# Симфония жизни

Елена Назаренко

Большое впечатление на меня произвела повесть Тамары Цинберг “Седьмая симфония”. Там про то, что даже в сложные времена жить надо каждый день. Что-то есть, где-то спать, с кем-то говорить. Герои испытывают самые разные чувства. И я подумала: а что если эти чувства назвать и хуманизировать? В душе каждого человека найдётся место любви, надежде и вере, страху, голоду и отчаянию, так почему бы не сделать их действующими лицами и не написать фанфик по “Седьмой симфонии”. Вот он, перед вами. Я ещё добавила одно действующее лицо – Дух Ленинграда. Он всем помог выстоять: и людям, и зданиям, и деревьям.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ


Действующие лица


Дух Ленинграда

Вера

Надежда

Любовь

Страх

Голод

Отчаяние

Катя

Митя-Серёжа

Воронов

Управхоз

Жители Ленинграда


Пролог

ОТЧАЯНИЕ. Тяжело им. Большинство не переживёт эту зиму.

СТРАХ. Да, они обречены. Всё же ясно: их сил едва хватает, чтобы сходить в магазин отоварить карточки.

ГОЛОД. Надолго хватит того хлеба по карточкам? Так, сами себя убеждают, что не умирают с голода.

ОТЧАЯНИЕ. А многие из них уже просто сдались.

ГОЛОД. Конечно, когда я выхожу на сцену, сложно быть кому-то сильнее меня, разве что только тебе, Отчаяние.

СТРАХ. Эх, Голод, сколько ты жизней забрал и ещё заберёшь…

ГОЛОД. Да, как только человечество начинает войну, так без нас с вами ещё и дня не обошлось.

ДУХ ЛЕНИНГРАДА. Хвала небесам, что есть, кому вам противостоять.

ОТЧАЯНИЕ. И кто же это? Пока я вижу только нас троих и тебя. Но ты, Дух Ленинграда, всегда тут был и останешься. Навечно с городом, разделишь его судьбу, какой бы они ни была.

ДУХ ЛЕНИНГРАДА. Отчаяние, ты забыло добавить, что я верю, что наш Ленинград будет спасён, потому что я верю в людей, не раз видел, как велико может быть их сердце. В нём всегда есть место Вере, Надежде и Любви.

СТРАХ. Куда же они подевались у тех, кто крадёт карточки и перепродаёт их втридорога?

ДУХ ЛЕНИНГРАДА. Это слабые люди, которые поддались вам троим. Но от этого они не перестают быть людьми. К их сердцу просто достучаться сложнее.

ГОЛОД. Трудно оставаться человеком, когда съел весь положенный хлеб, сварил все ремни и соскрёб обойный клей.


Появляется Страх, одетый сверх меры.


ОТЧАЯНИЕ. Страх, во что это ты вырядился? Кажется, с утра на тебе был другой костюм.

СТРАХ. Ага, вы не видели, как птицы на лету замерзают, а я видел. Не хочу так же, поэтому надел на себя всё, что нашёл.

ОТЧАЯНИЕ. Это ты с тех двоих снял, что утром замёрзли?

СТРАХ. Ну да, им уже без надобности, а мне пригодится.


Из тени выходит Надежда.


НАДЕЖДА. Какие вы стали все огромные.

ГОЛОД. Ну ещё бы, загляни в души людей, там мы только и есть. В основном.

ВЕРА. Неправда, есть там место и нам, Любовь, Надежда, выходите из тени. Нам нельзя просто так сдаться и освободить место… этим.

ЛЮБОВЬ. Никогда этого не будет. Мы с вами, Вера и Надежда, ни на миг не теряем из виду ни одну человеческую душу.

ДУХ ЛЕНИНГРАДА. Вот они, какие красивые!

СТРАХ. И какие маленькие.

ЛЮБОВЬ. Это пока. Ты, Страх, не смотри, что мы пока меньше вас, это ничего. Главное, что мы есть, нас сохранил в душе каждый житель Ленинграда.

НАДЕЖДА. Любовь способна растопить вековые снега и прогнать вечную стужу. А мы с Верой даём людям силы просыпаться каждый день и не сдавать город врагу.

ДУХ ЛЕНИНГРАДА. Горожане чувствуют вашу поддержку, я вижу это каждый день, когда дети идут в школу несмотря на страх, голод и отчаяние, как взрослые отвозят тех, кто умер ночью от голода и холода на детских санках и потом идут на завод делать

снаряды для фронта, печь хлеб, лечить заболевших…

ЛЮБОВЬ. Дух Ленинграда, мы не сдадимся и поможем людям выжить и отстоять свободу и достоинство человеческое.

