Василий Резисторов
Записки нищего электрика. Том 2

Предупреждение для читателей

Внимание! В данном произведении есть элементы, основанные на реальных событиях, но имена участников, названия энергокомпаний, диспетчерские наименования энергообъектов и сюжетные линии вымышлены, а сходство с реальными людьми и событиями – случайное.

Введение

Второй том "Записок нищего электрика" включает в себя истории из трудовых будней, повести о доблестных начальниках, рассказы о сокрытиях технологических нарушений в электроэнергетике, ну и в качестве бонуса – бланк переключений образца 2030 года на вывод в ремонт линии 10кВ.

Место действия то же – ЗАО "РОСЕТТИ".

По традиции напоминаю: в нашей организации диспетчеры ОДГ РЭС обычно базируются на ПС-110кВ. В связи с этим, помимо своих прямых обязанностей, они исполняют обязанности дежурного электромонтёра по обслуживанию подстанций (ДЭМ ПС).

Глава 1. Ремонтная кампания

Помнится, в тот год (впрочем, как и во все последующие) директор нашего филиала, проводя селекторное совещание, с присущими ему помпезностью и размахом, объявил, что нас всех, дескать, в скором времени ожидает масштабная летняя ремонтная кампания. И тут такое началось! Буквально из каждого утюга только и доносилось: "Ремонтная кампания!!! Ремонтная кампания!!! Ремонтная кампания!!! А вы готовы к проведению летней ремонтной кампании?!" Право слово, оной "новостью" мне тогда все уши насквозь прожужжали! В ту пору, будучи стажёром диспетчера ОДГ, я искренне повёлся на весь этот мейнстрим и с нетерпением ожидал, казалось, величайшего события в истории электроэнергетики страны. И вот оно, наконец, случилось. В рамках летней ремонтной кампании у нас на ПС планировалось произвести капитальный ремонт всех без исключения выключателей МКП-110. Задача поистине грандиозная, что и говорить. Для выполнения столь ответственной миссии персоналу СПС была выдана самая дешманская краска. Короче говоря, выключатели МКП-110 просто тупо покрасили, а вместе с ними, соответственно, закрасили и все диспетчерские наименования (мне пришлось их потом восстанавливать). Я начал было возмущаться по данному поводу: мол, это не ремонтная кампания, а говно какое-то, халтура галимая, ёпт… Но начальник СПС меня быстро осадил, заявив в ответ: "Чё ты барагозишь понапрасну?! Вам ещё повезло! Другим даже и краски не досталось!" С тех самых пор уровень моего доверия к разного рода пафосным высказываниям руководства несколько подупал.

