Stavl Zosimov
Samozasilająca się farma Górnicza

ROZDZIAŁ 1

Farma Górnicza "uprawia" kryptowalutę za pomocą wielu komputerów działających jako jedno "gospodarstwo". Proces przebiega następująco: osoba (Górnik) za pomocą farmy łączy się ze światową cyfrową bazą danych, w której zapisywane są wszystkie kody operacji z kryptowalutą (blokcheyn). Zadaniem farmy jest wybranie nowego kodu, którego jeszcze nie ma, poprzez obliczenia matematyczne, a tym samym potwierdzenie i Ochrona transakcji (to znaczy przeniesienie kryptowaluty od jednego właściciela farmy do drugiego i uniemożliwienie sfałszowania i zmiany operacji).

Za to użytkownik farmy górniczej otrzymuje nagrodę-walutę kryptograficzną. Farma wydobywcza działa przez całą dobę i automatycznie, przekształcając energię elektryczną i obliczenia w dochód cyfrowy.

W tym artykule przedstawimy ideę farmy Maningowej, która nie jest zasilana z publicznej sieci elektrycznej, ale sama wytwarza energię i dzięki temu uprawia walutę kryptograficzną według standardowej technologii. A dzięki tej opcji możliwe jest budowanie Farm rajdowych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ponieważ nie będzie szkód w absorpcji energii elektrycznej ze wspólnej sieci.

Wszystko genialne jest proste i tutaj głównym źródłem energii będzie sam zasilany hybrydowy samochód elektryczny mojego rozwoju. Dzięki jego funkcjom możesz skorzystać z linku: https://drive.google.com/file/d/1Bsa1avWLVzo4CGO7OMv-EUdiexjkk362/view?usp=sharing

Jeśli pod linkiem problem przejdzie i zapoznasz się z ilustrowaną opcją, poniżej znajduje się opis tej samoczynnie zasilanej hybrydowej maszyny elektrycznej.

SAMOCZYNNIE ZASILANA HYBRYDOWA MASZYNA ELEKTRYCZNA

1.Czy Silnik elektryczny i generator mogą się wzajemnie zasilać?

Na wale wspólnym, jak pokazano na filmie pod linkiem: [1]

To nie, ponieważ 20-30% straty prądu, które są wydawane na opór strat, [2] po prostu powoli wyłączają silnik, który nie otrzymuje wystarczającej ilości prądu, a generator z kolei wytwarza mniej energii elektrycznej ze względu na stopniowy, osłabiony obrót wspólnego wału o niezmienionej średnicy przekroju. I to jest aksjomat, który przez wiele lat nie pozwalał, aby rozwój w tej dziedzinie trafił do uznanych mężów nauki. Ale wraz z pojawieniem się internetu wszystko zaczęło się zmieniać.

Na przykład weźmy prosty silnik elektryczny lub jak to się właściwie nazywa – maszynę elektryczną. Silnik elektryczny to maszyna elektryczna, która przekształca energię elektryczną w energię mechaniczną. Większość silników elektrycznych działa poprzez interakcję między polem magnetycznym silnika a prądem elektrycznym w uzwojeniu drutu, aby wytworzyć siłę w postaci momentu obrotowego <477.> nałożony na wał silnika. [3]

W naszym przypadku przyjrzymy się silnikowi elektrycznemu z równoległym zaburzeniem lub silnikowi elektrycznemu prądu stałego. [4]

Do wzbudzenia cewek biegunowych użyjemy magnesów lub prostej Dynamo. [5]

Aby uruchomić samodzielnie zasilaną hybrydową maszynę elektryczną, weźmiemy rozrusznik samochodowy na akumulatorze. [6]

A jeśli sytuacja jest krytyczna i nie ma rozrusznika lub rozładowanego akumulatora, weźmiemy rozrusznik ręczny z silnikiem sprężynowym. [7]

Ale odpowiedni jest również rozrusznik ręczny z ciągnika prowadzącego. [8]

Weźmy również na przykład prosty generator elektryczny. Generator elektryczny urządzenie, w którym nieelektryczne rodzaje energii (mechaniczne, chemiczne, termiczne) są przekształcane w energię elektryczną. Rozważymy generator elektryczny mechanicznej zasady działania, czyli maszynę elektryczną generującą. [9]

Obie te maszyny elektryczne mają podobną strukturę układu cewek w pasywnym stojanie i poruszającym się po prędkości kątowej wale obrotowym.

