Иван Правдочётов
Тестирование средств от насморка

Предупреждение для читателей

Автор этой книги ничего не пропагандирует и ни к чему не призывает. Всё описанное в данной книге носит исключительно информационный характер. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Введение

Назофарингит (или ринофарингит) является самым распространённым заболеванием верхних дыхательных путей, которое сочетает в себе признаки сразу двух болезней:

– насморка или ринита (воспаления слизистой оболочки носа);

– фарингита (воспаления слизистой оболочки глотки, в данном случае носоглотки).

В моей жизни назофарингит всегда занимал особое место, поскольку он меня стабильно навещал как минимум дважды в месяц. И каждый раз на его лечение уходило не меньше недели. Главной же причиной столь частых ринофарингитов служила нежная, слабенькая и капризная носоглотка (она же моя ахиллесова пята). В большинстве случаев вначале воспалялась именно она, а уже затем воспаление плавно переходило на слизистую носа. Дело в том, что ещё в детстве мне ажно два раза удаляли аденоиды (носоглоточные миндалины), которые при воспалении увеличились в размерах и практически полностью перекрывали собой носовые ходы, в результате чего дышать носом становилось крайне затруднительно. После удаления аденоидов моя носоглотка стала совсем никакущая, и назофарингит тут же перешёл в форму хронического заболевания. И ничего удивительного в этом нет, поскольку аденоиды являются частью иммунной системы организма и выполняют следующие функции:

– помогают бороться с инфекциями, вырабатывая антитела и другие защитные вещества;

– фильтруют вдыхаемый воздух, задерживая патогенные организмы и аллергены;

– участвуют в процессе формирования иммунной памяти, запоминая ранее перенесённые инфекции.

Уж чего-чего, а заскучать с такой носоглоткой не представлялось возможным. Иногда она даже кровоточила. Помню, однажды утром, как обычно, пошёл умываться, почистил зубы, прохаркался, просморкался (без фанатизма), и в итоге вся раковина оказалась в кровавых соплях. Вдобавок я систематически отхаркивал из носоглотки какие-то разноцветные корки. А какое же лютое чувство сухости в носу и носоглотке меня порой одолевало!!! Одолевало до такой степени, что носом дышать и вовсе не хотелось! Но и это ещё не всё. На фоне хронического ринофарингита у меня из носа постоянно воняло тухлятиной. Причём данный запах прекрасно чувствовали не только все окружающие, но и я сам. Перебить такой аромат порой не удавалось даже самой термоядерной жевательной резинкой со вкусом перечной мяты и эвкалипта.

В общем, мой хронический назофарингит протекал следующим образом:

– во время обострения болезни (рецидива) температура тела повышалась в среднем до 38,5°С, слизистые носоглотки и носа воспалялись и отекали, появлялись заложенность носа, обильные соплевыделения, чувства жжения и зуда в носу, а также боль в носоглотке при глотании;

– во время ремиссии я мучился лишь от чувства невыносимой сухости в носу и носоглотке.

И ведь что я только не закапывал в свой нос, чем я только его не промывал, что только в него не впрыскивал, дабы излечить, наконец, этот проклятый назофарингит и хоть как-то укрепить свою гниющую носоглотку! Тем не менее, спустя десятилетия многочисленных проб и ошибок, мне всё же удалось найти для себя то самое идеальное средство, благодаря которому я даже начал забывать про все "прелести" ЛОР-заболеваний. Пожалуй, это был самый длительный эксперимент в моей жизни. А если быть точнее, то отнял он у меня целых 23 года.

В данном небольшом издании я постарался максимально кратко и содержательно рассказать обо всех средствах борьбы с назофарингитом, которые мне когда-либо приходилось испытывать на себе. Что-то из этого мне назначали врачи, а что-то я назначал себе сам.

Структура повествования была выбрана следующая:

1) Краткое описание средства.

2) Мой опыт применения средства.

3) Влияние средства на частоту рецидивов назофарингита.

4) Влияние средства на среднюю продолжительность обострения назофарингита.

Средство 1. Назальные капли с нафазолином

1) Краткое описание средства.

В официальной медицине нафазолин считается лекарственным средством, представляющим собой альфа-2 адреномиметик и антиконгестант. Применятся для устранения заложенности носа и облегчения носового дыхания.

2) Мой опыт применения средства.

Можно сказать, что именно с нафазолина и начался мой затяжной эксперимент. Данное средство я очень активно применял ещё до удаления аденоидов. Эти капли действительно отлично "прошибали" мне нос, но, как говорится, были нюансы (вернее, побочные эффекты), а именно сильное подсушивающее действие и умеренная тахикардия. Оное лекарство совершенно ничего мне не вылечило – скорее даже наоборот, за время применения нафазолина слизистые оболочки носа и носоглотки умудрились деградировать ещё сильнее и стали капризничать гораздо чаще, чем прежде. Но справедливости ради стоит отметить, что нафазолин, вроде как, и не должен ничего лечить. Насколько я правильно понимаю, его главная и единственная задача – это жёсткая и бескомпромиссная вазоконстрикция. В общем, как выяснилось, мне с нафазолином было совсем не по пути, а посему все оставшиеся флакончики с этим лекарственным средством плавно переместились в мусорное ведро.

3) Влияние средства на частоту рецидивов назофарингита.

Увеличивало приблизительно в 1,5–2 раза.

4) Влияние средства на среднюю продолжительность обострения назофарингита.

Увеличивало приблизительно в 1,5 раза.

Средство 2. Гормональные назальные спреи

1) Краткое описание средств.

На аптечных прилавках имеется широкий ассортимент всевозможных гормональных назальных спреев с бекламетазоном, мометазоном и флутиказоном. Производители этих спреев заявляют, что данные синтетические аналоги гормонов при попадании на слизистые носа и носоглотки, полностью останавливают прогрессирование воспалительного процесса, благодаря чему облегчается носовое дыхание, снимается отёчность, прекращается чувство зуда, останавливается чихание и снижается количество выделений.

2) Мой опыт применения средств.

В своё время я перепробовал абсолютно все гормональные спреи для носа, которые только были в ближайших аптеках, но, к сожалению, положительного результата от их применения мне добиться так и не удалось. Более того, в ходе тестирования оных спреев была замечена одна и та же закономерность: спустя 2,5-3 часа после применения любого гормонального назального спрея у меня появлялось чувство тревоги, которое обычно длилось около четырёх часов. Есть предположение, что данные лекарственные препараты каким-то образом оказывали влияние на уровень кортизола в моей крови. Короче говоря, ничего кроме тревоги я от такого лечения не получил, поэтому на использование такого рода лекарств было наложено извечное табу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.