Глава 2. Консилиум

В один из прекрасных летних дней на ПС-110кВ "Залётная" Комариного РЭС проводились работы по чистке и испытаниям изоляции 1-й и 2-й секций шин 10кВ в ЗРУ-10кВ. До обеда выводилась в ремонт 1-я секция шин 10кВ, а после обеда – 2-я секция шин 10кВ. К исходу дня, после завершения всех работ, оперативный персонал приступил к вводу в работу 2-й сек.ш.10кВ из ремонта. Оперативные переключения производил диспетчер ОДГ, контролировал переключения начальник ОДГ. Согласно бланку переключений, порядок ввода в работу 2-й сек.ш.10кВ был следующий (в общих чертах): сперва требовалось отключить все заземляющие ножи (ЗНТ В-10 Т-2, ЗНП СВ-10, ЗНШ ТН-10-2 и все ЗНЛ отходящих линий 10кВ), затем вкатить в рабочее положение ТН-10-2; после чего вкатить в рабочее положение В-10 Т-2 и включить, чем поставить 2-ю сек.ш.10кВ под напряжение; засим поочерёдно вкатить в рабочее положение и включить все линейные выключатели 10кВ. Так вот, переключения застопорились на операции включения В-10 Т-2, поскольку оно было неуспешным: выключатель сразу же аварийно отключался действием МТЗ ввода 10кВ и вдобавок плевался маслом в разные стороны. Дважды повторив эту операцию, оперативники призадумались и стали проверять бланк переключений. К ним тут же подошёл мастер СПС, дабы просто поинтересоваться, в чём, собственно, дело, и почему В-10 Т-2 весь забрызган маслом. Проанализировав ситуацию, мастер СПС предложил ещё раз попробовать включить В-10 Т-2. Сказано – сделано. На четвёртую попытку включения В-10 Т-2 ответил тем же: презрительно плюнул маслом в сторону присутствующих и отключился. Каким-то образом весть о происходящем моментально долетела до руководства ПО ЭС. И надо ж так совпасть, что директор ПО ЭС как раз в это самое время находился с проверкой в конторе Комариного РЭС, располагающейся в нескольких минутах езды от ПС-110кВ "Залётная". В общем, через пять минут на данной ПС уже собрался целый консилиум: директор ПО ЭС, начальник СПС, начальник РЭС, начальник ОДГ, мастер СПС и диспетчер ОДГ. Опосля всех проверок члены консилиума пришли к единогласному решению: нужно произвести ещё одно РПВ В-10 Т-2. После пятой по счёту неуспешной попытки под вводным выключателем образовалась лужа из трансформаторного масла. Сие зрелище сподвигло консилиум на проведение более детальной перепроверки всего и вся. В конечном итоге выяснилось, что в ячейке ТН-10-2 были включены ЗНШ ТН-10-2, которые ДОДГ вместе с НОДГ в спешке забыли отключить. Разумеется, читатель наверняка задастся вопросом: "Почему же эти члены консилиума сразу не убедились в отключенном положении ЗНШ ТН-10-2, ведь на них нужно было обратить внимание в первую очередь?!" Вопрос правильный, но тут не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Понимаете, в электроэнергетике уж так заведено, что если в ячейке 6-10кВ с выкатным элементом включены стационарные заземляющие ножи, то вкатить в неё этот самый элемент Вам не позволит механическая блокировка. Однако на ПС-110кВ "Залетная" конструктивное исполнение ячейки 10кВ ТН-10-2 вполне себе позволяло вкатывать тележку с ТН в рабочее положение при включенных ЗНШ ТН-10-2. Оное обстоятельство и ввело всех в заблуждение, ибо вкаченный в рабочее положение ТН-10-2 автоматически внушает уверенность в отключенном положении ЗНШ ТН-10-2. Именно поэтому в электроэнергетике и существует негласное правило: "Семь раз проверь – один раз включи, но никак не наоборот".

Глава 3. Натюрморт

Однажды пожаловали к нам в РЭС трое проверяющих из филиала. Все выглядели весьма представительно: в деловых костюмчиках, а один даже с галстуком. Заселились они в нашу рэсовскую гостиницу. Ну, как гостиницу… вагончик. Тем не менее, условия там были вполне пригодными для жизни, благодаря стараниям местной уборщицы. Рабочий день этих господ был весьма насыщенным: первая половина дня – траханье мозгов работникам РЭС (всем, кто попадётся на глаза), вторая половина дня – отдых на озере (водные процедуры, солнечные ванны, рыбалка, пиво, водка, самогонка). Через три дня, выполнив возложенную на них миссию, ревизоры отчалили обратно в родные пенаты. Сразу после их отъезда уборщица отправилась приводить в порядок "апартаменты". Открыв входную дверь, она застыла в немом оцепенении, словно мраморная статуя: среди разбросанных пустых бутылок и пластиковых полторашек на полу зияла мерзкая блевотная лужа, все шконки обоссаны, а одна из них ещё и… обдристана! В общем, картина маслом. А таких интеллигентов из себя строили!