Różnica polega tylko na kierunku przepływu prądu elektrycznego i różnicy w konfiguracji wirnika. [10]

Prąd elektryczny lub prąd elektryczny ukierunkowany (uporządkowany) ruch cząstek lub kwazicząstek nośników ładunku elektrycznego. Takimi nośnikami mogą być: w metalach-elektrony, w elektrolitach-jony (kationy i aniony), w gazach – jony i elektrony, w próżni w określonych warunkach – elektrony, w półprzewodnikach – elektrony lub dziury (przewodnictwo elektron-dziura).

Czasami prąd elektryczny nazywany jest również prądem polaryzacji, wynikającym ze zmiany pola elektrycznego w czasie. [11]

I zwróćmy uwagę na cewki indukcyjne lub Dławiki, które są zainstalowane na stojanie silnika elektrycznego i generatora elektrycznego. Cewka indukcyjna (Star . dławik) cewka śrubowa, spiralna lub spiralna z zwiniętego izolowanego przewodnika, posiadająca znaczną indukcyjność przy stosunkowo małej pojemności i małym oporze aktywnym. W konsekwencji, przepływając przez cewkę prądu przemiennego, obserwuje się jego znaczną bezwładność. [12]

Ale przewody w tych cewkach i ich połączenia mają tę samą grubość przekroju. A w ich środku znajduje się pusta przestrzeń, którą można porównać do dziury po bajglu. Ale wrócimy do nich nieco później, a teraz rozważymy rodzaje połączeń elektrycznych. Połączenia szeregowe i równoległe w elektrotechnice to dwa główne sposoby łączenia elementów obwodu elektrycznego. W połączeniu szeregowym wszystkie elementy są ze sobą połączone tak, że część obwodu, która je zawiera, nie ma ani jednego węzła. W połączeniu równoległym wszystkie elementy wchodzące w łańcuch są połączone dwoma węzłami i nie mają połączeń z innymi węzłami, chyba że jest to sprzeczne z warunkiem. [13]

Cewki indukcyjne zachowują się jak rezystory (przewodniki) i są połączone szeregowo. W takim połączeniu cewki są połączone szeregowo ze sobą, to znaczy koniec jednej cewki, której drut jest skręcony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jest połączony z początkiem drutu drugiego, skręconego w przeciwnym kierunku. A ich przekroje drutu, jak wspomniano wcześniej, są niezmienne. I nazwiemy tę zasadę sadzonką, która składa się z jednego ciągłego przekroju. Miotła-wiązka prętów lub gałęzi. [14]

Teraz weź jedną cewkę indukcyjną i zmniejsz przekrój drutu do najmniejszego dopuszczalnego rozmiaru, zbliżonego do wymiarów Nano.

I umieścimy takie Nano cewki na płytce drukowanej, tak aby w sumie ich przekrój przewodów był równy przekrojowi przewodu łączącego. Układamy je równomiernie w płaszczyźnie w postaci prostokąta, łączymy za pomocą połączenia równoległego i otrzymujemy blok Nano cewek indukcji magnetycznej, wspólne połączenie. I to będzie trzeci sposób połączenie w elektrotechnice, zwane wspólnym połączeniem. [15]

Ale na początku tego tematu użyjemy prostych cewek indukcyjnych magnetycznych, które znajdują się na nowoczesnych stojanach, o niezmienionym przekroju drutu. Następnie zastąpimy je proponowanymi jednostkami Nano cewek indukcji magnetycznej, wspólnego połączenia.

