Алена Малина
Налеа, маг и семь Королевств

Глава 1. ПАДЕНИЕ

Поворочавшись на неудобной подстилке из листьев гигантского растения с невыговариваемым названием, я уставилась в небо.

В первую мою ночь в Королевстве оно произвело удручающее впечатление, но сейчас кажется почти красивым. Его изумрудно-зеленый цвет и словно светящиеся изнутри клубящиеся облака создают странную умиротворяющую картину.

Спина ныла. Вот что значит несколько недель спать на листьях. Нормальной кровати не хватает отчаянно. Но выбирать, как выяснилось, тут не принято. Хранители Королевства ультимативно заявили, что я – принцесса, спасительница, и вообще, крайне полезная личность. В моменте это было даже приятно слышать. Но потом, как водится, появились нюансы. Например, никто меня не предупреждал, что здесь всё такое… ну, живое. Небо живое, мосты живые, даже трава иногда обиженно шуршит, если на неё наступить не с теми мыслями… Но самое неприятное – это дракон. Принцессы у них тут, оказывается, не во дворце капризничают и на балах танцуют, а с драконами бьются. Так можно было и не попадать ни в какие королевства: у меня начальница – хуже дракона. Уже несколько недель я здесь и все еще не решила – мое неожиданное путешествие – это счастье или беда.

Вечно я попадаю в дурацкие истории. Тогда тоже ничего не предвещало. Хотя странностей было много с самого начала. Можно было и задуматься, но мне, видимо, это не свойственно.

Справа раздался ужасающий рык. Я подняла голову.

– Тише, Льяи, – попросила почти автоматически.

Рык стих. Ненадолго. Спать мешал, конечно, но все-таки, именно он позволял мне чувствовать себя в относительной безопасности. Несмотря на свой грозный вид и размер с минивэн, Льяи был удивительно деликатным существом и очень чутким ко всякого вида злющим тварям. Это не раз уже спасало нам жизнь на пути к смерти.

В отличие от моего родного мира в Королевстве всегда тепло. Это, пожалуй, единственный бесспорный плюс. Все остальные его реалии вызывают сомнения.

Я снова покрутилась на подстилке и, прикрыв глаза, вернулась в тот день, когда впервые попала сюда.

***

Очередное разочарование в себе давило на голову сильнее, чем мокрый воздух. Ну не создана я для семьи, не создана – и точка. Сегодня эту точку поставил младший сын подруги, который так орал в коридоре клиники, будто я его не нянчила, а принесла в жертву богам стоматологии. Кстати, очень хотелось. Блин, пацану всего два года, а голос! На крик сбежалась вся клиника и даже парочка соседних домов, по-моему.Настроение, помню, было отвратительным. Я топала по улице, меся ногами какую-то жижу. То ли снег, то ли грязь, то ли, если верить метеорологам, дождевой снего-град. В общем что-то совершенно мерзкое. Город утонул в серости. Машины, тротуары, дома – всё казалось грязным и унылым. Особенно, если ты идёшь домой одна и знаешь, что твои окна будут тёмными, как всегда.

Как я смогу создать нормальные отношения с мужчиной, если даже с двухлеткой договориться не получилось? Чувствовала себя неудачницей. Стыдно и противно, а ещё глаза подруги, как два блюдца:

– Ой, спасибо, Алёна, за помощь. – Да уж помогла так помогла. Она, кажется, так с ватой во рту и умчалась домой, схватив орущего сына подмышку.

Вот что я должна сделать? Я просто не знаю, что со мной не так. Почему я ничего, ровным счетом ничего не понимаю в людях?

Так я шлепала по грязи и портила свои любимые сапоги, когда в кармане завибрировал телефон.

Сообщение от неизвестного контакта: "Сегодня в 20.25 вечера Луна будет идти вокруг Каабы Королевства Лунного Света и небо станет светло-голубым, это момент принятия и входа. Можешь просить все, что хочешь. Ни о чем не спрашивай, просто прими".

Чушь. Очередная эзотерическая реклама для отчаявшихся женщин. Я даже фыркнуть не успела – уже впечаталась лбом в металлический столб. Идеальное завершение дня.

На столбе указатель, отчаянно мигающий противным сиреневым «Аптека для души». И подпись: «Мы изменим вашу судьбу!». Да-да, конечно. Кто бы сомневался.

