# SCP-572-RU

Марк Пенской

Объект №SCP-527-RU

Класс объекта: Евклид

Особые условия содержания: SCP-527-RU содержится в специальном подземном комплексе, возведённом на глубине 50 метров в толщах Уральских гор. Конструкция сооружений выполнена из особо прочного армированного бетона толщиной 4 метра, усиленного дополнительными слоями чистого свинца марки ПВС-2 толщиной 1,5 метра. Металлосвязанные конструкции, соединённые анкерными креплениями, образуют замкнутую и полностью герметичную ячейку. Всё сооружение снаружи покрыто композитным материалом, выдерживающим температуру до +1500°C и удары силой до 10 тонн на квадратный сантиметр.

Помещение оснащено независимой системой подачи воздуха, обеспечивающей пятиступенчатую очистку воздуха от радиоактивных частиц и сохранение....

## Объект номер SCP-572-RU

Объект № SCP-527-RU Класс объекта: Евклид


## Особые Условия Содержания

SCP-527-RU содержится в специальном подземном комплексе, возведённом на глубине 50 метров в толщах Уральских гор. Конструкция сооружений выполнена из особо прочного армированного бетона толщиной 4 метра, усиленного дополнительными слоями чистого свинца марки ПВС-2 толщиной 1,5 метра. Металлосвязанные конструкции, соединённые анкерными креплениями, образуют замкнутую и полностью герметичную ячейку. Всё сооружение снаружи покрыто композитным материалом, выдерживающим температуру до +1500°C и удары силой до 10 тонн на квадратный сантиметр. Помещение оснащено независимой системой подачи воздуха, обеспечивающей пятиступенчатую очистку воздуха от радиоактивных частиц и сохранение оптимального микроклимата. Автоматизированные модули постоянно осуществляют мониторинг радиационного фона, климатических параметров и вибраций здания. На случай выхода из строя системы предусмотрена резервная установка вентиляции и герметично закрываемые люки для изоляции ячейки. Каждый сотрудник, работающий с объектом, должен обладать допуском уровня 4 и выше и пройти обязательную аттестацию на знание специфики безопасности. Для взаимодействия с объектом предусмотрены роботизированные манипуляторы с двойной защитой от радиоактивного излучения, которыми управляет оператор, располагающийся в соседнем помещении. Чтобы снизить вероятность случайной активации объекта, рядом с ним круглосуточно дежурят сотрудники службы безопасности и медицинская бригада для вкалывания Амнезиака класса "SPESC". Группы ответственны за любые способы употребления слов о Чернобыле и катастрофе.

## О