# SCP-3040-ru

Марк Пенской

Объект №SCP-3040-ru: Бесконечная Подземная Лестница

Класс объекта: Евклид-nunitee

Особые условия содержания: SCP-3040-ru расположен в специальном научном комплексе под кодовым названием "Антарктический Форт-Аполлон", находящемся глубоко под ледяной шапкой Эльбруса в 12 участке предназначеный, для объектов типа "Стандартных неэвклидовых пространств".

Комплекс построен на месте бывшей советской горной станции "Мирный", закрытой в конце XX века – Преднадлежащая Отделу П. (Также, называемый Фондом SCP.)

Уникальность места обусловлена природной изоляцией и низким уровнем фоновых шумов, что обеспечивает максимальную защиту от внешних помех. Комплекс представляет собой многоэтажную подземную лабораторию общей площадью более 1 млн. кв.м., выполненную из титано-танталовых сплавов и сверхпрочных полимеров марки "ПВС-2".

Внешне он напоминает космическую станцию, опущенную глубоко в землю. Условия в лаборатории поддерживаются автоматическими системами жизнеобеспечения, контролируемыми…

## Особые Условия Содержания

Объект №SCP-3040-ru: Бесконечная Подземная Лестница

Класс объекта: Евклид-nunitee

Особые условия содержания: SCP-3040-ru расположен в специальном научном комплексе под кодовым названием "Антарктический Форт-Аполлон", находящемся глубоко под ледяной шапкой Эльбруса в 12 участке предназначеный, для объектов типа "Стандартных неэвклидовых пространств".

Комплекс построен на месте бывшей советской горной станции "Мирный", закрытой в конце XX века – Преднадлежащая Отделу П. (Также, называемый Фондом SCP.)

Уникальность места обусловлена природной изоляцией и низким уровнем фоновых шумов, что обеспечивает максимальную защиту от внешних помех. Комплекс представляет собой многоэтажную подземную лабораторию общей площадью более 1 млн. кв.м., выполненную из титано-танталовых сплавов и сверхпрочных полимеров марки "ПВС-2".

Внешне он напоминает космическую станцию, опущенную глубоко в землю. Условия в лаборатории поддерживаются автоматическими системами жизнеобеспечения, контролируемыми искусственным интеллектом, доктора А.С Фёдорова – под названием ИОН ("Искусственный Органичный Нейроинтерфейс").

Каждый сотрудник, работающий с объектом, проходит трехлетнюю подготовительную программу, включающую тренировки в условиях суррогатного сенсорного воздействия, тренировочные занятия в полномасштабных репликаторах и медицинские процедуры по снижению чувствительности к гипнотическим стимулам.

Лаборатория поделена на четыре секции:

Секция А (Alpha): Лаборатории и кабинеты медицинского наблюдения;

Секция Б (Beta): Научные комплексы для физико-математических исследований, специально разработанной для МОГ "Углорезы". Секция Г (Gamma): Психологическая поддержка и реабилитационные центры персонала и сотрудников класаа Д; Секция Д (Delta): Центральная комната объекта и коммуникационная зона.

На входе установлена система сканирования, фиксирующая биометрию и энергетические показатели каждого посетителя. Проходящие далее получают специальный защитный костюм, разработанный командой ученых-биохакеров, способный частично нейтрализовать аномальные свойства объекта.