Но голова болела, настроение катилось в пропасть, и я решила зайти хотя бы за аспирином. Дверь тихо брякнула колокольчиком… и сразу стало ясно, что аспирином тут даже не пахнет. Комната выглядела так, будто её украшала не дизайнерская студия, а ведьма, знающая толк в драматическом освещении. Кроваво-бурые стены, полумрак, тихие тени по углам.

Ну и где я? Что за день-то такой дурацкий? Ко всей остальной жизни, кстати, тот же вопрос. Я резко повернулась, чтобы уйти, но двери на прежнем месте не было.

Женщина в чёрном атласе возникла так бесшумно, будто выросла из пола. Платье, украшения, идеальная прическа – классическая ведьма, только глянцевая, как с обложки модного журнала. Я никогда в своей жизни не видела никого, так одетого. Камни в ее крупных украшениях удивительным образом совпадали с цветом глаз – густо-зеленые с вкраплениями охры. Глаза ярко подведены черным. Классическая ведьма. Именно так я и представляла их в детстве.

Я отшатнулась в замешательстве. Куда бежать было не ясно. Женщина молчала.

– Э, не подскажите, где тут выход? – неужели у меня всегда такой скрипучий голос.

– Разве вы не хотите изменить судьбу? – ее бровь выгнулась каким-то зловеще неестественным образом.

– Ну, не то чтобы… То есть я не уверена. – Она молчала. – Хорошо. И как вы это делаете?

Колдунья стремительно двинулась по узкому коридору, странным образом оказавшемуся за моей спиной. Казалось, она не касается пола. Я припустила следом.

– Ну и как вы это делаете? Карты раскинете? Или может кофейную… что там… разбрызгаете? – Женщина обернулась. Бесшумно и неожиданно. Я едва успела остановится, почти вплотную к ней. Зеленые глаза сверкнули. Вот до этого момента я думала, что с чувством юмора у меня все нормально.

– Вы просто наденете платье. – Мгновенье, и она уже скрылась за поворотом.

– И все? – я кинулась за ней. – Просто платье наде…. – свернув за угол, я тут же ослепла на несколько секунд от света тысячи ламп.

Посреди огромного зеркального зала, на манекене, парило платье, созданное, казалось, самой природой. На полотне из молочного тумана по подолу юбки и пышным рукавам были рассыпаны цветы и веточки молодых кустарников цвета льда. Лиф украшали серебристые звезды различных размеров. Плечи обнимали райские птицы. Платье выглядело невесомым и абсолютно волшебным. Клянусь, в эту секунду я поверила, что, надев его, с легкостью смогу изменить все. Вообще все!

– Ты готова примерить другую судьбу?– - я вздрогнула от неожиданности и, видимо, кивнула.

Через секунду мы уже стояли перед дверью примерочной – женщина в черном и я в волшебном. Она мягко и настойчиво подтолкнула меня к двери. Я шагнула в проем и ухнула вниз.

Сначала мне показалось, что я, как обычно, запуталась в подоле слишком длинного платья или запнулась обо что-то и упала. Но падение было уж слишком долгим. Объемные юбки колыхались вокруг моей головы, из-за чего я ровным счетом ничего не могла разглядеть.

Блин, неужели я умудрилась выпасть из окна? Хотя, опять нестыковочка, "Аптека для души"располагалась на первом этаже, я точно не поднималась ни по каким ступеням, а значит, полет из окна не занял бы столько времени. Впрочем, со мной могло произойти все что угодно. Такой уж я человек.

Надо заметить, полет был весьма приятным. Медленным, словно воздух густой и мягкий. Верхние юбки платья создавали легкий туман вокруг моего лица, а нижние, судя по ощущениям, напоминали с виду парашют или раскрытый зонт. Нда, с земли зрелище более чем забавное. Тоже мне Мэри Поппинс.

Боже, о чем я вообще думаю. Судя по длительности полета, шансов покраснеть за свой неприглядный вид у меня не было. Разобьюсь в лепешку. Так и закончится моя бессмысленная жизнь. Всегда чувствовала, что судьба моя будет трагич….

Не успела я додумать свою любимую мысль, как приземлилась на что-то мягкое. Расправила юбки и увидела, что сижу на поляне. Трава шелковистая, свежая с мятным цветом и ароматом. Вокруг неизвестные деревья – то ли слишком лохматые пальмы, то ли лысоватые елки. Над головой буро-красное небо забитое плотными клубящимися облаками. Видимо, это они не дали мне разбиться. Интересно, откуда это я рухнула. Еще интереснее куда.

