Строительство «живых» биорезонансных домов
Юрий Иовлев

«Реальность здания заключается не в четырёх

стенах и крыше, а во внутреннем пространстве,

пространстве, предназначенном для жизни в нём.»

Лао Цзы

© Юрий Иовлев, 2025

ISBN 978-5-0068-1546-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Вы решили построить дом. Для Вас это важное событие в жизни, которое может сделать её более комфортной, счастливой и удобной. Я Вас поздравляю! Но, давайте совместно подумаем: каким же он должен быть этот дом? Как Вы думаете, что является самым важным в Вашем доме? Надёжность? Да, несомненно! Дом должен быть надёжным. Удобство? А как же! В таком доме должно быть удобно жить. Тепло? Это важно! Дом должен обеспечивать минимальный расход энергии на его обогрев и поддержание тепла. А что же ещё? Да, я с Вами полностью согласен, можно перечислить ещё много всяких факторов, требований и пожеланий. Но, согласитесь, три первые являются основными. Однако, я возьму на себя смелость назвать ещё и четвёртый основной фактор, который, по моему мнению является первым из основных. Это – комфорт. А вот на этом мы остановимся немного подробнее.

Сейчас дом строится, в основном, исходя из удобства технологии его постройки, и пожеланий заказчика. При этом, никто не может обосновать размеры самого дома и внутренних помещений с научной точки зрения, не учитывает, насколько полезными или вредными они могут быть из-за вибраций, возникающих в них.

Все мы живём в мире вибраций, они сопровождают нас повсюду и воздействуют на нас, даже тогда, когда мы об этом и не подозреваем. Земля имеют собственную сейсмическую резонансную частоту колебания, в условиях которой вот уже более трёх с половиной миллиардов лет живут и развиваются все живые организмы. Строителям концертных залов и храмов давно и хорошо известно, что любое помещение является, в той или иной мере акустическим резонатором, и они издревле использовали это свойство для усиления звука при проведении концертов и религиозных песнопений. Колебания, возникающие внутри помещений, могут по-разному воздействовать на проживающих в них людей. Задумывались ли вы, почему у нас существуют «Плохие квартиры», «Несчастливые дома»? Есть помещения и различные строения, в которых люди очень часто болеют и умирают, в которых число психических заболеваний во много раз превышает норму. Обычно это связывают с неблагоприятной экологической обстановкой, строительством в зоне разломов. Но так ли это на самом деле?

Известный немецкий учёный, доктор Вольфган Людвиг установил, по результатам своих исследований, и экспериментов доктора Якоби из Дюссельдорфского Университета, что воздействие инфранизких частот приводит к нарушению здоровья человека. Доктор Людвиг посвятил этому свою книгу под названием «Информативная медицина». Человеческий организм очень чувствителен к низкочастотным колебаниям, например, черепная коробка человека, как и любая замкнутая полость с отверстием, является резонатором Гельмгольца. По некоторым данным, резонансной областью для черепа являются частоты 20—25 Hz. Американские учёные провели исследование на эту тему, облучая подопытную группу людей инфразвуковыми колебаниями частотой 25 Hz в течение 30 минут. Даже при очень небольшой интенсивности источника у всех испытуемых начинался эпилептический припадок. Широко известно отрицательное воздействие инфразвуковых волн на человека в области семи герц, способные вызвать состояние тревоги, страха и, даже, остановку сердца. И самое сильное воздействие происходит тогда, когда проявляется такое явление, как резонанс, усиливающий мощность (воздействие) колебаний в десятки раз.

В нашем случае, собственный резонанс – это вибрация объекта на его собственной частоте, которая, в случае архитектурного строения, зависит от ряда параметров, в частности от состава грунтов, на которых расположен дом, наличия гидрологических источников, материалов, применяемых при его строительстве, а также размеров самого дома и его внутренних помещений. Все эти параметры рассчитываются индивидуально для каждого строения. Немного сложно? Ну, что ж, для того чтобы понять особенности новой уникальной, не имеющей аналогов в мире технологии «Живых» биорезонансных домов, давайте, для начала, рассмотрим различные виды старинных и современных технологий, применяемых в строительстве домов.

