Раил Газизов
Правила здорового долголетия

Введение.

В 1940-х годах прошлого века человечество впервые создало первый компьютер, и его архитектура поразительно оказалась идентичной структуре самой Жизни: информация, энергия и вещество – три неразделимые составляющие. Компьютерные технологии, роботизация и искусственный интеллект эволюционируют с поразительной скоростью, опережая темпы времени.

У этой революционной технологии есть так называемый «антивирусник» – феномен, о котором, пожалуй, ещё неизвестно лишь детям дошкольного возраста и столетним старцам.

Великими мыслителями и изобретателями А. В. Мельниковым и Е. Ф. Федоровым из города Перми в 2008 году на мировой рынок была выведена инновационная технология на основе фундаментального изобретения «Энергоинформационная технология на основе энергоинформационной продукции "Матрица Жизни БИОМ"».

На основе новой концепции здоровья и этого фундаментального изобретения перед человечеством открываются неизведанные новые возможности в восстановлении и поддержании здоровья людей, животных и растений.

Локомотивом прогресса является инновация. А данная инновация основана не только на изобретении, но и на фундаментальном открытии.

Поскольку это фундаментальное изобретение, у него нет аналогов в мире, поэтому не существуют необходимые документы, регламенты, правила и законы по отношению к энергоинформационной технологии.

Моя цель в данной книге – не подробное объяснение энергоинформационной технологии «Матрица Жизни БИОМ». Придёт время – всё напишу.

Революционная концепция о здоровье

Основные составляющие Жизни: на высшем уровне – информация, на среднем уровне – энергия, на низшем уровне – вещество. Или, кому как удобнее: на высшем уровне – дух, на среднем – душа, на низшем – тело.

Фундаментальная наука не рассматривает основную составляющую Жизни – информацию, а об энергии имеет неполные и искажённые знания. Фундаментальная наука «крутится вокруг» вещества, которое по важности находится на третьем, низшем уровне.

Здоровье – это правильный обмен информацией, правильный обмен энергии и правильный обмен веществ (или здоровье – это единство духа, души и тела).

Создатели энергоинформационной технологии изучали ЗДОРОВЬЕ Жизни.

Задача человека была и остаётся – сделать здоровыми человека, животное и растение.

Я не рассматриваю вопросы лечения. Я рассматриваю вопросы восстановления и сохранения здоровья Жизни (основное отличие от медицины, ветеринарии и агрономии).

Причины заболеваний и восстановление

Причины заболеваний: любое заболевание начинается с нарушения информации (так же с нарушения целостности тела).

Восстановление организма начинается с восстановления информации. Остальное организм сделает сам: восстанавливается обмен информации, восстанавливается обмен энергии, восстанавливается обмен веществ; организм очищается на клеточном уровне, болезни уходят, организм омолаживается, продлевается продолжительность жизни.

Области применения Матрицы Жизни БИОМ

Матрица Жизни БИОМ применяется во всех областях жизнедеятельности, где присутствуют человек, животное и растение.

Любая информация обладает энергией. Любая энергия имеет свою информацию. По этой причине мы будем говорить об энергоинформации Жизни.

Что представляет собой Матрица Жизни БИОМ?

Матрица Жизни БИОМ применяется для восстановления нарушенной информации Жизни и сохранения её в первозданном виде.

Матрица Жизни БИОМ представляет собой бумагу разной формы размером 1–3 квадратных сантиметра, на которую нанесён логотип; это самоклеящаяся наклейка или покрытие полимерной плёнкой либо эпоксидной смолой. На бумагу специальной компьютерной технологией на энергоинформационном уровне нанесены:

• эталон информации здоровья живого конкретного органа, системы органов или организма в целом, а также несколько дополнительных полезных программ.

Способы применения:

1. На тело.

2. На структурированную воду.

3. На расстояние.

Виды БИОМ:

• Для людей.

• Для животных.

• Для растений.

Основные показатели:

• Не имеет противопоказаний.

• Невозможна передозировка, так как есть адаптивный блок.

• Дешёвая по стоимости.

• Удобная для применения.

Применение, восстановление организма и профилактика с помощью БИОМ осуществляется без рецепта врача при естественных жизненных процессах: в доме, на работе, на учёбе; во время бодрствования, во время сна.

Энергоинформационная технология «Матрица Жизни БИОМ» – это не панацея. Мы за комплексный подход к восстановлению и сохранению здоровья.