Глава 4. Пенсионер

Нынешний год в нашем РЭСе ознаменовался ярким и запоминающимся событием – силовому трансформатору Т-1 (ТДТН-16000/110) на ПС-110кВ "Комариная" исполнилось 65 лет. Юбилей, как-никак! Ёлки-моталки, 65 лет! Ему уже давно на пенсию пора, а он всё гудит и гудит, гудит и гудит… Руководство категорически отказывается его отпускать на заслуженный отдых. Между прочим, этот тр-р является уникальным в своём роде, ибо на протяжении уже семи лет подряд его обмотки уверенно проваливают все испытания, проводимые местной СИЗПИ. Больше того, ради совместного участия в этих ежегодных испытаниях к нам приезжает специалист даже из самого филиала, дабы в очередной раз воочию зафиксировать их неуспешные результаты. Однако никаких мер в отношении данного тр-ра не принимается и по сей день: он как работал, так и продолжает работать. Руководство филиала, в неофициальной беседе с директором нашего ПО, выразило следующую позицию: "К сожалению, на данный момент у нас нет возможности произвести замену вашего трансформатора. Финансирование для приобретения нового отсутствует. Ситуация была бы другой, если бы от вашего трансформатора питались какие-нибудь значимые промышленные объекты, такие как заводы или фабрики. В таком случае замена трансформатора была бы экономически оправдана. А у вас ведь вся нагрузка – это обычные бытовые потребители третьей категории надёжности электроснабжения. Разумеется, мы поставим вашу подстанцию в очередь на замену трансформатора, но, как вы понимаете, не в первые ряды. В нашем филиале существуют подстанции, где замена трансформатора более насущна и, что важнее, более рентабельна. А пока… продолжайте эксплуатацию текущего трансформатора, тем более что ваша ситуация не такая уж и критическая".

В общем, нам сверху непрозрачно так намекнули, что работать нашему пенсионеру придётся до самого конца. Вот только знать бы заранее, когда наступит этот самый конец, чтобы успеть куда-нибудь подальше съе…

Глава 5. Народная любовь

Одна из серьёзнейших проблем нашей организации – это полное отсутствие коммуникации между разными службами. Поясню: каждая служба, будь то СПС или СВЛ, составляет свой годовой план-график ремонтных работ, как ей вздумается, и при этом не согласовывает его с другими службами. Для наглядности рассмотрим самую распространённую ситуацию на примере тупиковой ПС-110кВ "Простейшая". Схема её проще некуда: одна секция шин 110кВ (с ОД и КЗ вместо выключателя), один силовой трансформатор 110/10кВ, один тр-р СН 10/0,4кВ и одна секция шин 10кВ. Так вот, СПС подаёт заявку на производство текущего ремонта В-10 Т-1 на ПС-110кВ "Простейшая" с заявленным сроком – 25 мая с 09:00 до 17:00. Как Вы уже, наверное, догадались, данная заявка предусматривает временное прекращение подачи электроэнергии потребителям, проще говоря, люди будут сидеть без света с 09:00 до 17:00. Далее, СВЛ подаёт заявку на ВЛ-110кВ "Сложнейшая-Простейшая" (питающая линия) для замены изоляторов на 26 мая с 09:00 до 17:00 – и вновь люди будут сидеть без света весь день. Однако на этом их беды не заканчиваются: СИЗПИ подаёт заявку на испытания Т-1 на 27 мая с 9:00 до 17:00. В итоге получилось, что потребителей "гасили" три дня подряд с 09:00 до 17:00, хотя по всем этим трём заявкам, при желании, можно было бы отработать в один день. Поэтому вполне естественно, что после такой череды отключений отношение к ЗАО "РОСЕТТИ" со стороны потребителей будет, мягко говоря, не очень. Помню, стоял я как-то в очереди в магазине, ну и ненароком заикнулся о том, где работаю, – так меня там чуть всей толпой не обнулили… еле ноги унёс. Бывали даже случаи, когда разъярённые потребители неоднократно пытались взять штурмом нашу ПС, ибо всерьёз думали, что мы их специально так часто отключаем, дабы просто над ними поиздеваться. А поскольку диспетчерам ОДГ оружие самообороны не выдавали, то приходилось на всякий случай брать с собой на смену перцовый баллончик. В общем, проблема нешуточная, и решать её нужно было ещё лет 20 назад. И как бы это банально ни звучало, но во времена Советского Союза к потребителям электроэнергии относились иначе: те же СПС, СИЗПИ, СРЗА, СВЛ прекрасно между собой договаривались о совместной работе. А то, что происходит сейчас, больше напоминает басню Крылова И.А. "Лебедь, щука и рак".