Строительство старинных домов

Строительство домов в старину происходило по традиционным методикам, основанным на опыте поколений строителей и передающихся от отца к сыну. Особого разнообразия материалов для строительства не было, поэтому приходилось использовать природные подручные средства. А что у строителей было под рукой? Правильно: дерево и камень. Вот из них дома, в основном, и строили. Самым распространённым материалом, применявшимся в строительстве, была древесина. Причём, в основном, для этого использовали брёвна из хвойных пород, таких, как ель, сосна, лиственница, немного реже использовали берёзу или дуб. Деревянные дома были экологичными, лёгкими и удобными в строительстве, а, так же, тёплыми. Стены таких домов можно было построить при помощи только топора и тесла. Наиболее распространёнными основными методами рубки были «Русская» (так называемая, рубка «в чашу»), и «Норвежская» (так называемая, рубка «в лапу»).

При первом методе строительства концы брёвен выпускались наружу и укладывались в вырубленные лунки. Такой метод был хорош тем, что обеспечивал отличную теплоизоляцию дома, надёжность и долговечность его стен. Для такого строительства необходимо было выбирать прямые и ровные брёвна одинакового размера и диаметра. Перед применением брёвна тщательно очищались от различного вида неровностей и от коры. Брёвна очень точно размечались для вырубания достаточно глубокой «чаши». Чаша вырубалась топором или специальным инструментом – теслом. При этом, учитывалось направление волокон древесины и наличие сучков, чтобы избежать растрескивания брёвен.

Строительство деревянных домов осуществлялось венцами, которые укладывались друг на друга, при этом, каждый последующий венец немного смещался внутрь, что обеспечивало дополнительную прочность и надёжность постройки. Щели между венцами, как правило, утепляли мхом или паклей. При укладке брёвен в венцах, нижнее из них укладывалось горизонтально, а верхнее вставлялось, в подготовленную для этого соединения, «чашу». В основном, такие дома строились «без гвоздей», но иногда, брёвна скреплялись нагелями – специальными деревянными шипами, для обеспечения дополнительной прочности конструкции.

Второй метод позволял сделать внешний вид дома более аккуратным, но был немного сложнее в изготовлении, так как подразумевал очень точную подгонку брёвен по размерам и обеспечение дополнительной теплоизоляции углов дома. Для такого строительства, чаще всего, использовались только хвойные породы деревьев. Поэтому, очень большое внимание уделялось качеству брёвен. Это должны были быть сухостои, желательно, с минимальным количеством дефектов. При «Норвежской рубке» гораздо чаще, чем при первом методе строительства, использовали деревянные шипы. Все брёвна должны были быть идеально подогнаны друг к другу, так как здесь требования плотности стыковки, прочности и устойчивости конструкции.

Дома, в основном, устанавливались на фундаменты, которые предохраняли деревянные брёвна от гниения и обеспечивали строению устойчивость от проседания почвы. Фундаменты строились, чаще всего, из камня, реже – из дерева. В заболоченных, промерзающих или подтопляемых местах старались ставить дома на сваи, которые забивали глубоко в землю.

Наиболее распространённым был, так называемый, «Столбчатый фундамент». Он являлся самым простым типом фундамента в древних постройках. Его основу составляли столбы, которые устанавливались в основных точках строения: в углах пересечения стен и местах, на которых приходилась повышенная нагрузка веса элементов дома. Столбы, которые изготавливались из камня, дерева, иногда, кирпичей, заглублялись в землю, либо устанавливались на твёрдой каменной поверхности. Деревянные опоры, очень часто пропитывались смолой или дегтем, для защиты от атмосферных воздействий, в том числе от влаги. Каменные фундаменты устанавливались по большей части там, где был влажный климат. Для каменных опор, как правило, использовали гранит, базальт, песчаник или известняк. Предварительно рыли котлован глубиной от 0,5 до 1,0 метра, в зависимости от грунта и размеров строения. После подготовки основы приступали к укладке первой линии крупных блоков, формирующих нижний уровень фундамента. В основание чаще всего засыпали щебёнку или укладывали бутовый камень. Весь первый ряд фундамента выравнивали по уровню горизонта, применяя песок или мелкие фракции гравия. Каждый следующий уровень выкладывался камнями меньшего диаметра. Верхние камни сдвигали относительно нижних, для упрочнения конструкции, часто заливая щели раствором из глины или известково-песчаной смеси. Распространённым способом гидрозащиты являлся глиняный замок, который представлял собой смесь жирной глины и песка, наносимую тонким слоем поверх последнего ряда каменных блоков. Глину уплотняли и давали высохнуть естественным путём. Другим методом служил обжиг внешней стороны оснований камнями, покрытых маслом или смолой. На последнем этапе устанавливали ограждающий элемент – цоколь. Его задачей было защищать внутреннюю часть помещения от осадков и дополнительно поддерживать стену. Цоколь чаще всего изготавливался из кирпича или булыжников небольших размеров.

