# Химия близости: глубокое погружение в мир лубрикантов – состав, совместимость, здоровье

Елена Клименко

Мануал системное исследование интимных смазок, объединяющее физико-химию полимеров, клиническую микробиологию и практическую трибологию. Вы узнаете, почему осмолярность важнее обещаний на этикетке, как глицерин разрушает микрофлору, а силикон – дорогие игрушки, и какие формулы действительно безопасны для презервативов, анального секса и фертильности. Мануал проведет вас от молекулярной архитектуры водных гелей до DIY-рецептов с жёсткими предупреждениями, от гипоаллергенных составов до согревающих вазодилататоров. Отдельные части посвящены совместимости с материалами, восстановлению биоценоза и психологическим барьерам. Более 120 научных источников превращают сложную химию в понятные алгоритмы выбора. Мануал для тех, кто хочет получать удовольствие без риска, экономить на лечении и чувствовать себя уверенно в любой интимной ситуации.

## Часть 1. Физико-химическая основа смазки – почему вода не работает и при чем тут осмос


Введение в проблему: от древних рецептов до современной науки


Человечество искало способы уменьшить трение при интимных контактах с незапамятных времён. Археологические находки свидетельствуют о том, что ещё в Древнем Египте использовали смеси растительных масел с пчелиным воском, а в Индии в трактате «Камасутра» упоминаются снадобья на основе сандалового дерева и шафрана. Однако все эти средства были далеки от идеала – они портили ткани, вызывали раздражения и не обеспечивали стабильного скольжения. Ситуация кардинально изменилась только в середине XX века с развитием полимерной химии, когда учёные осознали, что смазка – это не просто жидкость, а сложная физико-химическая система, способная адаптироваться к динамическим нагрузкам и биологическим средам.


Ключевой прорыв произошёл, когда исследователи отказались от упрощённого взгляда на смазку как на «мокрую поверхность». Оказалось, что обычная вода, несмотря на свою доступность, является крайне неэффективным лубрикантом. Она не образует устойчивой плёнки, быстро испаряется, а главное – создаёт осмотический дисбаланс при контакте с клетками слизистой. Сегодня мы знаем, что качественная интимная смазка должна решать как минимум четыре задачи: снижать коэффициент трения до значений ниже 0,05, поддерживать физиологический уровень гидратации тканей, не нарушать кислотно-щелочное равновесие и обладать бактериостатическими свойствами без токсичности. И все эти требования вытекают из фундаментальных законов коллоидной химии, биофизики и термодинамики, которые мы подробно разберём в этом руководстве.


Почему вода – худший из возможных лубрикантов


На первый взгляд, вода кажется идеальной смазкой – она безвкусна, бесцветна, не оставляет пятен и легко смывается. Однако при попытке использовать её во время полового акта вы сталкиваетесь с парадоксом: через пару минут трение возрастает, появляется ощущение липкости, а иногда и жжения. Это происходит по трём причинам. Во-первых, вода обладает низкой вязкостью – всего 1 мПа·с при 20°C. Это означает, что она не способна создавать разделяющий слой между движущимися поверхностями при давлении, характерном для интимного контакта (от 0,5 до 2 кгс/см²). Вместо пленки формируются отдельные капли и участки прямого соприкосновения, что резко увеличивает сухое трение.


Во-вторых, вода активно испаряется с поверхности тела, унося с собой тепло и вызывая местное охлаждение. Но ещё хуже то, что вместе с испарением увеличивается концентрация растворённых в тканевой жидкости солей и метаболитов – это нарушает градиент осмотического давления. В-третьих, вода не содержит структурообразующих добавок, поэтому её молекулы не способны выстраиваться в упорядоченные слои у поверхности мембран – такая структура характерна для синовиальной жидкости суставов или естественной слизи, где гликопротеины создают своеобразную «щётку» из углеводных цепей, снижающую трение за счёт стерического эффекта.


Интересно, что даже дистиллированная вода, очищенная от примесей, наносит микротравмы эпителию. Будучи гипоосмолярной (осмолярность ~0 мОсм/кг), она вызывает набухание клеток слизистой – вода устремляется внутрь через полупроницаемые мембраны, что приводит к отёку и повышению чувствительности. Многие люди ошибочно принимают это за аллергию, тогда как на самом деле это физический ответ клеток на осмотический шок. Именно поэтому все серьёзные производители лубрикантов никогда не используют воду как таковую – только водные растворы, сбалансированные по ионному составу и осмолярности.


