 ватт для работы). Свет над глазами.

Стол

Исключительно матовый, глянцевая поверхность будет отражать свет. Стол должен быть устойчив, не на колесиках. Параметры: длина 100—120 см, ширина 55—65 см. высота – ориентируемся на свой рост ~ 75—80 см.

Стул мастера

На колесиках, с регулировкой высоты. Легко подвергающийся мойке, без тканевой обивки. При работе сидим ровно, нельзя сидеть нога на ногу, либо слишком поджимать ноги, это провоцирует варикоз вен, застои и т. д. Ноги стоят на полу под прямым углом.

Принцип работы аппарата для маникюра

Аппарат для маникюра – по сути переквалифицированная бормашина, только для более приятных процедур. С помощью этого устройства можно легко и быстро удалить огрубевшую кожицу на пальцах, придать форму и блеск ногтевой пластине.

Сам аппарат состоит из нескольких основных частей:

– Корпуса-ручки;

– Встроенного мотора;

– Регулятора скорости вращения;

– Батарейного блока или сетевого кабеля.

В комплекте к любому аппарату для маникюра идут различные насадки: для обработки кутикулы, шлифовки ногтя и удаления мозолей. В профессиональных и продвинутых моделях также может быть встроенный пылесос, втягивающий спил во время работы, и ножная педаль для регулировки скорости.

При включении прибора мотор заставляет вращаться абразивную насадку на высоких оборотах, а она в свою очередь спиливает ороговевшую кожу и участки ногтей, требующие коррекции. В зависимости от мощности встроенного двигателя количество оборотов фрезы может варьироваться от 5 до 60 тыс. оборотов/минуту. (Для нас комфортная максимальная скорость 30—35 тыс. об. Мощность 60—64 В)

Инструменты

Онлайн магазин фрез: https://kmiz-online.ru/

Как расшифровываются цифровые обозначения фрезы? КМИЗ 275.190.050.

Три первые цифры – тип носика (острый, скошенный, закругленный и безопасный).

Три цифры посередине – длина рабочей части (чем больше цифра, тем длиннее фреза).

Три последние цифры – диаметр рабочей части (чем больше цифра, тем шире фреза).

Фрезы для снятия искусственного покрытия

Твердосплавная фреза (ТВС) – это цельнометаллическая стальная фреза с разными насечками – прямой, косой или крестообразной. Бывают обычные – работающие в одном направлении, так и реверсивные, предназначенные для левшей.

Обслужит около 50 маникюров.

Керамическая фреза – бывают китайские и немецкие, соответственно стоимость и срок службы будет разный. Она более хрупкая, чем ТВС

Твердосплавные и керамические фрезы

Цвет насечки означает жесткость – глубину насечки и размер ножей. Т. к. мы в основном работаем с мягким материалом – гель-лаком, рекомендую использовать красную и синюю фрезы.

Абразивность фрез

Алмазные фрезы имеют только два вида насечек:

Красная – мелкий абразив (используется для обработки умеренно сухой, нормальной и влажной кожи) универсальная в основном мы работаем с ней.

Синяя – крупный абразив (используется при кератозе и для

Применяются в качестве полировки кожи. Изготовлены из специального материала – силикон и силикон-карбид. Можно подвергать стерилизации.

Различаются по цвету, который означает абразивность, чем светлее фреза, тем она мягче.

Самый жесткий – коричневый шлифовщик, можно работать как в кармане – для счищения птеригия, так и зашлифовать мелкие недоработки на коже.

Серый – подходит для шлифовки среза

Зеленый – средне мягкий полировщик, который может придать коже блеск, загладить ее, но с крупными недоработками после среза не справится.

Пушер – металлический инструмент, который позволяет бережно отодвинуть кутикулу, очистить ноготь от наросшего птеригия в боковых пазухах и под кутикулой. Помогает отодвинуть и приподнять кутикулу, для того, чтобы нанести гель-лак.

Пушеры

Бывает односторонний и двухсторонний. Двухсторонний имеет две рабочие стороны разной формы, что очень удобно при работе. Ручка пушера имеет насечки, чтобы предотвратить скольжениевруке.

