Уллерик
Жертва

К звёздной системе, густо усеянной астероидными полями, приблизилась небольшая чёрная капсула.

Устройство замерло на границе системы.

Целый час его сенсоры и камеры поднимались и опускались, а затем вокруг него вспыхнули красные искры. Их становилось всё больше, пока огни не заволокли собой аппарат. Алое облако, расширившись в тысячи раз от первоначального размера, вдруг остановилось.

Пробив носом багровое облако из него вылетел фрегат, направившийся в глубь звёздной системы, пока алый туман быстро угасал.

Спустя три часа корабль достиг крупной космической станции, не подававшей ничего, кроме аварийных сигнальных огней.

Из ангаров судна вылетел рой дронов, принявшихся осматривать станцию снаружи.

Вскоре все дроны вышли из строя.

Фрегат подошёл вплотную к грузовым ангарам, прикрытым защитными створками, и пристыковался к техническому шлюзу.

Отсек, запитанный через стыковочный мостик, распахнул ворота ангара. Внутри уже работали поля, сдерживавшие атмосферу, и горел свет.

В белом помещении парили трупы гражданского персонала и охраны.

Двери корабельного ангара открылись, выпустив челнок, севший в грузовом ангаре.

Вместе с этим двери стыковочного моста распахнулись и оттуда на станцию вошло 45 бойцов в лёгких скафандрах.

Из транспортного судна вышло двое в тяжёлых бронекостюмах. Двухметровые гиганты. Их шлемы выполнены в виде купола, опоясанного кольцом, на котором размещена пара мелких округлых сенсоров. Торс – плоская плита, руки состоят из овальных сегментов и оканчиваются встроенным оружием.

– Сержмар, – обратился подошедший боец к тому, на ком нанесены красных полосы.

Голова костюма сфокусировалась на подошедшем солдате. Великан, не останавливаясь, ответил:

– Декс, докладывай.

– Пульты управления дверьми повреждены. Вместо воздуха непригодная к дыханию смесь токсичных газов. Гравитация отключена. Тела в отсеке несут следы болезни, однако они самоустранились.

– Есть данные по состоянию объекта?

– Реакторы не функционируют. Аварийные энергосистемы будут работать не больше 30 циклов. Доступ к системе наблюдения отсутствует.

– Спасибо, Серж, – сказал Кадир и выкрикнул отряду: – Боевая готовность! идём в аккумуляторную!

Тридцать девять бойцов с штурмовыми винтовками.

Пятеро – с ранцами, от которых тянулись силовые кабеля к тяжёлым, округлым орудиям в их руках, продували вооружение.

Когда подготовка завершилась, лидер взвода спросил у инженера, пытавшегося получить доступ к двери:

– Удалось восстановить консоль?

– Нет, Сержмар, все порты и провода выжжены, – ответил боец.

– Тогда встань к остальным, – сказал великан и передал по закрытому каналу, стоявшему рядом Старсержу: – Начинаем.

Солдаты в броне начали бить об дверь своими манипуляторами, оглашая коридор тяжёлыми ударами.

Выломав двери наружу, они создали брешь, сквозь которую воины могли пройти. Тяжело оснащённые бойцы вышли первыми, из наплечника каждого из них вышли угловатые фонари, осветившие коридор.

За ними выходили остальные.

Каждый из великанов отходил дальше, освобождая всё больше места для прибывающих людей, которые вскоре образовали построение, в передней части сразу за Кадиром расположились тяжеловооруженные бойцы, а посередине находились солдаты с винтовками.

Формация направилась вперёд.

Спустя минуту движения на стене из темноты показался комок органического образования, размером с человека, напомнивший алую от крови плоть.

Лидер в одиночку подошёл на расстояние в десять метров от живой массы и выстрелил из своей пушки, осветив коридор светом плазмы, которая испарила образование, оставив на его месте пару угольков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.