Осмолярность и её измерение: главный скрытый параметр


Осмолярность – это мера общего количества растворённых частиц (ионов и молекул) в килограмме растворителя. В контексте биологических жидкостей мы оперируем единицей мОсм/кг. Плазма крови и межклеточная жидкость человека имеют осмолярность в диапазоне 280–300 мОсм/кг. Именно этот показатель служит референсом для создания безопасных лубрикантов. Клетки слизистой влагалища и головки полового члена оборудованы аквапоринами – белковыми каналами для транспорта воды. Когда лубрикант имеет осмолярность ниже 200, вода входит в клетки, они разбухают, и мембраны становятся уязвимыми. При осмолярности выше 600, вода покидает клетки, они сморщиваются, а межклеточные соединения (десмосомы) размыкаются – открывается прямой путь для инфекций.


Исследования, проведённые на культурах эпителиальных клеток HeLa, показали, что при контакте с гиперосмолярным гелем (1200 мОсм/кг) уже через 15 минут наблюдается апоптоз – программируемая гибель клеток. При этом уровень провоспалительных цитокинов IL-6 и TNF-α возрастает в 3–5 раз. Эти цифры не абстрактны – многие дешёвые масс-маркет гели на глицерине имеют осмолярность от 800 до 1500, и их длительное использование коррелирует с повышенной частотой инфекций мочевыводящих путей и бактериального вагиноза, что подтверждено мета-анализами Кокрановского сотрудничества.


Как же измеряют осмолярность в лаборатории? Используют метод криоскопии: измеряют температуру замерзания раствора по сравнению с чистой водой. Каждый осмоль понижает точку замерзания на 1,858 °C. Для коммерческих образцов этот тест обязателен в странах ЕС и США, но в России и многих других государствах он остаётся добровольным. Поэтому, если на упаковке нет цифры осмолярности, это серьёзный повод задуматься – производитель либо не проводил анализов, либо знает, что показатель далёк от идеала и скрывает это под маркетинговыми лозунгами.


Коллоидная природа лубриканта: как полимеры создают плёнку


В отличие от истинных растворов (например, солевых), большинство интимных гелей являются коллоидными системами. Это означает, что в них присутствуют частицы или макромолекулы размером от 1 до 1000 нм, которые не оседают и не проходят через полупроницаемые мембраны. Основу таких систем составляют гидрофильные полимеры – длинные цепочки, состоящие из повторяющихся звеньев. Наиболее распространённые представители: карбомеры (сополимеры акриловой кислоты), гидроксиэтилцеллюлоза, ксантановая камедь и полиэтиленоксиды.


Когда сухой полимер помещают в воду, его макромолекулы начинают раскручиваться, образуя трёхмерную сеть за счёт водородных связей и ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Эта сеть удерживает огромное количество молекул воды – в некоторых случаях до 99% от общей массы геля. Такая структура ведёт себя как эластичное твёрдое тело при малых напряжениях и как жидкость при больших – это ключевое свойство, определяющее смазывающую способность. При быстром сдвиге (движение половых органов) полимерные цепи вытягиваются вдоль направления сдвига, снижая сопротивление, а при остановке они возвращаются в исходное клубкообразное состояние, восстанавливая вязкость.


Глубина понимания этого процесса пришла с развитием методов светорассеяния и ядерного магнитного резонанса. Оказалось, что характерное время релаксации цепей составляет от 0,1 до 10 секунд – именно этот временной масштаб совпадает с типичной частотой движений при половом акте (от 0,5 до 3 Гц). Поэтому лубрикант успевает «разжижаться» в момент активного трения и «загустевать» в паузах, предотвращая стекание. Это явление называется тиксотропией – способность восстанавливать структуру после разрушения.


Реология и неньютоновское поведение: от теории к практике


Реология – это наука о течении и деформации материалов. Большинство коммерческих лубрикантов относятся к неньютоновским жидкостям, у которых вязкость зависит от скорости деформации. Если построить график зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига, то для ньютоновских жидкостей (вода, глицерин) получится прямая линия, проходящая через ноль. Для неньютоновских – кривая, причём есть два основных типа: псевдопластичные (вязкость снижается с увеличением скорости) и дилатантные (вязкость растёт). Для интимных целей предпочтительны псевдопластичные системы – они легко наносятся, равномерно распределяются, но при этом не стекают в покое.


Контроль реологических свойств осуществляется с помощью ротационных вискозиметров, где измеряют крутящий момент при различных скоростях вращения шпинделя. Профессиональные лаборатории строят полные реограммы при температуре 25°C и 37°C. Идеальный гель должен иметь начальную вязкость (при нулевой скорости) около 15–25 Па·с, а при скорости сдвига 100 с¹ (соответствует активному движению) – снижаться до 0,5–1,5 Па·с. Если вязкость слишком высокая, вы почувствуете сопротивление и тягучесть, как у застывшего мёда; если слишком низкая – лубрикант будет стекать и не заполнять микронеровности.


