Адиль Танатаров
Обзор профессии Электромонтажник КИПиА

Топ навыков для профессии Электромонтажник КИПиА

Навык

Доля упоминаний (%)

Описание

КИПиА

22%

Это сама суть профессии. Знание основ контрольно-измерительных приборов и автоматики – это главный и самый частый требований. Это общее понимание, чем ты будешь заниматься.

Техническое обслуживание

19%

Регулярные проверки, профилактика, чтобы оборудование работало без сбоев. Как плановый техосмотр для автомобиля, но для сложных приборов и систем.

Наладка оборудования

18%

Процесс настройки и регулировки приборов и систем автоматики, чтобы они работали правильно и точно выполняли свои функции (например, точно показывали температуру или давление).

Чтение электросхем

17%

Умение понимать "чертежи", по которым собраны электрические цепи. Без этого навыка невозможно ни собрать новое устройство, ни найти неисправность в уже работающем.

Электромонтажные работы

16%

Практические навыки по подключению приборов: прокладка кабелей, обжимка контактов, подключение датчиков, монтаж щитов и пультов управления.

Ремонт оборудования

15%

Умение находить и устранять неисправности – что сломалось, почему и как это починить. Самый востребованный навык для поддержания производства в рабочем состоянии.

Пуско-наладочные работы

14%

Самый интересный этап. После монтажа оборудования его нужно впервые включить, настроить и проверить, чтобы оно запустилось и заработало так, как задумано.

Монтаж оборудования

14%

Непосредственная установка приборов, датчиков, контроллеров на свои места на производстве, крепление их, подготовка к подключению.

Контроль исправности оборудования

11%

Постоянное наблюдение за работой систем, выявление малейших отклонений в работе, чтобы предотвратить серьезную поломку.

Диагностика неисправностей

8%

Умение искать причину поломки с помощью специальных приборов (мультиметров, осциллографов) и логического мышления. Настоящая работа детектива.

Электротехнические работы

8%

Общее знание основ электрики: понимание, что такое ток, напряжение, сопротивление, умение работать с электрическими цепями.

Ответственность

6%

Ошибки в этой работе могут привести к остановке всего производства или даже к аварийным ситуациям. Поэтому ответственность – это ключевое личное качество.

Работа в команде

5%

Работа всегда связана с другими специалистами: инженерами, электриками, механиками. Умение работать вместе очень важно.

Ведение документации

5%

Любые работы, настройки и ремонты нужно фиксировать в журналах, отчетах и планах. Бумажная работа – неотъемлемая часть профессии.

Чтение чертежей

5%

Умение работать с проектной документацией, понимать планировку и размещение оборудования на общих чертежах.

Поверка контрольно-измерительных приборов

4%

Проверка и подтверждение точности показаний приборов по государственным стандартам. Точность – это главное в измерениях.

Метрология

4%

Наука об измерениях, их единстве и точности. Знание основ метрологии ensures, что все замеры на производстве корректны.

Слесарные работы

4%

Многие датчики и приборы требуют механической установки: что-то прикрутить, подпилить, собрать. Базовые слесарные навыки всегда нужны.

Знание устройства производственного оборудования

4%

Недоточно знать только датчики. Нужно понимать, как работает тот станок или аппарат, который эти датчики контролируют.

Работа в условиях многозадачности

4%

Способность быстро переключаться между разными задачами, так как на производстве проблемы часто возникают одновременно в разных местах.

Ключевые выводы для старшеклассника и новичка:

Профессия – это микс "умного" и "ручного" труда. Тебе придется много работать руками (монтаж, пайка, подключение), но еще больше – головой (анализ схем, поиск неисправностей, наладка). Это не скучно и не монотонно.

Базовый триптих для старта: работодатели больше всего ждут от новичка трех вещей:

Готовности учиться основам КИПиА.

Умения читать электрические схемы.

Способности выполнять электромонтажные работы.

Ценятся личные качества. Ответственность – это не просто слово в резюме. Это ключевое требование. Также важны внимательность, умение работать в команде и обучаемость. Опыту всегда готовы предпочесть адекватного и willing-to-learn человека.

Карьерный рост очевиден. Освоив базовый монтаж и ремонт, ты естественным образом перейдешь к более сложным и интересным задачам: пусконаладке, программированию контроллеров (АСУ ТП, SCADA), что значительно повысит твою ценность на рынке труда.

Профессия дает отличную базу. Полученные знания по электрике, электронике и автоматике – это фундамент, который откроет тебе дорогу в множество смежных и высокооплачиваемых IT и инженерных специальностей в будущем.

С чего начать? Начни с изучения основ электротехники и тренировки чтения простых электросхем. Это можно делать даже дома. Это покажет работодателю твой настоящий интерес и даст тебе огромное преимущество.