Следующим типом фундамента являлся «Свайный фундамент», который устанавливался в местностях с глубоким промерзанием грунта, или в заболоченных районах. Сваи такого фундамента забивались на относительно большую глубину для того, чтобы достичь стабильного твёрдого грунта. Таким образом, в северных районах Руси строились избы и другие сооружения. После завершения монтажа опор сверху устраивали ростверк – верхняя часть свайного фундамента, объединяющая сваи в единую систему и образующая поперечные балки, связывающие все установленные опоры и принимающие основную нагрузку от стен. Ростверк традиционно выполнялся из толстых бревен, установленных поперек опор и прикрепляемых к ним скобами или металлическими гвоздями. Для защиты от влаги использовались методы гидроизоляции, для этого устраивали отмостки вокруг дома и прокладывали нижние слои пола выше уровня ростверка. Эта технология была простой и эффективной, она до сих пор применяется в сельской местности и отдалённых районах.

Применялся так же и «Ленточный фундамент», который представлял собой сплошную полосу из камня или кирпича, идущую вдоль периметра здания. Такой фундамент создавал равномерную несущую нагрузку на почву и обеспечивал более надёжный контакт с грунтом на большей площади. Как правило выкладывалась лента из камней или кирпичей, с опорой на большую утрамбованную или каменную площадку. Под него рылись траншеи, на дно которых укладывался слой песка толщиной 10—15 см, затем слой гравия толщиной 10—15 см. На подобных фундаментах строились, в основном, монастыри или возводились стены городов.

В очень редких случаях, ближе уже к нашему времени, стали применять монолитный плитный фундамент. Он изготавливался из натурального камня, известняковых или песчаных плит, и представлял собой единую монолитную плиту. Такой фундамент обеспечивал равномерную нагрузку на грунт под строением. Начинали сооружение такого фундамента со снятия плодородного слоя и очистки площадки от мусора и посторонних предметов. Затем, площадку выравнивали для производства дальнейших работ. На следующем этапе строительства фундамента сооружали «подушку», засыпая её не крупным песком или смесью песка и щебня толщиной 10—30 см. Потом, «подушку» увлажняли и трамбовали. Каждый фундамент имел свои достоинства и недостатки. Каждый использовался для своих природных условий.

Крыши в деревнях, в основном, крыли соломой или дранкой. В городах предпочитали применять черепицу. Изнутри дома отделывали тканями, красили или штукатурили. Ткани заменяли, в то время, привычные нам сейчас обои. В отличие от обоев, ткани, кроме декора, ещё и неплохо поглощали влагу.

Дома строили компактными, в основном, одноэтажными. В горнице (центральном помещении дома) размещалась печь, служившая источником тепла и местом приготовления пищи. Окна делали небольшими, часто закрывались слюдой или бычьим пузырем. Позже стали использовать стекло.

Эти традиционные методы сохранились в народной памяти и продолжают вдохновлять современных архитекторов и дизайнеров.

Строительство современных частных домов

Методы строительства современные частных домов отличаются большим разнообразием, вследствие развития технологий. Они имеют более экономичные решения и отличаются повышенным, по сравнению с древними строениями, удобством проживания. Современные подходы позволяют возвести комфортное жилье, которое сочетает энергоэффективность, долговечность и доступность. Рассмотрим самые популярные методы современного частного домостроения.

Кирпичные дома.

Классический кирпичный дом отличается прочностью и долговечностью, повышенной огнестойкостью, высокими звукоизоляционными свойствами, невосприимчивостью к биологическому воздействию. К недостаткам кирпичного дома можно отнести высокие трудозатраты, относительно, длительный период строительства, большие материальные расходы. Для строительства таких домов используются керамический кирпич, силикатный кирпич, газобетонные и пеноблоки. Несмотря на это, такие дома остаются популярными среди владельцев недвижимости благодаря своему высокому качеству, надежности и привлекательному внешнему виду. Тем более, что современные методы строительства кирпичных домов позволяет использовать новейшие технологии и инновационные подходы, которые существенно повышают энергоэффективность, снижают эксплуатационные расходы и ускоряют процесс строительства. разработка индивидуального проекта или подбор стандартного плана дома.

Перед строительством дома необходимо разработать его проект. Основные составляющие проекта включают в себя:

1. Определение этажности, общей площади и конфигурации комнат.

2. Возможные варианты наружной и внутренней отделки, оформления интерьера.