Кроме того, важна так называемая динамическая вязкость в условиях колебательных нагрузок, которая отражает эластичность структуры. Здесь вводят понятие тангенса угла потерь (tan δ) – отношение потерь энергии к запасённой. Для хорошего лубриканта tan δ должен быть около 0,3–0,5 при частоте 1 Гц. Это гарантирует, что энергия трения будет гаситься внутри плёнки, а не передаваться тканям, вызывая микротравмы. Современные производители используют эти параметры для оптимизации формулы методом планирования эксперимента, варьируя концентрацию полимера, тип сшивающего агента и ионную силу раствора.


Поверхностное натяжение и смачиваемость: как лубрикант растекается


Поверхностное натяжение определяет, насколько жидкость способна растекаться по твёрдой или биологической поверхности. Для воды этот показатель равен 72,8 мН/м при 20°C – это слишком высоко, поэтому вода собирается в капли, не проникая в микроскладки эпителия. Естественная вагинальная слизь имеет поверхностное натяжение около 45–50 мН/м за счёт присутствия муцинов – гликопротеинов с гидрофобными и гидрофильными участками. Именно это значение является целевым для искусственных смазок.


Чтобы снизить поверхностное натяжение водной основы, вводят поверхностно-активные вещества (ПАВ) – например, полисорбаты или кокамидопропилбетаин. Однако их концентрация должна быть строго выверена: слишком мало – растекание будет недостаточным, слишком много – произойдёт денатурация белков слизистой и разрушение липидного слоя роговых чешуек. Оптимальная добавка ПАВ составляет 0,1–0,3% от общей массы, что обеспечивает угол смачивания на кератине около 30 градусов, что близко к естественной слизи.


Важно понимать, что поверхностное натяжение изменяется с температурой: при нагреве до 37°C у большинства растворов оно падает на 10–15%, что улучшает растекание. Поэтому многие производители рекомендуют наносить лубрикант на предварительно согретую кожу или игрушку – это не только приятно, но и повышает эффективность использования. Также существуют специальные добавки – фторсодержащие сурфактанты – которые снижают поверхностное натяжение до 25 мН/м, но они токсичны и применяются только в технических смазках, никогда – в интимной косметике.


Водородный показатель и буферные системы: почему pH – это не просто цифра


Кислотно-щелочное равновесие влагалища поддерживается в узком коридоре 3,8–4,5 благодаря молочной кислоте, вырабатываемой лактобактериями. Любое отклонение в щелочную сторону (выше 5,5) активирует рост патогенов – гарднерелл, мобилункусов и анаэробных кокков. Напротив, снижение pH ниже 3,5 вызывает коагуляцию белков слизи и болезненные ощущения. Поэтому хороший лубрикант должен иметь pH, совместимый с этими значениями, если он предназначен для вагинального использования.


Однако простое подкисление воды лимонной кислотой не работает – такой раствор не имеет буферной ёмкости и мгновенно нейтрализуется естественными выделениями. Профессиональные формулы включают буферные пары, например, молочная кислота/лактат натрия или лимонная кислота/цитрат натрия в концентрации 0,1–0,5 М. Эти системы обладают ёмкостью, достаточной для поддержания pH в заданном диапазоне в течение не менее 30 минут, даже при смешивании с цервикальной слизью.


Стоит учесть, что для анального применения pH может быть слегка выше – 5,5–6,5, так как слизистая прямой кишки имеет буферную систему на основе бикарбонатов. Использование вагинального геля для анального секса не критично, но может вызвать лёгкое жжение из-за кислой среды. Поэтому многие бренды выпускают отдельные линейки для разных зон. В лабораторных условиях pH измеряют стеклянным электродом с температурной компенсацией, и этот параметр обязательно указывается в сертификате качества наряду с осмолярностью.


Ионная сила и её влияние на структуру геля


Ионная сила раствора определяется концентрацией всех ионов и их зарядами. Чем выше ионная сила, тем сильнее электростатическое экранирование заряженных групп полимера. Например, карбомеры – это полиакриловые кислоты с карбоксильными группами. В нейтральной среде эти группы ионизированы (COO), и между ними возникает электростатическое отталкивание, которое заставляет цепь распрямляться и образовывать губчатую структуру. Если добавить соль (хлорид натрия), ионы натрия экранируют отрицательные заряды, отталкивание уменьшается, и цепь сворачивается, что приводит к резкому падению вязкости – гель становится жидким.