Ну и вдогонку приведу ещё один пример из реальной жизни. 1 июня мастер СПС подал в ОДГ заявку на текущий ремонт линейного выключателя В.Л-13-9 "с.Большие Булки" на ПС-110кВ "Комариная" Комариного РЭС с заявленным сроком – 11 июня с 09:00 до 17:00. Нюанс тут в том, что в селе Большие Булки находится весьма крупная по местным меркам пекарня с аналогичным названием, поэтому ДОДГ обязан заблаговременно уведомлять об отключении электроэнергии ещё и директора данного предприятия (помимо сельского совета и ЕДДДС). Оный случай не стал исключением.

Звонок диспетчера ОДГ директору пекарни "Большие Булки" от 1 июня, время 10 часов 03 минуты:

– Это ПС-110кВ "Комариная", диспетчер Комаров. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.

– Ааа… день добрый. Чё, опять нас отключать будете?

– Ну да… Запишите, пожалуйста, телефонограмму: 11 июня с 09:00 до 17:00 будем отключать полностью всё село Большие Булки в связи с ремонтными работами на ПС-110кВ "Комариная". В общем, у нас на подстанции выключатель будут ремонтировать… Записали?

– Да, пометил себе. А вы точно отключать будете?

– Конечно… Если какие-то изменения будут по срокам, то я вам обязательно сразу сообщу.

– Ясно… Ладно, удачи.

– Спасибо, до свидания.

Неофициальный звонок мастера Комариного УЭС диспетчеру ОДГ от 7 июня, время 13 часов 57 минут:

– Здарова!

– Привет. Наверное, заявками меня хочешь закидать?

– Типа того. Слушай… Я щас тебе по почте заявку скину на ВЛ-10кВ Л-13-9 "Большие Булки" на 12 июня с 09:00 до 17:00. Только не ругайся… Понимаешь, там надо опоры менять, а технику нам дают только 12 июня… По-другому никак… Надо согласовывать.

– У вас всё как всегда! Ладно, скидывай. Куда деваться, буду согласовывать!

– Спасибо большое!

– Да иди ты…

Звонок диспетчера ОДГ директору пекарни "Большие Булки" от 7 июня, время 14 часов 16 минут:

– Здравствуйте, Сергей Сергеевич. А это ПС-110кВ "Комариная", диспетчер Комаров.

– Приветствую! Чем порадуете?

– Запишите, пожалуйста, телефонограмму об отключении электроэнергии…

– Как, опять?! На когда?!

– 12 июня с 09:00 до 17:00 будем полностью отключать село Большие Булки в связи с заменой опор на ВЛ-10кВ Л-13-9 "Большие Булки"… Записали?

– Мужики, вы чё там, прикалываетесь, что ли?! Получается, что вы и 11 июня, и 12 июня будете нас отключать на целый день?! А разве нельзя эти работы сделать как-нибудь в один день: одна бригада занимается ремонтом выключателя, а другая меняет опоры на линии?!

– К сожалению, нет. Понимаете, у всех свои планы…

– Ух ты, ёпт! Какие все деловые! Планы у них, видите ли! А нам, значит, два дня подряд без света сидеть? Это вы хорошо придумали, конечно!

– Вы уж извините, но по-другому никак не получится.