3. Расчет теплозащитных характеристик стен и кровли.

4. Оценка материальных и финансовых затрат на строительство и эксплуатацию дома.

Очень важным на этом этапе является выбор фундамента. Этот выбор зависит от характера грунта и массы дома. Обычно выбирают один из трех типов:

1. Ленточный фундамент, как один из самых распространенных вариантов. Обычно ленточный фундамент представляет из себя замкнутую железобетонную ленту.

2. Плитный фундамент. Он целесообразен при высоком уровне грунтовых вод или на участках с низкой несущей способностью грунта.

3. Свайный фундамент. Такой вид фундамента, как правило, используется для рыхлых или переувлажнённых грунтов.

В дальнейшем приступают к расчёту и возведению стен дома. Для этого этапа строительства необходимо выбрать подходящий материал. Таким материалом, обычно, является красный керамический кирпич или белый силикатный. Силикатный кирпич дешевле, но он уступает красному по прочности и долговечности. Иногда целесообразно использовать армирующую сетку, которую устанавливают через каждые 3—5 рядов кирпича. Такая сетка повышает прочность и устойчивость стен.

На следующем этапе устанавливаются перекрытия и крыша. Для этого необходимо выбрать материал для их изготовления. Материал может быть, как натуральным, так и искусственным. Наиболее распространёнными являются:

1. Черепица. Она хорошо и легко укладывается на крышу дома, неплохо защищает от неблагоприятных погодных условий, придаёт дому классический вид.

2. Профнастил. Этот вид покрытия является недорогим, лёгким и практичным.

3. В качестве межэтажных перекрытий используются железобетонные плиты, отличающиеся прочностью и надёжностью.

Необходимо позаботиться и о внешней отделке здания. Внешняя отделка, кроме декоративной функции, защищает стены дома от неблагоприятных погодных воздействий. В качестве отделки обычно используют:

1. Штукатурку минеральной или акриловой краской.

2. Имитацию натурального камня искусственным камнем. Это недорогая и визуально приятная замена натурального камня.

3. В качестве утеплителя могут использоваться термопанели.

Естественно, современный дом должен быть обеспечен необходимыми системами жизнеобеспечения. В состав таких систем входят:

1. Водоснабжение дома и канализация.

2. Системы отопления и вентиляции.

3. Электропроводка и освещение.

4. А также, различные дополнительные системы, обеспечивающие удобство проживания в доме – тёплые полы, кондиционеры, и т. д.

Дома из пеноблоков и газобетона

В последнее время широкую популярность приобретают дома из пеноблоков и газобетона. Они дают сочетание высоких показателей теплоизоляции, сравнительно невысокой стоимости и быстрой скорости возведения. Оба этих материала относятся к легким конструкциям. Основными этапами строительства домов из этих материалов являются:

1. Определение и выбор размеров и конфигурации дома.

2. Тип и размер используемых блоков.

3. Теплоизоляционные характеристики стен.

4. Планировка этажей и помещений.

5. Внешняя отделка и внутреннее оформление стен дома, его внутренних помещений.

В случае строительства домов из пеноблоков и газобетона к их фундаментам применяются не такие жёсткие требования, как к домам из кирпича. Эти дома гораздо легче, поэтому позволяют использовать облегчённые фундаменты, такие как:

1. Мелкозаглубленная лента. Такой вид фундамента достаточно экономичен и прост в исполнении.

2. Свайно-ростверковый фундамент. Он идеален для регионов с высоким уровнем грунтовых вод.

3. Плитный фундамент. Этот вид фундамента является наиболее универсальным и надежным. Он подходит для разных типов грунта.

На этих фундаментах возводятся стены из пеноблоков и газобетона. Здесь очень важным является правильная укладка блоков и выбор материала:

1. Пеноблоки проще обрабатывать и резать.

2. Газобетон прочнее пеноблоков и стабильнее геометрически.

Кладка производится на специальный клей, обеспечивающий тонкий шов и уменьшение мостиков холода. Над окнами и дверьми устанавливаются перемычки из железобетона или иных специализированных изделий. Каждые 3—4 ряда усиливаются арматурной сеткой для повышения жесткости конструкции.

Перекрытия домов из пеноблоков и газобетона бывают железобетонными и балочными. Железобетонные перекрытия являются более надежными и долговечными, однако, они увеличивают стоимость строительства всего сооружения. Балочные – менее дорогостоящие, но не такие надёжные и долговечные. Они подходят для небольших проектов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.