Топ задач/обязанностей для профессии Электромонтажник КИПиА

Задача/Обязанность

Доля (%)

Описание

Ремонт и обслуживание КИПиА

66

Поиск и устранение неисправностей в работе контрольно-измерительных приборов и автоматики. Регулярное техническое обслуживание для предотвращения сбоев в работе оборудования.

Наладка оборудования

56

Настройка и регулировка параметров работы оборудования для обеспечения оптимальных рабочих характеристик. Включает калибровку приборов, настройку датчиков и регулирующих устройств.

Монтаж электрооборудования

43

Установка, подключение и сборка различного электрооборудования: щитов управления, датчиков, контроллеров, систем автоматики.

Пуско-наладочные работы

46

Комплекс работ по подготовке оборудования к первому запуску, проверке его работоспособности и настройке оптимальных параметров работы.

Чтение схем и чертежей

41

Работа с технической документацией: электрическими схемами, монтажными чертежами, техническими заданиями. Умение понимать и интерпретировать техническую документацию.

Диагностика неисправностей

39

Поиск и идентификация причин malfunction оборудования с использованием специальных приборов и методов диагностики.

Проведение ППР

30

Планово-предупредительные ремонты по заранее утвержденному графику для поддержания оборудования в рабочем состоянии.

Контроль исправности оборудования

24

Регулярная проверка работоспособности оборудования, контроль параметров работы, визуальный осмотр на предмет повреждений.

Ведение документации

25

Заполнение технических отчетов, журналов работ, актов выполненных работ. Документирование проведенных работ и изменений в оборудовании.

Работа с контроллерами (ПЛК)

23

Программирование, настройка и обслуживание программируемых логических контроллеров – "мозгов" систем автоматизации.

Монтаж кабельных трасс

18

Прокладка кабельных линий, установка кабельных лотков, коробов, крепление кабелей.

Сборка электрощитов

20

Компоновка и подключение компонентов в электрощитах управления по предоставленным схемам.

Работа с измерительными приборами

15

Использование мультиметров, осциллографов, мегаомметров и другого контрольно-измерительного оборудования.

Проверка и поверка КИП

14

Контроль точности показаний приборов, проведение поверок в соответствии с установленными сроками и нормативами.

Участие в модернизации

13

Работа по усовершенствованию существующего оборудования, внедрению новых систем и технологий.

Обеспечение бесперебойной работы

11

Мониторинг работы оборудования, оперативное реагирование на сбои и аварийные ситуации.

Работа с проектной документацией

8

Изучение и использование проектной документации при выполнении монтажных и наладочных работ.

Взаимодействие с подрядчиками

5

Координация работ с subcontractors, контроль качества выполняемых ими работ.

Программирование АСУ ТП

4

Настройка и программирование систем автоматизированного управления технологическими процессами.

Слесарные работы

3

Выполнение простых слесарных операций: сверление, нарезка резьбы, подгонка деталей.

Ключевые выводы по задачам и обязанностям: основная суть работы электромонтажника КИПиА – обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем. Специалист занимается полным циклом: от монтажа и подключения оборудования до его диагностики, ремонта и регулярного обслуживания.

Начинающему специалисту важно освоить чтение схем и работу с измерительными приборами – эти навыки требуются в большинстве вакансий. Интересно, что программирование АСУ ТП требуется лишь в 4% вакансий, что указывает на специализацию within профессии.

Топ требований для профессии Электромонтажник КИПиА

Требование

Доля (%)

Описание

Среднее специальное образование

78

Наличие диплома техникума или колледжа по специальностям, связанным с электротехникой, автоматизацией, приборостроением. Является базовым требованием для большинства вакансий.

Опыт работы от 1 года

70

Требование наличия практического опыта работы по специальности. Для начинающих специалистов некоторые компании готовы рассматривать кандидатов без опыта или с обучением на месте.

Умение читать схемы

59

Способность читать и понимать электрические принципиальные схемы, монтажные чертежи, техническую документацию. Критически важный навык для работы.

Знание основ электротехники

47

Понимание базовых законов электротехники, принципов работы электрооборудования, основ электробезопасности.

Опыт работы с КИПиА

39

Практический опыт работы именно с контрольно-измерительными приборами и автоматикой, а не с общепромышленным электрооборудованием.

Ответственность и внимательность

33

Личностные качества: аккуратность, тщательность в работе, добросовестное отношение к обязанностям. Особенно важно при работе с сложным дорогостоящим оборудованием.

Готовность к обучению

27

Желание и способность осваивать новое оборудование, технологии, методы работы. Компании часто invest в обучение перспективных сотрудников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.