– Всё ясно с вами… Короче, отключать будете 11 июня с 09:00 до 17:00 и 12 июня с 09:00 до 17:00, верно?

– Да, всё верно.

– Ладно, давайте, удачи.

– Спасибо, до свидания.

Неофициальный звонок мастера Комариного УЭС диспетчеру ОДГ от 12 июня, время 16 часов 48 минут:

– Слушай, тут такое дело… В общем, на линии "Большие Булки" мы не успеваем сегодня всё сделать… Надо как-нибудь продлить заявку на завтра или уже новую оформить… не знаю…

– Нееа… Начальник ОДС нам сказал, что одну заявку на линию 10кВ или 0,4кВ нельзя оформлять сразу на несколько дней, то есть на каждый день нужна новая заявка.

– Понятно… Ну, тогда давай поступим так… Где-то через минут 15 мы закроем наряд, ты введёшь в работу линию и закроешь сегодняшнюю заявку… А на завтра тогда, пожалуйста, сделай заявку на ВЛ-10кВ Л-13-9 "Большие Булки". Работы будут те же – замена опор, а срок заявленный будет 13 июня с 09:00 до 17:00. Начальник РЭСа мне сказал, что он с главным инженером ПО поговорил, и нам технику завтра точно должны дать. Ну чё, сделаешь заявку?

– А чё, у меня выбор есть, что ли?! Сделаю, конечно! Опять придётся всех обзванивать, бл…

– Ладно, спасибо!

Звонок диспетчера ОДГ директору пекарни "Большие Булки" от 12 июня, время 17 часов 34 минуты:

– ПС-110кВ "Комариная", диспетчер Комаров. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.

– Здравствуйте. Только, бл***ь, не говорите мне, что опять собрались нас отключать! Вы и так два дня подряд нас гасили!

– Запишите, пожалуйста, телефонограмму об отключении электроэнергии: 13 июня с 09:00 до 17:00 будет отключение электроэнергии в селе Большие Булки в связи с заменой опор на ВЛ-10кВ. Понимаете, просто бригада сегодня не успела всю работу выполнить…

– Мужики, да как же так-то! Когда же этот пи***ец уже закончится?! Почему вы вечно всё не успеваете?!

– Вы уж извините, но замену опор надо всё-таки закончить. Эта работа очень нужная и важная… Она влияет на надёжность электроснабжения вашего села.

– Да я всё понимаю! Просто… этому ведь, бл***ь, ни конца ни края не видно!

– Я вас уверяю, что мастер обещал завтра полностью завершить все работы на линии.

– Получается, света не будет завтра 13 июня с 09:00 до 17:00, верно?

– Совершенно верно.

– Только постарайтесь завтра всё закончить.

– Хорошо, хорошо… Спасибо, до свидания.

Неофициальный звонок мастера Комариного УЭС диспетчеру ОДГ от 12 июня, время 22 часа 11 минут:

– Слушай, щас мне начальник РЭСа позвонил и сказал, что нам завтра технику не дадут… Короче, всю технику руководство ПО отправило в соседний РЭС… у них там вроде как… аварии какие-то на линиях 10кВ… и походу там техника нужнее… Короче, на линию "Большие Булки" заявку снимай. Понимаешь, я просто не знаю, когда нам теперь технику дадут.

– Бл***ь, я почему-то даже не удивлён. Ладно, щас буду всех опять обзванивать.

Звонок диспетчера ОДГ директору пекарни "Большие Булки" от 12 июня, время 22 часа 19 минут:

– Добрый вечер, Сергей Сергеевич. Это ПС-110кВ "Комариная", диспетчер Комаров.

–Да какой же он теперь добрый… Вы, наверно, хотите нас насовсем погасить?

– Нет, конечно. Я просто хочу вас уведомить, что завтра мы вас отключать не будем.

– Во как! А чё случилось-то?

– Понимаете, нам завтра просто технику не дают.