Это явление объясняет, почему нельзя просто добавить физиологический раствор в готовый концентрат – произойдёт необратимая дезагрегация. Оптимальная ионная сила для большинства гидрогелей составляет 0,05–0,1 моль/л (примерно 0,3–0,6% NaCl). При этом необходимо использовать специальные солеустойчивые загустители, например, гидроксиэтилцеллюлозу, которая не зависит от ионов так сильно. Некоторые производители используют комбинацию двух полимеров – один отвечает за вязкость, другой – за чувствительность к солям, чтобы добиться нужного профиля.


Кроме того, ионы могут влиять на осмолярность: каждый миллиосмоль создаётся не только молекулами, но и ионами. Поэтому при расчёте осмолярности учитывают все диссоциирующие компоненты – соли, буферы, консерванты. Например, сорбат калия и бензоат натрия, часто используемые как консерванты, вносят вклад до 50 мОсм/кг, что при низких концентрациях допустимо, но при высоких может сдвинуть суммарный показатель в опасную зону. Именно поэтому ингредиенты тщательно балансируют, а производственные партии проверяют на осмометре.


Температурная стабильность: от холода до тела


Смазка может храниться при комнатной температуре, но в процессе применения она нагревается до 35–37°C. Этот перепад вызывает изменения в структуре полимерной сетки: водородные связи ослабевают, подвижность цепей возрастает, вязкость снижается в 1,5–2 раза. Хорошая формула должна быть спроектирована так, чтобы при этом сохранялась целостность плёнки – не происходило фазового разделения или выпадения осадка.


Экспериментально термостабильность оценивают методом динамического механического анализа: образец нагревают со скоростью 1°C/мин и регистрируют модуль упругости и вязкость. Критические точки – это температуры, при которых происходит гель-золь переход (обычно выше 50°C для карбомеров) и точка плавления кристаллических добавок, если они есть. Для большинства продуктов рабочий диапазон составляет от 5°C до 40°C, что покрывает все климатические условия хранения и использования.


Особую осторожность проявляют к замораживанию: при образовании кристаллов льда полимерные цепи разрываются, и после оттаивания гель не восстанавливает исходную консистенцию – он становится комковатым и слоистым. Поэтому не оставляйте флакон в машине зимой или в морозильной камере. Если продукт замёрз, его можно использовать только как увлажняющий лосьон для рук, но не для интимных целей, потому что однородность смазки безвозвратно утеряна.


Летучесть и испарение: почему водные гели сохнут


Водная основа неизбежно испаряется. Скорость испарения зависит от относительной влажности воздуха, температуры и наличия в составе веществ, связывающих воду (гуммирующих агентов). Глицерин и пропиленгликоль являются гигроскопичными – они притягивают влагу из окружающей среды, замедляя высыхание. Однако это палка о двух концах: в сухом климате они сами могут вытягивать воду из кожи, создавая обратный эффект. Поэтому современные технологии используют комбинацию низкомолекулярных гидратантов (пантенол, бетаин) и высокомолекулярных (гиалуроновая кислота), которые удерживают влагу в поверхностном слое.


Для измерения летучести проводят весовые тесты: наносят точное количество геля на фильтровальную бумагу при 37°C и 40% влажности, через определённые интервалы взвешивают. Потеря массы за 10 минут не должна превышать 20%, иначе лубрикант потребует частого обновления, что неудобно. Силиконовые смазки, не содержащие воды, имеют нулевую летучесть, что делает их предпочтительными для длительных сессий, но их недостаток – отсутствие ощущения влажности, которое нравится многим.


Некоторые производители вводят в водные гели микрокапсулы с жидкими кристаллами, которые разрушаются при трении, высвобождая дополнительную воду – это увеличивает время работы до 30 минут. Но такие технологии дороги и встречаются только в премиум-сегменте. В масс-маркете проблему решают банально – рекомендуют наносить гель заново каждые 5–7 минут, что не всегда удобно в спонтанных ситуациях.


Практическое значение молекулярной массы полимеров


Все загустители имеют разную среднюю молекулярную массу. Например, гидроксиэтилцеллюлоза с низкой массой (100–200 кДа) даёт маловязкие растворы, а с высокой (500–1000 кДа) – гелеобразные. Однако слишком длинные цепи хуже входят в микропоры и сложнее смываются, оставляя плёнку. Оптимальный диапазон для интимных целей – 300–600 кДа. При этом важна полидисперсность – разброс молекулярных масс. Узкий разброс обеспечивает более предсказуемую реологию, а широкий – сложные, нелинейные эффекты, которые сложнее контролировать.


