К. Царицынский
Рассказы. Незатейливые зарисовки в прозе

БОЛЕЛЬЩИКИ

Футбол

Как и город Волгоград, главный клуб города несколько раз переименовывали.

До войны был «Трактор» Сталинград. «Трактор» играл в Высшей лиге.

Когда я несколько подрос, то из глубинки следил за выступлением главной областной команды. Тогда она называлась «Баррикады», а перед этим «Сталь». В «Стали» одно время играл наш тренер Кузьменко Виктор Яковлевич.

Эти команды играли во Второй лиге.

Названия командам, по- видимому давали руководители заводов, к которым были приписаны клубы.

Потом и ныне название главной областной команды «Ротор». «Ротор» последовательно приближался к Первой лиге. Тогда ведущим футболистом был Александр Никитин. «Ротор» вышел в Первую лигу, а потом и в Высшую.

В Высшей лиге ведущим игроком стал Олег Веретенников. Долгое время Олег был лучшим бомбардиром Росссии. «Ротор» несколько раз был в призерах и пару раз не повезло- не дотянул до чемпионства. Ни разу не завоевал и кубок. В 1995 году вышел в финал, где играл в Москве против «Динамо». При равной игре было назначено дополнительное время. На 115 минуте Веретенников своим пушечным ударом с левой ноги с пенальти попал в штангу. Это был первый незабитый Олегом пенальти. В серии пенальти Олег забил, но в конце концов «Ротор» проиграл. Болельщики со стажем до сих пор вспоминают тот «уплывший» кубок.

Поговорим еще об одном достижении «Ротора». В том же 1995 году «Ротор» в кубке УЕФА играл с «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» в Англии на родине футбола один из лидеров, я бы оценил, как второй клуб после «Ливерпуля», хотя может и первый. Основан где- то в 1870 году, когда о футболе в России мало кто слышал. Один из самых известных, титулованных и богатых клубов в мире. Для футбольного Волгограда встреча с «Манчестер Юнайтед» было Событие. В Волгограде матч закончился вничью 0- 0. Конечно для «Ротора» это было достижением. В Манчестере произошло чудо. Нидергауз и Веретенников влепили сопернику два быстрых гола. Потом в основном атаковали хозяева, отквитали 2 мяча, но не больше. По правилам при ничьих побеждает тот, кто забил больше на чужом поле. Манчестер вылетел из розыгрыша кубка, «Ротор» прошел дальше.

Со временем позиции «Ротора» угасли. Ключевые игроки перешли в другие клубы. Калитвинцев был капитаном «Динамо Киев и сборной Украины, Алдонин и Павлюченко в сборной России одно время занимал лидирующие позиции…

Не будем углубляться, из Высшей лиги «Ротор» очутился сразу во Второй, сейчас все- таки в Первой.

Стадионы

В Волгограде любят футбол.

Отвлечемся. Лет через 5 после войны в Сталинграде было принято решение построить стадион. В стране стадионы не строили, еще не устранили разруху после войны, а тут Сталинград самый разрушенный (практически полностью) город в стране, где развалин еще ох как хватало. Но видно дух местного населения не мог без футбола на хорошем стадионе.

Построенный стадион «Центральный» вмещал 40 тысяч зрителей и входил в 15 самых крупных в СССР.

К чемпионату мира 2018 года на месте «Центрального» был построен стадион «Волгоград Арена» на 43 тысячи мест. Арена нового стадиона гораздо компактнее «Центрального», нет легкоатлетических дорожек. На «Волгоград Арене» панорамные стекла и кроме футбольного поля болельщикам открывается прекрасный вид на Волгу. Кресла, огромные мониторы, в перерыве газон передвигается автоматически и из подгазонных труб поливается травяной покров и т. п. Где- то прочитал или телевизор сказал, что «Волгоград Арена» лучший стадион в Европе. Правда это было частное мнение местного источника информации.

Болельщики

Вернемся в СССР, и до построения «Волгоград Арены».

Посещая изредка матчи на стадионе «Центральный», я прикидывал- занято около половины мест, иногда гораздо больше. Несколько раз, когда сборная СССР играла в Волгограде или выступление Фиделя Кастро стадион был переполнен.

Примечателен факт. Когда «Ротор», если не ошибаюсь в 1989 году выходил в Первую лигу также были аншлаги. Победители в своих зонах во Второй лиге составили три тройки. Победители троек выходили в Первую лиру. Статистика утверждала, что на «Центральном» собиралось больше зрителей, чем на всех остальных стадионах вместе взятых.

Когда учился в Саратове пошел на футбол, местный «Сокол» принимал «Ротор». Зрителей было мало, центральный стадион ремонтировался, игра закончилась вничью 0- 0. Примечательно другое, волгоградские болельщики, тоже в основном студенты напрочь перекрикивали саратовских зрителей. Как мудро заметил один из волгоградских «можно менять города, но не футбольные команды».

Другой пример. К нам проездом приехали родственники.

Конечно экскурсии и в первую очередь Мамаев Курган. С вершины кургана просматривались верхние ряды Восточной Трибуны «Центрального». Со стороны стадиона слышался постоянный гул. Часто трибуны просто «взрывались»– что- то похожее на восторженный рев. На следующий день прочитал заметку в местной газете что- то вроде этого «вчера «Ротор» принимал на своем поле «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игроки чуть ли не ходили пешком по полю, ударов по воротам было мало ни одного в створ ворот. 0- 0…

Игра с «Ростсельмашем из Ростова. Конечно подобная кричалка принята и в других городах на Волге. Для Волгограда «если «Ротор» не команда, то и Волга не река». Человек 50, наверно с одного завода, вскочили и начали скандировать «Ростсельмаш АТАКУЙ (зрители мгновенно недоуменно оглянулись), все равно получишь (милиция схватилась за дубинки) ШАЙБУ, ШАЙБУ, ШАЙБУ. Все хлопали. Улыбаясь приветствовала и милиция – похлопывая дубинками об ладоши.

. Болельщики всегда смотрят в будующее «Ротора» с оптимизмом.

Еще когда «Ротор» болтался в середине таблицы одной из зон Второй лиги на стадионе звучали кричалки:

–«волгоградцы не ханыги, «Ротор» будет в первой лиге», потом еще круче;

.– «волгоградцы не ханыги, «Ротор» будет в Высшей лиге», потом ваще;

– «через год, через два «Ротор» будет в УЕФА.

И ведь сбывалось см. выше про «Манчестер».

На чемпионате мира 2018 года сборная Англии попала в группу, которая играла в Волгограде.

Известно, что английские болельщики самые агрессивные в мире. После матчей особенно международных они часто громят магазины и кафе, переворачивают машины, избивают прохожих. Перед началом одного из матчей напали на стадионе на итальянцев, обрушилась трибуна, погибло несколько десятков человек, в основном итальянцы.

Так вот, английские болельщики пообещали устроить в Волгограде второй Сталинград.

Волгоградский ОМОН был откровенно рад «ребята приезжайте, обязательно встретим и проводим».

На заводах параллельно готовились по- своему, нарезали арматуру. Во время чемпионата и в городе, и на стадионе все было тихо, исключая конечно речевки и барабаны болельщиков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.