ОТЧАЯНИЕ. Не всем. Далеко не всем. От нас убежать не получится.

ЛЮБОВЬ. Это мы ещё посмотрим!


Танцевальный эпизод между действиями

Танец женщины (матери Мити), которую атакуют Страх, Голод и Отчаяние. Она их подпускает ближе к себе, а Веру, Надежду и Любовь отталкивает. Дух Ленинграда сначала пытается вытянуть её из влияния Страха, Голода и Отчаяния, но понимает, что даже он здесь бессилен, поэтому уходит.


Действие 1


Бомбоубежище. На ящике сидит мальчик Митя, за руку его держит Голод. Жители дома, в который только что попала бомба, сидят в углу, перед ними стоит Страх. Катя стоит рядом с Митей, позади Кати – Дух Ленинграда.


КАТЯ: Не скули, пришли уже, тут безопасно, видишь? Сейчас Анна Васильевна придёт, расскажет, куда нам тебя девать. Да сними ты шапку, жарко тут.

ЖИТЕЛЬ 1: Дети, а вы из какого дома?

КАТЯ: Из восьмого.

ЖИТЕЛЬ 1: Странно, я раньше вас никогда не видел. Я тоже из восьмого.

ОТЧАЯНИЕ: Да какая сейчас разница, кто из какого дома. Налёт закончится все из одного дома будем – из разрушенного.

ЖИТЕЛЬ 1: Эх, ваша правда. Ленинград сейчас ловушка и дверца у неё захлопнута. А мы погибаем здесь: бессмысленно, бесцельно!

СТРАХ.  Мы не сможем выжить в этом аду!


Звуки бомбежки, стены убежища сотрясаются, с потолка сыплется штукатурка. Дух Ленинграда отгоняет Голод от Мити, берёт мальчика за руку, мальчик засыпает.


ЖИТЕЛЬ 1: Вы только подумайте. Произведён невиданный эксперимент. В середине двадцатого века всего за несколько месяцев один из красивейших городов мира, город высокой культуры и передовой техники, огромный наш Ленинград насильственно отодвигают назад, в ледниковый период.

ГОЛОД: Да, и нет больше трамваев, музеев, библиотек, нет даже канализации и водопровода. Еды нет!

ОТЧАЯНИЕ: Даже могил нет. Вы видели по утрам у Александровской больницы подкидывают трупы, похожие на мумии, все завязанные  в ткань? Я прохожу там каждый день…

ЖИТЕЛЬ 2: А молодёжь нынче не проймёшь. Они и в этих условиях будут заниматься своим делами. (Кате) Ты самое важное из дома взяла – книгу?

ДУХ ЛЕНИНГРАДА: Отстаньте от неё, я её знаю, она хорошая. Вон, на себе мальчишку принесла, хотя сама не намного больше него.

НАДЕЖДА. Слышите, взрывов почти нет. Может, улетели уже самолёты, не будут больше бомбить.

ЖИТЕЛЬ 3: (открывает дверь бомбоубежища снаружи) Товарищи, крепкие мужчины есть? Надо завалы разобрать, там, кажется, кто-то живой ещё остался.

КАТЯ: А Анна Васильевна? Анну Васильевну видели?

СТРАХ: Видели… Да нет её уже, осколком сразу убило…

ОТЧАЯНИЕ: И так будет с каждым из нас. Мы в мышеловке.

НАДЕЖДА: Да ну бросьте! Всем сейчас трудно. Но нельзя сдаваться! Понимаю, страшно. Но мы не должны поддаваться отчаянию.

ВЕРА. Мы должны верить непременно, что наша армия вот-вот спасёт нас и разорвёт кольцо блокады.

ЛЮБОВЬ. А ведь солдатам сейчас, пожалуй, вдвойне труднее. Они тоже испытывают голод, каждый день защищают нашу землю от врага и погибают под бомбёжками, но ещё они тревожатся за своих родных и любимых, которых пришлось оставить…

КАТЯ: А что же делать теперь с ним? Куда мне его деть?

СТРАХ: Так ясно куда, куда всех маленьких, у кого родители умерли, сдают. В детский дом. Он все равно у тебя не жилец.

КАТЯ: Как это не жилец, вон он какой крепкий!

СТРАХ: Да? А почему он у тебя сам не ходит и спит всё время?

ЖИТЕЛЬ 2: Верно говорит. Сдать тебе его надо, карточки-то у тебя, вероятно, только на одного человека?