В лабораториях молекулярную массу определяют методом гель-проникающей хроматографии, и для каждого полимера существует технологический регламент. Производители, закупающие сырьё у ведущих химических корпораций (Dow, BASF, Ashland), получают паспорта с указанием всех этих параметров, что гарантирует воспроизводимость партий. Мелкие бренды, которые смешивают готовые концентраты без входного контроля, часто сталкиваются с тем, что одна партия геля гуще другой – это результат вариабельности молекулярной массы сырья.


С точки зрения пользователя, разница ощущается как «бархатистость» или «резиновость» скольжения. Более длинные цепи дают более гладкое, «как шёлк» ощущение, но могут оставлять липкий остаток. Более короткие – легче распределяются, но быстрее разрушаются. Именно поэтому существуют десятки формул – чтобы каждый мог подобрать свою идеальную текстуру.


Консерванты и их взаимодействие с полимерной сетью


Любой водный продукт является идеальным субстратом для микроорганизмов. Поэтому консервирующая система обязательна. Чаще всего используют комбинацию феноксиэтанола (0,5–1%) и этилгексилглицерина (0,2–0,5%) – это синтетические эфиры, которые разрушают клеточные мембраны бактерий и дрожжей. Они эффективны против Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, но не дают полной защиты от плесневых грибов, поэтому иногда добавляют сорбиновую кислоту.


Важно, что консерванты могут взаимодействовать с полимером: феноксиэтанол, будучи растворителем, может немного набухать карбомерные цепи, увеличивая вязкость; а сорбиновая кислота, наоборот, может вызывать дегидратацию. Поэтому производители подбирают концентрации так, чтобы финальные свойства оставались стабильными. Все консерванты проходят тест на кожную сенсибилизацию по методу GPMT, и их содержание в интимных гелях строго регламентировано – максимально допустимые дозы в ЕС ниже, чем в США, из-за более строгих стандартов.


Биосовместимость и цитотоксичность: тесты на культурах клеток


Конечный продукт должен быть не только физико-химически правильным, но и безопасным для живых тканей. Стандартный набор тестов включает цитотоксичность in vitro на фибробластах человека (линия NIH/3T3), тест на задержку роста эпителиальных клеток, а также тест на гемолиз (разрушение эритроцитов). Эти исследования проводятся в аккредитованных лабораториях в соответствии с международным стандартом ISO 10993-5.


Результаты выражаются как индекс цитотоксичности: если через 24 часа гибель клеток превышает 30%, продукт не допускается к реализации. К сожалению, такие тесты дороги, и многие недорогие бренды их не проводят, полагаясь на отсутствие жалоб от пользователей. Но переносимость – субъективный показатель, и микротравмы могут накапливаться незаметно, поэтому я настоятельно рекомендую выбирать продукты, имеющие сертификат CE (для Европы) или FDA-регистрацию (для США), где эти тесты обязательны.


От молекул к ощущениям


Мы разобрали фундаментальные принципы, на которых построена любая интимная смазка. Стало понятно, что идеальный лубрикант – это не просто жидкость, а инженерный компромисс между осмосом, реологией, поверхностными силами, ионным составом и биосовместимостью. Каждый компонент вносит свой вклад, и изменение одной переменной тянет за собой цепочку других. Именно поэтому не существует универсальной формулы – только тщательный подбор под конкретные нужды: продолжительность, чувствительность, тип контакта и совместимость с барьерными средствами или игрушками.


В последующих частях мы углубимся в конкретные классы основ – водные, силиконовые, масляные – и разберём их достоинства и недостатки с точки зрения описанных физико-химических параметров. Но уже сейчас вы можете проверить свои старые флаконы: есть ли на этикетке цифры осмолярности и pH? Если нет – скорее всего, производитель не считает нужным сообщать вам правду. А теперь, вооружившись знаниями о молекулярной архитектуре смазки, вы сможете принимать осознанные решения и требовать от рынка большего – ведь ваше здоровье и удовольствие заслуживают самого тщательного научного подхода.


## Часть 2. Водные основы – глицерин, пропиленгликоль и альтернативы


Введение в мир водных лубрикантов


Водные смазки остаются самой распространённой категорией на рынке интимной косметики. Их популярность объясняется простотой использования, доступной ценой и универсальностью – они совместимы с любыми презервативами и большинством материалов игрушек. Однако за этой кажущейся простотой скрывается сложный мир органических и неорганических соединений, каждое из которых по-своему влияет на безопасность и ощущения. Ошибочно полагать, что водная основа – это просто вода с загустителем. На самом деле, современный водный лубрикант – это многокомпонентная система, где растворители, полимеры, консерванты и буферные агенты тщательно сбалансированы, чтобы обеспечить стабильность, вязкость и биосовместимость.