Энергоинформационная технология позволяет уже сегодня перейти на профилактику заболеваний.

Если сравнивать компьютер с Матрицей Жизни БИОМ, то последняя предстаёт как истинный Антивирусник Жизни.

Антивирусник компьютера оберегает от вредоносных программ, обеспечивая стабильное функционирование системы, в то время как Матрица Жизни БИОМ предназначена для защиты живого организма от искажений информационных потоков. Восстановленная информация в отдельном органе, системах органов или целом живом организме возрождает обмен информацией между клетками, что приводит к восстановлению нарушенного обмена энергии, а следующим этапом становится реконструкция обмена веществ. В организме при этом происходит постепенное естественное очищение от негативной энергии, шлаков и ненужных микро- и макроорганизмов. Болезни отступают, организм омолаживается, и жизнь обретает новые продолжительные горизонты.

Матрица «БИОМ» обладает большими достоинствами при восстановлении и поддержания здоровья, чем медицина.

Медицина и здоровье.

Каковы связи между медицинской наукой, медициной и здоровьем человека?

Определим ключевые понятия простыми словами:

1. Чем занимается медицина?

– Лечит больных людей.

– Если человек здоров, медицина ему не нужна.

2. Из чего состоит медицина?

– Это система: врачи, клиники, НИИ, аптеки, оборудование, учебные заведения, фармацевтические производства.

Выводы:

1. Из первого пункта: *Кажется*, что медицине "невыгодны" здоровые люди – ведь они не требуют лечения.

2. Из второго пункта: Медицина не создаёт материальные ценности для общества напрямую (например, как заводы или технологии).

3. Медицина потребляет ресурсы: финансовые, кадровые, интеллектуальные.

4. Цель медицины: Лечение болезней → восстановление здоровья. Здесь логика ясна.

5. Главный вопрос науке: *Что такое здоровье?*

– Я годами искал в интернете научные определения. Ответы есть, но они расплывчаты.

– Медицинская наука изучает *как дать здоровье*, но не может чётко определить сам термин.

– Прямой ответ: Медицина не способна привести человека к *истинному* здоровью. Причина? Нет ясной цели – она "в тумане".

– Почему? Учёные ограничивают себя догмами: "Это не доказано!", "Это лженаука!", игнорируя альтернативные подходы.

Заключение:

Дорога к здоровью – долгая, но увлекательная. Эта книга не просто даст знания – она поможет свернуть с тупикового пути. Вы найдёте магистраль к счастливой, здоровой жизни!

Переход от лечения к профилактике болезней.

Почему необходимо срочно перейти от технологий лечения болезней к энергоинформационным методам.

Основной причиной служит: технологии лечения живых организмов не учитывают фундаментальный закон – «Закон Социальной Вертикали», гласящий, что истинные общественные преобразования (законы, инновации) достижимы лишь с вершин иерархии. Попытки, предпринимаемые снизу, приводят лишь к временным решениям, возвращая проблему в замкнутый цикл.

Этот закон применяется в медицине следующим образом: лечение на вещественном уровне, то есть на нижних ступенях структуры Жизни, не обеспечивает полного восстановления организма, и недуг со временем возобновляется, поскольку первопричины заболевания, коренящиеся на высшем уровне Жизни – информации, остаются неустраненными.

Вторая причина состоит в том, что все технологии лечения – медикаментозные, лучевые, хирургические – направлены на нарушение целостности тканей, засорение организма чужеродными элементами, расстройство естественной энергетической структуры, и все они сопряжены с противопоказаниями.

Третья причина заключается в дороговизне системы здравоохранения.

Четвёртая причина затрагивает глубинные потребности человека: ему необходимо счастье. Когда он пребывает в неведении относительно того, когда вновь одолеет недуг и как его устранить, его терзают постоянные тревоги о собственном здоровье и благополучии здоровья близких. Человеку следует предоставить возможность самостоятельно разрешать проблемы со здоровьем. Медицина же эту задачу решить неспособна.

Контакторы о лекарствах.

Лекарства – ЭТО ХИМИЯ. А химические процессы ускоряют течение времени, т.е.– сокращают общую продолжительность жизни человека.

Химические элементы, попадая в организм, вступают в взаимодействие с ферментами.

