Конструирование узких брюк женских 46 размер

Типовые мерки

Огол- обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Ош – обхват шеи. Лента, плотно прилегающая к телу, сзади проходит несколько выше шейной точки. Сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек и замыкаясь над яремной вырезкой грудной кости.

Огр1 – обхват груди 1. Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить над основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.

Огр3 – обхват груди 3. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.

Огр4 – обхват груди 4. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.

От – обхват талии. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

Об1 – окружность бедер измеряется по бедрам. На расстоянии от талии Вб1 = 10-17 см. Ленту накладывают на ягодичные точки. Она должна проходить горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу, и замыкаться на правой стороне туловища.

Об2 – окружность бедер измеряется по бедрам с учетом выпуклостей ягодиц. На расстоянии от талии Вб2 = 17-27 см. Ленту накладывают на ягодичные точки. Она должна проходить горизонтально вокруг туловища и замыкаться на правой стороне туловища. Об1›Об2, Об1‹Об2 зависит от фигуры.

Опл- обхват плеча. Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

Озап – обхват запястья. Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

Обед- обхват бедра. Лента должна проходить горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкаться на наружной поверхности бедра.

Окол- обхват колена. Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки и замыкаться на наружной поверхности ноги.

Оикр- обхват икры. Измеряют максимальный обхват ноги в области икроножной мышцы. Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги и замыкаться на наружной поверхности голени.

Ощик- обхват щиколотки. Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкаться на наружной поверхности голени.

Др – длина руки. Измеряется от второй ранее найденной точки посередине плечевого сустава до кисти руки, опускаясь ниже на 2 см от выступающей косточки.

Дл – длина локтя. Измеряется от второй ранее найденной точки посередине плечевого сустава до локтя.

Шп – ширина плеча. Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.

Дтс1 – длина спины до линии талии 1. Измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника.

Дтс2 – длина спины до линии талии 2. Лента должна проходить сзади от линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику.

Впк – высота плеча косая. Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.

Шс – ширина спины. Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Лента должна лежать горизонтально.

Дтп1 – длина полочки до линии талии 1. Лента должна проходить спереди от линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику.

Дтп2 – длина полочки до линии талии 2. Измеряют от точки основания шеи, через выступающую точку грудной железы и далее параллельно средне – сагиттальной линии до линии талии.

Вгр – высота груди. Измеряют от первой точки у основания шеи до центра выпуклости груди.

Шгр1 – ширина груди 1. Измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.

Шгр2- ширина груди 2. Измеряют через точки грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.

Шч- оберните сантиметровую ленту через точку грудной железы, между вертикалями проведенных вверх, где расположены косточки лифчика.

Дкол- длина колена. Измеряют по вертикали расстояние от линии талии до колена.

Дпол- длина до пола. Измеряют по вертикали расстояние от линии талии до пола.

Описание модели

Брюки узкие женские, из джинсовой ткани (стрейч). Штаны этой модели облегают фигуру и сужаются к щиколотке, создавая элегантный, но непринужденный стиль. Брюки-карандаш или брюки-дудочки, которые сидят по ноге, но при этом не обязательно должны быть слишком тесными, как скинни. Узкие брюки иметь карманы: накладные на бёдрах, фигурной формы и внутренние по боковым швам, овальной формы с отрезным бочком. По контуру кармана проходит декоративная отделочная строчка. Задние половинки брюк имеют кокетку фигурной формы, с декоративной отделочной строчкой. Верхний срез брюк с притачным поясом, с застежкой на петлю и пуговицу по выступающим концам пояса. По поясу расположены шлевки 7 штук (возле кармана, бокового шва, кокетки и по среднему шву), ширина шлевок 2 см. Гульфик обработан застёжкой-молния, низ брюк без манжет.

Построение узких брюк 46Р 152Р 1П

Мерки для построения (46 размер, 152 рост, 1 полнота)

Обхват талии От=75,2см

Обхват бедер 1 Об1=90,4см

Высота бедер 1 Вб1=12,4см

Обхват бедер 2 Об2=96см

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.