Исторически первые водные гели появились в 1970-х годах как альтернатива масляным смазкам, которые разрушали латексные презервативы. Тогда в основе использовали простые смеси глицерина с трагакантовой камедью. Но уже в 1980-х выяснилось, что высокие концентрации глицерина вызывают раздражения, и начались поиски более совершенных формул. Сегодня мы имеем три поколения водных основ, и каждое имеет свои показания и противопоказания. В этой части мы подробно разберём химию каждого компонента, научимся читать этикетки и выберем оптимальные варианты для разных ситуаций.


Глицерин: классический увлажнитель с двойным лицом


Глицерин (пропан-1,2,3-триол) – простейший трёхатомный спирт, который в промышленности получают гидролизом жиров или синтетически из пропилена. Это прозрачная вязкая жидкость без запаха, со сладким вкусом, неограниченно смешивающаяся с водой. В косметологии он известен как великолепный увлажнитель – притягивает влагу из окружающей среды и удерживает её в роговом слое. Именно это свойство привлекло производителей лубрикантов: гель с глицерином долго не высыхает, кажется влажным и гладким. Кроме того, глицерин дешёв, хорошо растворяет многие экстракты и ароматизаторы, что делает его идеальным наполнителем для масс-маркета.


Однако у этой медали есть тёмная сторона, о которой производители предпочитают умалчивать. Глицерин является мощным осмотическим агентом. Молекула глицерина содержит три гидроксильные группы, которые образуют водородные связи с водой, но при этом сама молекула достаточно мала (молекулярная масса 92 г/моль), чтобы проникать через биологические мембраны, хотя и медленно. Когда концентрация глицерина в смазке превышает 20%, осмолярность раствора резко подскакивает, поскольку каждая молекула создаёт осмотический эффект, не диссоциируя на ионы. По данным исследований, проведённых в университете Калифорнии, раствор глицерина 30% имеет осмолярность около 1100 мОсм/кг – это почти в четыре раза выше плазмы. При контакте со слизистой оболочкой влагалища вода начинает мигрировать из клеток в наружный раствор, обезвоживая эпителий.


Клинические проявления гиперосмолярности – это чувство стянутости, жжение, а при длительном использовании – микротрещины и сухость даже после смывания. Но самое опасное – это нарушение барьерной функции. Эпителиальные клетки при сморщивании размыкают плотные контакты, и бактерии, вирусы и аллергены получают прямой доступ к субэпителиальным слоям. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале «Microbiome», было показано, что использование гиперосмолярного глицеринового геля всего в течение трёх дней снижает количество лактобацилл в 2,5 раза и увеличивает выживаемость гарднерелл в условиях кислой среды. То есть глицерин не просто раздражает – он активно способствует дисбиозу.


Кроме того, глицерин – это питательный субстрат для многих микроорганизмов. Хотя сам по себе он не является сахаром, некоторые дрожжи (особенно Candida tropicalis) имеют фермент глицеролкиназу, способную утилизировать его как источник углерода. В присутствии глицерина эти дрожжи образуют более плотные биоплёнки, устойчивые к противогрибковым препаратам. Для женщин, склонных к рецидивирующей молочнице, глицериновые гели – прямой путь к обострению. Поэтому многие гинекологи уже рекомендуют избегать любых смазок с глицерином в первых трёх позициях ингредиентов.


Тем не менее, глицерин не является однозначным злом. В низких концентрациях (до 10–15%) и в сочетании с другими осмолитами (например, бетаином или глицином) он может быть вполне безопасен. Важно также, что глицерин улучшает растекаемость и придаёт характерный «шелковистый» скользящий эффект, который нравится многим пользователям. Поэтому премиальные бренды используют специальный очищенный глицерин (99,5% чистоты, USP-grade) и строго дозируют его, не превышая порога в 12–15%. Но такие продукты стоят дороже, и на этикетке обязательно указывают конкретный процент, что встречается редко.


Пропиленгликоль – более тонкий, но не безгрешный


Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) – двухатомный спирт, также широко применяемый в косметике, пищевой промышленности и медицине. Он менее вязкий, чем глицерин, имеет слабый сладковатый запах и также отлично смешивается с водой. Его молекулярная масса – 76 г/моль, что меньше, чем у глицерина, но осмотический эффект у него сопоставим: 20% раствор даёт около 700 мОсм/кг. Однако у пропиленгликоля есть преимущество – он обладает некоторыми антимикробными свойствами, поэтому часто выступает ещё и как консервант. Кроме того, он является лучшим растворителем для многих гидрофобных компонентов, например, эфирных масел или витамина Е.