И тут появились они…

Страшно не было. Скорее не уютно. С другой стороны, уютно и не должно было быть. Сижу в каком-то стоге. Где не понятно. Как сюда попала – тоже. Вокруг собираются какие-то люди. Ох, я же летела сюда с задранной юбкой! Божечки, позор-то какой! Хорошо хоть платье красивое. Я бы даже сказала необыкновенное. В таком можно и попозориться немного. Я сразу вообразила себе, какая я распрекрасная, со слегка растрепанными рыжими волосами, в фантастическом туманно-сером многослойном платье, с горящими, надеюсь, глазами и легким румянцем. Румянец правда мне никогда не удавался. Тот самый – нежный, тонкий. Обычно я краснею до свекольного состояния. Но сейчас мне мечталось иначе. И тут я разглядела приблизившихся людей. Мама дорогая! За свекольное лицо можно не переживать точно. Тут у людей проблемы посерьезней. Клянусь, таких необычных лиц я никогда прежде не встречала – люди были словно разделены пополам сверху вниз невидимой чертой. И одна половина лица не была похожей на вторую. Совсем близко остановилась женщина с абсолютно черными прямыми волосами, узкими губами, прищуренным черным глазом с левой стороны лица и снежно-белыми кудрями, пухлыми розовыми губками и распахнутым голубым глазом справа.

От потрясения я молчала. Люди вокруг тоже. Неужели мой румянец вызывает такой же шок, как и их прямо скажем неординарная внешность? Мы смотрели друг на друга, не решаясь заговорить, как вдруг сквозь толпу прорвался маленький юркий мужчина – одна его половина сверкала лазурно-синими уложенными в причудливый кок волосами, высокой волевой скулой и блестящим густо синим глазом, а вторая поражала взлохмаченной серостью волос, дряблой щекой и бледным, почти бесцветным глазом.

Мужчина, прорвавшийся сквозь толпу, останавливается прямо передо мной. Его разноцветные глаза вспыхивают – один мягко, другой резко, почти хищно.

– Наконец-то… Цельная, – произносит он так, будто это самое важное слово на свете. И уже не мне а симпатичному хоть и такому же раздвоенному, как и все остальные, парню рядом – Будущий король Тонан, это она.

Я непонимающе моргаю. Это он обо мне: вечно разобранной и сомневающейся? Ну-ну, тогда готовься, парень, сюрприз будет.

Он тянется ко мне рукой, и люди вокруг синхронно отступают. Не от него – от меня.

– Пришла та, кто должна вернуть равновесие. Тёмное и Светлое в нас разорвались окончательно, мы больше не можем сосуществовать внутри одного. Но цельная может… связать. Вернуть нам истинный облик. Или уничтожить. – Последнюю фразу кричит надрывно.

Чувствую себя скверно, ощущение, что снимаюсь в плохом кино. Хотя, откуда мне знать, как это. Опыта съемок не имею ни в плохом, ни в хорошем.

В общем, сижу я в центре живой поляны и понимаю, что эти странные люди то ли боятся меня, то ли возлагают какие-то надежды. Что даже хуже. Потому что я чемпион по разбиванию любых надежд в дребезги.

Странный мужик немного успокоился, поднял руку повыше, так, чтобы она зависла над моей головой и уже без криков позвал:

– Пойдём. Хранители ждут. Они расскажут, почему именно ты выпала из небесного разлома.

Похоже тут вопрос стоит не в том, чтобы просто узнать правду. Выбор изменит все.В этот момент я поняла, что, возможно, не особенно хочу это знать. Тут еще и земля под ногами дрогнула, и трава отчетливо шепнула: «Не ходи». Я даже вскочила от испуга, но остальные участники нашего импровизированного собрания и бровью не повели. Ну ладно, допустим, подрагивающая земля, это тут в порядке нормы. Но трава? Трава шептала. Никто не слышал что ли? Чувствую: стоит мне взять его за руку – пути назад не будет.

👉 Выбор читателя: ✦ Пойти с мужчиной и Хранителями, чтобы узнать истину о своей роли – читайте Главу 2А или

✦ Отказаться и попытаться сбежать в лес, к живым деревьям – они явно на моей стороне – читайте Главу 2Б

Глава

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.