– Вот скажи мне, Комаров, почему у вас вечно ни хрена нету? То у вас техники нет, то людей нет, то материалов нет… Вы чё, бомжи, что ли, какие-то? Чё у вас за организация такая бомжатская? Между прочим, я вам каждый месяц за электричество деньги плачу… причём деньги-то немалые. Да у нас тут все в деревне исправно платят… Куда ж все эти деньги деваются, если у вас ни хрена нету? Чё там у вас за му***ки в руководстве сидят?!

– К сожалению, на эти вопросы я не знаю ответов. Я всего лишь маленький винтик в большом ржавом механизме.

– Всё с вами понятно… Короче, завтра вы нас отключать не будете?

– Нет, не будем.

– Ладно, винтик, удачи!

– Спасибо, до свидания.

Звонок начальника РЭС диспетчеру ОДГ от 13 июня, время 08 часов 04 минуты:

– Доброе утро. Значит, так… Комариный УЭС сегодня всё-таки будет работать на линии 10кВ "Большие Булки"… по замене опор… срок с 09:00 до 17:00. Технику сегодня всё-таки дали, поэтому оформляйте заявку, уведомляйте потребителей и работайте. Всё ясно?

– Предельно ясно… Будем работать, куда ж деваться-то.

Звонок диспетчера ОДГ директору пекарни "Большие Булки" от 13 июня, время 8 часов 16 минут:

– Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Это ПС-110кВ "Комариная", диспетчер Мухин.

– Здрасьте. Да мне уже Комаров вчера поздно вечером звонил и предупредил, что сегодня отключения не будет.

– Запишите, пожалуйста, телефонограмму об отключении электроэнергии: сегодня, 13 июня, с 09:00 до 17:00 будет отключение электроэнергии в селе Большие Булки в связи с заменой опор на ВЛ-10кВ. Записали?

– Не понял… Ещё раз!

– Сегодня, 13 июня, с 09:00 до 17:00 будет отключение электроэнергии в селе Большие Булки в связи с заменой опор на ВЛ-10кВ.

– Вы чё, дебилы, что ли?! Я понять, бл***ь, не могу… Вы чё, решили просто поприкалываться надо мной?! Вы чё, сами не знаете, когда будете работать?! Вы чё, совсем долб***ы конченные?!

– Не ругайтесь, пожалуйста. Я, к сожалению, ничего изменить не могу, поэтому отключать ваше село в любом случае придётся, ибо эту работу сегодня надо выполнить.

– Я на вас всех управу найду… Мы всем селом на вас… коллективное заявление в полицию напишем за издевательство над людьми!

На этом июньская эпопея отключений села Большие Булки отнюдь не закончилась: 23 июня СРЗА производила проверку РЗА В.Л-13-9 "с.Большие Булки"; с 24 по 27 июня Комариный УЭС поочерёдно производил текущий ремонт оборудования всех КТП-10/0,4кВ в с.Большие Булки, 28 июня СИЗПИ производила испытания 1-ой секции шин 10кВ на ПС-110кВ "Комариная", а с 29 по 30 июня Комариный УЭС производил плановые ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ в с.Большие Булки. И всё это ещё без учёта АВР! А там вообще пи…