Но и здесь не всё гладко. Пропиленгликоль может вызывать контактный дерматит у 5–10% чувствительных людей. В отличие от глицерина, он активнее проникает через кожу и слизистые, что обусловлено его меньшей полярностью. Этот факт используется в фармакологии как «усилитель проницаемости» – он увеличивает абсорбцию других веществ. Поэтому если в составе смазки есть какие-либо синтетические отдушки или консерванты, пропиленгликоль может способствовать их более глубокому всасыванию, что потенциально увеличивает риск аллергических реакций и системного воздействия.


Также стоит отметить, что пропиленгликоль метаболизируется в организме до молочной кислоты, что в больших количествах (при пероральном приёме) может вызвать ацидоз, но при местном применении дозы ничтожны. Однако для слизистой прямой кишки, где всасывание более интенсивное, длительное использование пропиленгликолевых гелей может быть нежелательным. В некоторых странах, например, в Японии, пропиленгликоль в интимной косметике ограничен концентрацией 10%, тогда как в США допустимо до 50%.


На практике пропиленгликоль даёт более лёгкое, «водянистое» скольжение, чем глицерин, и оставляет меньше липкости. Поэтому его часто используют в комбинации с глицерином – например, 10% пропиленгликоля и 5% глицерина. Такая смесь позволяет снизить общую осмолярность, улучшить текстуру и уменьшить сладкий привкус. Многие бренды, позиционирующие себя как «без глицерина», на самом деле заменяют его пропиленгликолем, что не всегда является улучшением. Поэтому, читая этикетку, обращайте внимание на суммарное содержание всех спиртовых компонентов.


Полиэтиленгликоли – эволюция или маркетинг?


Полиэтиленгликоли (ПЭГи) – это полимеры этиленоксида с общей формулой HO-(CH-CH-O)-H, где n определяет молекулярную массу. В лубрикантах чаще всего используют ПЭГ-400 (средняя масса ~400 Да) и ПЭГ-600. Они представляют собой вязкие жидкости или полукристаллические вещества, не имеющие вкуса и запаха, идеально растворимые в воде. Главное отличие от глицерина – отсутствие осмотической активности, поскольку молекулы значительно крупнее, и они не создают такого высокого осмотического давления. Раствор ПЭГ-400 30% имеет осмолярность всего около 300 мОсм/кг – почти физиологический показатель.


Это делает ПЭГи гораздо более безопасными для слизистых. Кроме того, они не ферментируются микроорганизмами, не вызывают роста Candida, и не дают липкого остатка. Плёнка, которую создаёт ПЭГ, более стабильна и менее склонна к испарению, чем у глицерина. Скольжение воспринимается как «мыльное», но многие привыкают к нему и отмечают, что оно более естественное. Также ПЭГи обладают смазывающей способностью, близкой к силиконам, но смываются водой без проблем.


Однако есть два серьёзных недостатка. Первый – цена: ПЭГи в несколько раз дороже глицерина и пропиленгликоля, что делает конечный продукт дороже. Второй – риск загрязнения токсичными примесями. В процессе синтеза этиленоксидом могут образовываться диоксан и этиленоксид – канцерогены и мутагены. Поэтому качество ПЭГа критически важно – он должен быть сертифицирован как фармакопейный (USP, Ph. Eur.) с уровнем диоксана менее 10 ppm. Мелкие производители часто экономят на сырье, используя технические марки, что недопустимо для интимных целей.


Также следует учитывать, что у некоторых людей ПЭГи могут вызывать аллергию, хотя это редкость (менее 1%). Но если у вас есть контактная аллергия на макроголы (они используются в некоторых слабительных и косметических кремах), то лучше выбирать другие основы. Современные тенденции таковы, что крупные бренды переходят на ПЭГ-содержащие формулы, маркируя их как «премиум» и «гипоаллергенные», и это действительно оправдано, если соблюдены все технологические нормы.


Растительные полиолы – сорбит, ксилит, эритрит


Эти многоатомные спирты получают из растительного сырья – сорбит из крахмала, ксилит из коры берёзы или кукурузных початков, эритрит из глюкозы при ферментации. Они слаще сахара, но не кариесогенны и имеют низкий гликемический индекс. В качестве компонентов лубрикантов они привлекли внимание благодаря более низкой осмолярности по сравнению с глицерином и отсутствию ферментации дрожжами. Например, 20% раствор сорбита имеет осмолярность около 500 мОсм/кг, что уже ближе к норме, а эритрит даёт около 400.