Na filmie na samym początku byliśmy przekonani, że na wspólnym wale Generator nie może dostarczyć wystarczającej ilości energii elektrycznej do silnika elektrycznego, a ten z kolei nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej energii kinetycznej z powodu strat, które stale rosną i ostatecznie wał się zatrzyma. A także ze względu na fakt, że w zasadzie mają taką samą liczbę i rozmiar cewek indukcyjnych magnetycznych. A prędkość obrotowa wału jest taka sama, ponieważ średnica stojana części generującej nie może ustawić większej liczby tych cewek w stosunku do stojana silnika elektrycznego, a to nie pozwala generatorowi wytworzyć więcej energii elektrycznej, aby wystarczyło do stabilnego obrotu wału przez silnik elektryczny. Straty rezystancji będą takie same, a zatem energia kinetyczna z wytwarzania silnika elektrycznego prądu stałego maszyny elektrycznej generującej i energii elektrycznej, z wytwarzania generatora prądu przemiennego tej samej maszyny elektrycznej generującej będzie mniejsza z każdym zwojem, ze względu na straty. Jest to pokazane na filmie podanym na początku tego artykułu. [16]

ROZDZIAŁ 2

2.Ale co, jeśli koło biegunowe turbogeneratora jest sztywno przymocowane do wału silnika elektrycznego, o większej średnicy zewnętrznej niż średnica wspólnego wału i tak, że ich wspólny środek wału obraca się z tą samą prędkością kątową?

Obwód wału i obwód koła biegunowego nie będą równe. [17]

Oznacza to, że liczba identycznych cewek biegunowych indukcji magnetycznej wirnika na wale i alternatora (Alternatora) na kole biegunowym również będzie inna, na korzyść zwiększenia drugiego. [18]

Na przykład na wspólnym wale znajdują się cztery cewki biegunowe, a następnie na kole biegunowym alternatora zamontowanym na sztywnym sprzęgle będzie co najmniej sześć, a nawet osiem lub więcej. Ilość prądu wytwarzanego przez koło biegunowe części generatora hybrydowej maszyny elektrycznej będzie większa i wtedy wystarczy na pobór prądu części silnika elektrycznego hybrydowej maszyny elektrycznej na wspólnym wale, z mniejszą liczbą cewek indukcyjnych na stojanie. Zaletą liczby biegunowych cewek indukcyjnych generatora byłoby pokrycie strat rezystancji, które przeszkadzały w teorii na wspólnym wale. Ze względu na większą liczbę cewek biegunowych generatora, Silnik elektryczny pochłonie nadmiar prądu, dając stabilną moc energii kinetycznej obrotu wspólnego wału, dla stabilnego obrotu koła biegunowego.

Aby znaleźć rezystancję określonego przewodnika, możesz użyć prostego wzoru: rezystancja jest równa rezystywności materiału przewodnika pomnożonej przez jego długość i wszystko to podzielone przez pole przekroju. [19]

R – Rezystancja elektryczna przewodnika [Ohm], p – Rezystywność przewodnika [Ohm * M], l-Długość przewodnika [m],

S-pole przekroju przewodu [m2].

Prostszym sposobem znalezienia rezystancji uzwojeń, szeroko stosowanym w praktyce, jest konwencjonalna metoda pomiaru. Bierzemy miernik multi, omomierz, ustawiamy żądany zakres pomiarowy (omy, kilo omy, Mega omy) i dotykamy sond miernika bezpośrednio do cewki, uzwojenia. Nasz tester z wystarczająco dużą dokładnością pokaże dostępny opór. Z reguły uzwojenie cewek zaprojektowanych do niskiego napięcia ma dość małą rezystancję (w obszarze jednostki-setki omów). Uzwojenia o napięciu 220, 380 i wyższym mają już rezystancję od setek omów do dziesiątek kilo omów.

Znając rezystancję uzwojenia, możesz przynajmniej ocenić jego wydajność (jeśli nie ma w nim zamkniętych zwojów), a jako maksimum jego wartość można wykorzystać w różnych wzorach. Najbardziej znaną i szeroko stosowaną jest formuła prawa Ohma, która pozwala znaleźć dowolną nieznaną wielkość (z trzech – napięcie, prąd, rezystancja) z dwóch znanych. Formuły wykorzystują podstawowe jednostki miary wielkości fizycznych. W prawie Ohma są to: dla natężenia prądu jest to amper, dla napięcia jest to wolt, a dla rezystancji jest to Ohm.