Заменой пушера может служить апельсиновая палочка – она позволяет раскрыть любой карман кутикулы, даже очень налипшей, за счет своей тонкой рабочей поверхности. За счет нее можно уменьшить количество инструментов в наборе (так как одноразовая) снизить себестоимость процедуры.

Ножницы

Ножницы

Выбор инструмента

– Размер ножниц по отношении к своей ладони

– Ход полотен – оба лезвия имеют острые не сбитые кончики

– Лезвия одинаковые по длине.

– Остроту заточки проверить на ворсовой салфетке, кончики должны легко выходить, не цепляя за собой ворс.

– Ручная заточка

– Выбираем лезвие изогнутой формы

– Ножницы скользят по кутикуле, срезая её, не обрывая.

Обратная форма захвата – поворачиваем набок, безымянный палецнижнее кольцо, а указательный на винт.

Фиксация осуществляется четырьмя пальцами, а указательный служит точкой опоры.

Снятие искусственного покрытия

У любой фрезы имеются рабочие поверхности:

от носика до щечки работа в зоне боковых пазух и зона отросшего покрытия у кутикулы

от щечки до брюшка (пузико) в центральной зоне, на этапе выглаживания базы, снятие длины

Снимаем на Fwd (форвард) скорость 20—35 тысяч оборотов

Снятие выполняется 5—7 минут, максимум 10 (если толстые, длинные ногти).

Хватает на 50—100 клиентов, т. к. при эксплуатации ось сбивается,

хвостовик отходит (отклоняется) в стороны.

Почему долго снимаем?

– слишком мягкая фреза;

– медленные движения;

– узкий диаметр;

– много материала;

– нет четкой техники.

Почему печет?

– забилась фреза;

– затупилась фреза;

– медленные движения;

– слишком сильный нажим (давление) на фрезу;

– «стоим» на одном месте.

При снятии ручку аппарата держим как шариковую ручку.

Лежит между большим и указательным пальцем свободно.

Этапы снятия искусственного покрытия

Зоны снятия можно менять между собой, но не направление фрезы.

1 этап

1. Положение фрезы – горизонтально.

2. Рабочая поверхность – пузико

3. Отступаем от зоны отросшего покрытия 2—3 мм и плавными длинными движениями – направление: сверху вниз снимаем слой материла.

4. Двигаемся такими движениями по ногтю, перемещаясь справа налево.

5. Каждый шаг заходит на предыдущий внахлёст.

1 этап снятия искусственного покрытия

2 этап

1. Не меняя положения фрезы

2. Слегка поворачиваем пальчик вправо и оттягивая левый валик переходим в зону 2

3. Движения, как и в зоне 1

4. Рабочая поверхность – носик

2 этап снятия искусственного покрытия

3 этап

1. Положение фрезы – в диагональ

2. Рабочая поверхность – пузико

3. Оттягивая правый латеральный валик, от точки вроста снимаем материал.

3 этап снятия искусственного покрытия

4 этап

1. Разворачиваем руку клиента.

2. Рабочая поверхность – носик

3.Оттягивая валик, в направлении справа налево, снимаем материал

4.Если боитесь повредить/задеть пальчик – снимаем по ходу движения фрезы на сглаживание – слева направо.

4 этап снятия искусственного покрытия

5 этап

1. Длинное нахлестывающее движение справа налево.

2. Работает щечка фрезы

3. Снимаем основной материал.

Далее отглаживаем ноготок по всей поверхности, так же, как и в зоне 5

5 этап снятия искусственного покрытия

Фрезу ставим четко перпендикулярно по отношении к ногтю, угол 90 градусов. Запрещено заваливать фрезу. После снятия длины торец будет толстым – смотрим поперечную и продольную арку. Материал оставляем около 10%.

Если клиент хочет снять полностью покрытие – размачиваем остатки гель-лака ацетоносодержащей жидкостью около5минут.

Опил форм

Для опила формы мы используем пилки, они бывают разной формы и изготавливаются из разных материалов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.