Глава 6. Пожарная безопасность

Пожарная сигнализация на энергообъектах – вещь чрезвычайно важная. Она необходима для обеспечения безопасности, ибо на таких объектах есть великое множество мест возможного возникновения пожара, начиная от силовых кабелей и заканчивая маслонаполненным электрооборудованием. Вот и руководство филиала решило хорошенько нас отбезопасить, а именно снабдить здание ОПУ пожарной сигнализацией. Задача, я вам скажу, предстояла далеко не простая, поскольку у данного строения имелось две пристройки: помещения ДЭС и ЗРУ-10кВ. Столь неожиданную новость наш коллектив воспринял в целом неплохо и даже надеялся на лучшее, но при этом, по обыкновению, готовился к худшему. По старой доброй традиции начальство заключило договор с максимально мутной и крайне сомнительной подрядной организацией. Кстати говоря, монтаж пожарной сигнализации их бригада завершила как-то уж подозрительно быстро: впопыхах проложили кабели; наспех установили приёмно-контрольный прибор и пульт управления, а также блок питания к ним; второпях налепили датчики, ручные извещатели и оповещатели. По окончании всех работ вождь подрядной бригады провёл краткий инструктаж находящемуся на смене диспетчеру ОДГ и даже вручил ему инструкцию по эксплуатации, написанную от руки карандашом на листке формата А4; после чего бригада поспешно удалилась. В тот же день в ОДГ по “просьбе” начальника РЭС появился новый журнал – журнал проверки работоспособности пожарной сигнализации. Согласно его настоятельным рекомендациям, ДОДГ должен был ежесменно вносить запись об отсутствии замечаний при проверке работоспособности сигнализации. Однако необходимость самой проверки напрочь отсутствовала, поскольку уже спустя несколько часов после отъезда подрядчиков сигнализация, словно взбесившись, начала срабатывать каждые полчаса, наполняя помещения ОПУ оглушительным рёвом. НРЭС нам тогда клятвенно пообещал, что, дескать, подрядчики скоро приедут и укротят строптивую сигнализацию – нужно только ждать и продолжать делать записи в журнале о том, что всё ништяк. Через неделю такой жизни наша ОДГ стала какой-то дёрганной: у одного нервный тик, у другого проблемы с кишечником, а третий так вообще начал вздрагивать от малейшего шороха. В итоге, никого не дождавшись, мы просто обесточили этот дьявольский шумогенератор. НРЭС отнёсся к нашему поступку с пониманием и ругаться не стал. Он вновь заверил нас о скором приезде подрядчиков и обязал продолжать вносить в журнал записи о том, что всё ништяк.

Через полтора месяца к нам явились долгожданные подрядчики. Вождь подрядной бригады, сперва совершив какой-то магический обряд над приёмно-контрольным прибором, произвёл редактирование инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации с помощью стирательной резинки и карандаша. Засим он пожелал нам всем удачи и по-быстрому ретировался вместе с бригадой. Через два часа в ОПУ вновь начался "пожар". В тот момент, сотрясаясь от децибелов, я подумал: "А если бы помимо пожарной сигнализации нам установили систему пожаротушения? Да нас бы всех затопило к е***ям! Мы б тут давно уже плескались как эти… ихтиандры! К счастью, наше руководство до этого ещё не додумалось. Главное, чтобы им никто эту идею не подкинул, а иначе…".

Глава 7. Недоразумение

Звонок диспетчеру ОДГ Комариного РЭС на рабочий стационарный телефон от 3 июля, время 10 часов 07 минут:

– Подстанция 110кВ "Комариная", диспетчер Комаров. Слушаю вас.

– Здравствуйте! Это вас беспокоят из села Мелкие Караси. Меня зовут Кувалдин Михаил Андреевич. Я, значит, живу по улице Камышовая, в доме номер 2/1… и из моего окна прекрасно видно КТП, от которой запитана наша улица… она прямо через дорогу стоит. Я, значит, что хочу сказать-то… Ваша бригада уже целую неделю отключает нашу улицу. И вот сегодня, значит, ваши монтёры опять подъехали к этой КТП и опять нас отключили. А потом, значит, метрах в десяти от неё разлеглись на травке и уже битый час лежат себе, значит, чаи пьют из термоса, курят и в карты рубятся… Как это вообще называется?! Звоните им и скажите, чтобы обратно у нас свет включили… а там пусть хоть целый день лежат, яйца чешут… Мне на это вообще по фигу! А если они через десять минут свет не включат, то я вместе со своим зятем и соседом пойду их пи***ить. В общем, я вас предупредил.