A jeśli wynik jednej cewki biegunowej zostanie pomnożony przez liczbę podobnych cewek znajdujących się w stojanie silnika elektrycznego samej zasilanej hybrydowej maszyny elektrycznej, otrzymamy całkowitą liczbę rezystancji całego tego obwodu. Znajdujemy również całkowitą rezystancję obwodu cewek biegunowych stojanów części generatora hybrydowej maszyny elektrycznej, które są również podobne pod względem przekroju drutu, liczby zwojów i średnicy tych zwojów, z cewkami indukcji magnetycznej stojana silnika elektrycznego. A ponieważ łączna liczba cewek w generatorze przekracza co najmniej trzy cewki indukcji magnetycznej, na wewnętrznym kubku obudowy silnika elektrycznego, który znajduje się między wspólnym wałem silnika elektrycznego a kołem biegunowym alternatora, na ścianie obudowy R, jak pokazano poniżej na rysunku nr 1, całkowita liczba prądu wyjściowego z części generatora przekroczy co najmniej trzy zużycie silnika elektrycznego.

Rysunek nr 1, zgodnie z linkiem na początku, w przekroju liczbowym pokazuje widok z boku samej zasilanej hybrydowej maszyny elektrycznej, z wzbudnicą prądu stałego, a także z generatorami prądu przemiennego i silnikiem elektrycznym prądu przemiennego. Liczby oznaczają: 0) koło zębate do ręcznego wzbudzenia; 1) wał zworowo-obrotowy; 2) łożysko; 3) obudowa hybrydowej maszyny elektrycznej; 4) kolektor Generatora PRĄDU STAŁEGO (pół cyklu); 5) zwora wzbudnicy prądu stałego; 6) uzwojenie stojana wzbudnicy prądu stałego, wielobiegunowy (*); 7) pierścień akumulatora (N. P: NiMH) o wystarczającej mocy do wzbudzenia; 8) cylindryczna obudowa wzbudnicy zamontowana na bocznej lewej pokrywie obudowy od wewnątrz (21) i Prześwit z tarczą wentylatora koła biegunowego (22); 9 i 9A) łopatki wentylatora, do chłodzenia wewnętrznego, biegunowe koło cylindryczne alternatora, osadzone sztywno na wale (1); 10) zasilanie prądem stałym w celu wzbudzenia pola magnetycznego; 11 i 11A) koło biegunowe zamontowane sztywno na wale (1), z cylindrycznym kubkiem, na którym znajdują się cewki indukcyjne bieguna magnetycznego, dwa alternatory prądu przemiennego; 12) cewka indukcyjna magnetyczna zewnętrznego stojana alternatora zamontowanego na obudowie (3) od wewnątrz; 13) cewka indukcyjna magnetyczna koła biegunowego alternatora prądu przemiennego; 14) cewka indukcyjna magnetyczna wewnętrznego stojana alternatora prądu przemiennego zamontowanego jest generatorem prądu przemiennego (19); 15) Rezystor umieszczony między (14 A 18); 16) cewka indukcyjna magnetyczna stojana silnika prądu przemiennego zamontowana na cylindrycznym kubku wewnętrznym od wewnątrz (19); 17) cewka indukcyjna magnetyczna wirnika zamontowanego na wale (1), silnik prądu przemiennego; 18) zasilanie prądem przemiennym w celu wzbudzenia ruchu kątowego wielobiegunowego silnika prądu przemiennego ( * * ); 19) Wewnętrzna pasywna cylindryczna szklanka stojanów silnika prądu przemiennego, cewka indukcyjna magnetyczna znajduje się od jego wewnętrznej części i stojana generatora prądu przemiennego, od jego zewnętrznej części, cewka indukcyjna magnetyczna znajduje się od jego zewnętrznej części. Pasywny Cylindryczny kubek jest sztywno osadzony na prawej pokrywie (R-21) od wewnątrz wspólnej obudowy; 20) boczne pokrywy obudowy maszyny elektrycznej L i R; 21) Przełącznik Generatora PRĄDU STAŁEGO przez przekaźnik termiczny; 22) pionowa tarcza koła biegunowego; 23) prostownik; 24) wentylator zewnętrzny w osłonie.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.