Марк Алое
Причудливый этюд городского двора (или гротеск на пороге)

Причудливый этюд городского двора

( или гротеск на пороге )

Бегущая строка рекламных новостей,

Мерцающие блики, свет витрин – затейник,

Визг тормозов, гудки, снующий муравейник,

Закат и ночь над городом огней.

Жизнь прячется то в парках развлечений,

То в снах усталых будней и вестей.

Притихший город, как заснувший муравейник,

Закрыт в нём занавес безудержных страстей.

Спокойствие души, вечерний блюз волшебник

Звучит на радио вечерних новостей.

Шум запоздалых дел, ночной дозор затворник

По улицам спешит при свете фонарей.

Играет блюз, душа моя невольно

Летит над городом в сиянии огней.

(Стихотворение Марка Алое "Огни ночного города"

из книги "Солнечный ветер")

Был поздний вечер пятницы. В ночном небе в отблесках заката появились звезды. С наступлением ночи летний двор местами потерял свои дневные очертания и форму. Время изменив краски в результате игры света и тени превратило ограниченное пространство двора в сказочный ночной мир с таинственной мистической атмосферой. Глядя на звезды и мечтая о самом сокровенном в этом таинственном мире теней затерянная душа уединившись на балконе наслаждалась тишиной и прохладой, опустившейся на город. Прислушиваясь к приглушенным звукам ночной жизни, приходящим с улицы человек уставший от городской суеты просто отдыхал, готовясь ко сну. Сверху, глядя с балкона, ночной двор напоминал ярко освещенную театральную сцену – коробку. Основная ее часть состояла из зарешеченной высоким ограждением небольшой футбольной площадки с воротами и баскетбольными щитами. Детской площадка была освещена слабей и представляла собой жестко закрепленную несущую конструкцию состоящую из стандартных элементов – детских лесенок, домиков, горок, качелей,песочниц и.т.д изготовленных из прочных материалов. Охваченная со всех сторон раскидистыми деревьями лиственных пород, вперемежку с кустарником посаженным вдоль тротуаров освещенная территория двора в размытых красках переходила в сплошную темную стену по краям. Подспудно размышляя о жизни, глядя на освещенную площадку, в голову приходило крылатое перефразированное выражение английского драматурга поэта и актера Уильяма Шекспира: – "Вся жизнь – игра, а люди в ней актеры". Тут же из темноты двора, будь то читая чужие мысли демонический голос произнес фразу из хулиганских стихов В.Маяковского: – " Все люди б…и, Весь мир Бардак! Один мой дядя и тот м....к" и уже громче: – "Не пролей б…дь, держи…аккуратней ". Судя по наступившей тишине первый акт театрального действия в ночном дворе уже закончился и наступил антракт. Просто по другую, не видимую сторону темного занавеса на сцене происходила актерская разминка перед очередным выступлением, помогающая разогнать кровь , подготовить дыхание и речевой аппарат. Футбольный матч уже закончился. Юные футболисты с шумом покинули площадку мимоходом разбомбив мячом пару припаркованных рядом с ней машин , от чего включилась на весь двор звуковая и световая сигнализация. На детской площадке по ходу произошел конфликт переросший в драку между малышом и его мамой, пытающейся загнать "мелочь " домой. С площадки был слышен душераздирающий детский крик и истерический рев вперемежку с шумным выкриком молодой мамаши качающей права своему мелкому отпрыску. Парируя родительское требование , малыш в реве капризно кричал: – "Не хочу домой. Ты плохая мама. Скажу папе чтобы он тебя продал и купил другую , хорошую". Осознав что убеждения бесполезны хитрая мамаша объявив ребенку бойкот сделала вид что пытается незаметно смыться от него домой в гордом одиночестве. Деваться некуда . Малыш не защищенный от этого бесчеловечного воспитательного приема, с ревом посеменил домой за своей мамой.

Следующее выступление артистов не заставило себя долго ждать. В половине первого ночи из дома напротив с верхних этажей прогремел дикий звериный вопль, похожий на рев футбольной толпы фанатов после забитого мяча в ворота соперника. Ликующая компания из пяти молодых парней спортивного вида, судя по их речи уже подогретых, вышла на лоджию, чтобы перекурить "на нервах", бурно обсуждая забитый гол. Шестой запоздавший солист прикуривший последним громко прокричал басом взрослого мужика футбольную речёвку. После чего банда снова издала дикий вопль,взорвавший тишину и всполошивший всю близлижайшую округу. Звериный рык, много кратно отраженным эхом от вибрирующих городских стен, затих в соседних дворах. Тут же в унисон орущей толпе ,из рядом стоящего многоэтажного дома напротив, прозвучал душераздирающий девичий крик высоких тонов , переходящий в пронзительный визг, закладывающий уши. Ситуация выглядела таким образом, будь то девица передразнивала ликующий рев толпы. Она из последних сил своим девичьим визгом старалась перекричать охамевших пьяных подонков , сбивая с них спесь. Приняв "малую чертовку" за ученицу самого Соловья Разбойника, обалдевшая от истошного девичьего визга шумная компания, прижав уши, притихла на лоджии . Пронзительный девичий визг повторился, с более коротким интервалом переходя на душераздирающий девичий крик, похожий на дьявольский, дразнящий хохот из преисподней. Молодые самоуверенные гопники привыкшие к тому что на "отдыхе" в своей компании им никто не смеет перечить, приняли бесноватую девицу за фанатку команды соперника. Её мистический ведьменский образ озорной чародейки, скрывающийся в темноте ночи, никак не давал им покоя. Осознав подвох и измену в своем районе пьяные взрослые оболдуи в разнобой зло ругались матом в темную пустоту . С криками: – "Малая выгляни побазарим"– разгневанные фанаты попытались вызвать болельщицу команды соперника на откровенный разговор. Ответка прилетела незамедлительно. Причем такой "отповеди" никто из всех членов преступной шайки пьяных хулиганов не ожидал. Им стало обидно , что молодое поколение умеет "ботать по фене" лучше любого из них, не говоря уже о нецензурной речи. В завершении почти детский девичий голос под громкий взрослый хохот с соседних лоджий, послал резко поникших ореликов в нагдаун матом обозвав футболистов их любимой команды колченогими. Зло, с ревом, выдохнув всего лишь одно слово : – "Жаба"– толпа позорно взвыла от бессилия на весь двор. Если допустить что данная перепалка происходила на стадионе, то драка с летящими друг в друга пластиковыми бутылками и сломанными стульями под шумный рев трибун и горящие файеры, не заставила бы себя долго ждать. Но так как действие произошло в ночном гродском дворе при присутствии многочисленных свидетелей из числа жильцов двух многоквартирных домов баталию пришлось прекратить. Тем более война с детьми выглядела со стороны как то уж очень стремно. Молодая юная девица уже не боялась получить ответку. Расслабившись она еще долго громко смеялась над поверженными противниками, распевая им в след футбольную кричалку: – "Оле-оле – оле-оле Россия вперед". Шумная пьяная компания переосмыслив свое хамское поведение быстро ретировалась с лоджии. Из квартиры в оправдание , как после драки махая кулаками, были слышны выкрики: – "Да что с ней связываться , она же больная." Толи футбол по телику закончился толи пиво в фан- зоне, но двор на некоторое время погрузился в сон. Шумные фанаты походу слиняли в один из ближайших ночных баров.