Начинаются химические реакции с поглощением жизненной энергии. Любая химия забирает у человека жизненную энергию и поэтому гасит энергии в клетках. Им не на чем работать, естественные процессы тормозятся. На этом, собственно говоря, и основано действие большинство лекарств. Затормаживая реакции в клетках, они этим самым как бы препятствуют и развитию болезненных процессов. Торможение функционирования клеток не даёт заболеванию развития дальше. Чем больше лекарств человек принимает, тем быстрей происходит торможение и быстрее сворачивается время.

У человека наблюдается процесс выздоровления ненадолго. Конечно, если это инфекционное заболевание, то микроорганизмы погибают, но одновременно наносится вред и клеткам. Их травят. Только за счёт обшей работы организма и его борьбы за жизнь происходит постепенное восстановление жизненных процессов и их нормализация. В чем то польза, в чем то вред. Если заболевание связано с нарушением работы какого-либо органа: сердца, печени, лёгких, то применение химии здесь больше носит отрицательный характер, чем положительный.

И не надо забывать, что некоторые функциональные заболевания даются по программе и имеют определённую цель, связанную с производимой человеком энергией, наработанной в прошлом. Это могут быть какие-либо заболевания, связанные с его кармой.

Лекарства должны быть не химическими, а растительными, на природной основе. Тогда не будет нарушаться энергетика органа и общий энергообмен. Восстановится правильное регулирования жизненных процессов, и у человека не останется энергодолгов, связанных с работой материальной оболочки.

Бороться с заболеваниями надо, но выбирать при этом правильные способы лечения, выбирать то, что может минимально навредить организму и не отразится на карме.

Таблетки укорачивают больному жизнь, и таким образом платить за лечение.

Если Высшие решают убрать болезнь, то ему предлагают изменить программу человека с отработкой в другом плане, т.е. эту же болезнь человек должен будет отработать по другому:

например, в здоровом теле, но жить будет в худших условиях.

В мире медицины насчитывается около 55 000 разновидностей недугов, включая инфекционные заболевания и нарушения целостности тканей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в различных странах мира зарегистрировано примерно 500–600 тысяч видов лекарственных препаратов. Согласно информации от Росздравнадзора и Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2023–2024 годы, в нашей стране официально зарегистрировано приблизительно 17 000–20 000 препаратов.

Количество внесённых в Государственный реестр медицинских изделий Российской Федерации приборов, оборудования и прочих медицинских изделий составляет около 60000 – 65000 номенклатурных позиций.

Эти цифры поистине поразительны. Ведь анатомическое строение человеческого организма у всех нас почти идентично, в то время как масштабы этих данных внушают изумление. Подобное изобилие порождает немалую путаницу.

Механизм заболевании.

Жизнь человека питается энергией, черпаемой из потребляемых продуктов питания. Кроме того, во время сна Определитель – личный куратор индивидуума – щедро посылает подопечному дополнительную энергию, осуществляя подзарядку. Эта божественная энергия в три-четыре раза превосходит ту, что извлекается из переработки пищи. Если лишить человека возможности черпать энергию из своего внутреннего «аккумулятора», то есть не позволить ему спать, он обычно не проживёт более пяти дней.

Между седьмой чакрой человека и личным «аккумулятором» в тонких телах существует канал энергообмена, по которому и нисходит энергия в священные часы сна. Эта энергия, подобно запасному топливу, накапливается в эфирной оболочке. Органы же получают энергию своего качества непосредственно из эфирной оболочки. Из тонких оболочек в физические органы энергия течёт через центры-чакры, и в обратном направлении – через них же. Человек, ведущий неверное питание, придерживающийся неправильного образа жизни, засоряет свои каналы низкой, грязной энергией. Программа Жизни нарушается, каналы автоматически закрываются, и энергообмен прерывается.

В эпоху, когда человек избирает путь праведного бытия, неустанно порождая в себе потоки чистой, незамутнённой энергии, избыток этого драгоценного дара устремляется в его личный аккумулятор, сей священный резервуар жизненной силы. Оттуда Определитель – мудрый проводник индивидуума – бережно отбирает часть сей энергии и направляет её к Богу, сохраняя при этом долю и в собственное распоряжение. Божественное существо же, в величественном акте творения, черпает из этой энергии материал для возведения новых душ, подобно искусному ремесленнику, лепящему прозрачные сосуды света. Поскольку новорождённая душа предстаёт чистым воплощением энергии, лишенным всякой скверны, особый канал благоразумно преграждает путь любой грязной энергии, что могла бы излиться от индивидуума, ограждая тем самым святость её бытия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.