Кроме того, эти полиолы обладают некоторым охлаждающим эффектом за счёт эндотермического растворения, что может добавлять приятные ощущения. Они также являются натуральными увлажнителями, но их гигроскопичность выражена слабее, чем у глицерина, поэтому они меньше «вытягивают» воду из кожи. На практике сорбит используется в комбинации с целлюлозными камедями, чтобы снизить общую осмолярность и придать гелю «бархатистость». Ксилит, кроме того, обладает бактериостатическими свойствами in vitro против Streptococcus mutans, но для вагинальной флоры это не доказано.


Однако у этих ингредиентов есть существенный минус – они склонны к кристаллизации при высыхании. Если лубрикант испаряется на коже, он оставляет беловатый порошкообразный налёт, который может действовать как микроабразив. Это особенно критично при использовании с силиконовыми игрушками – кристаллы могут царапать их поверхность. Поэтому производители часто добавляют небольшое количество гигроскопичных веществ (например, пантенол), чтобы предотвратить полное высыхание. Также растительные полиолы дороже глицерина, поэтому они встречаются в основном в натуральных и органик-линейках.


С практической точки зрения, если вы ищете альтернативу глицерину с низкой осмолярностью, то сорбит или эритрит в концентрации 10–15% – хороший выбор. Но обязательно обращайте внимание на наличие других осмотически активных компонентов, которые могут свести на нет все преимущества.


Загустители водных основ – карбомеры, целлюлоза, камеди


Водная основа без загустителя – просто вода, которая не удерживается на вертикальных поверхностях. Для придания гелеобразной консистенции используют три основных класса загустителей. Первый – карбомеры (карбополы), это высокомолекулярные сополимеры акриловой кислоты, сшитые аллиловым эфиром пентаэритрита. Они образуют прозрачные, кислотные гели, которые нейтрализуются щелочами (например, триэтаноламином или гидроксидом натрия) до нужного pH 5–6. Карбомеры дают кристально чистый гель с великолепной тиксотропией, но их недостаток – чувствительность к солям, поэтому с их использованием трудно сделать изоосмолярный продукт.


Второй класс – производные целлюлозы (гидроксиэтилцеллюлоза, метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза). Они более солеустойчивы, не требуют нейтрализации, дают менее прозрачные, но более стабильные гели, которые не разрушаются при добавлении солей и буферов. Однако их тиксотропные свойства слабее – при сдвиге вязкость снижается не так сильно, поэтому ощущение «жидкости» при движении менее выражено. Кроме того, они могут оставлять ощущение «смазки» после высыхания.


Третий класс – природные камеди (ксантановая, гуаровая, тары). Они биосовместимы, имеют полисахаридную природу, хорошо удерживают воду и придают характерную «тягучую» текстуру, напоминающую яичный белок. Ксантановая камедь особенно популярна в органических продуктах. Но они имеют выраженный вкус и запах, могут быть мутными, и дороже синтетических аналогов. Важно знать, что некоторые камеди (особенно гуаровая) могут поддерживать рост плесени, поэтому требуют более мощной консервации.


В современных формулах часто используют комбинацию из двух загустителей – например, карбомер для тиксотропии и целлюлозу для солестойкости. Такая синергия позволяет добиться стабильной вязкости при осмолярности около 300 и pH 4,5. Это уровень премиальных продуктов, таких как Sliquid или Good Clean Love. При чтении этикетки вы можете увидеть название «carbomer», «hydroxyethylcellulose» или «xanthan gum» – все они безопасны, но их концентрация важна: обычно 0,5–2%, потому что выше – гель становится слишком плотным и трудно распределяемым.


Консерванты в водных системах – необходимость и риски


Поскольку водные лубриканты содержат до 80–90% воды, они являются питательным бульоном для бактерий, дрожжей и плесеней. Без консервантов продукт портится уже через несколько дней при комнатной температуре. Поэтому каждый уважающий себя производитель добавляет консервирующую систему. Однако выбор консервантов – это компромисс между эффективностью и безопасностью. Самые распространённые и одобренные для слизистых: феноксиэтанол (0,5–1%), этилгексилглицерин (0,2–0,5%), сорбиновая кислота (0,1–0,3%) и каприлгликоль (0,3–0,5%). Они действуют синергично, нарушая протонный градиент и целостность мембран микробов.


Феноксиэтанол – это простой эфир фенола, он практически не вызывает сенсибилизацию и хорошо переносится. Его максимальная разрешённая доза в ЕС – 1%, в США – 1,5%. При концентрации 0,8% он эффективен против Pseudomonas, но бессилен против некоторых плесеней. Поэтому его комбинируют с сорбиновой кислотой, которая подавляет грибы. Сорбиновая кислота – это природное вещество, содержащееся в рябине, она безопасна, но может слегка подкислять среду – это даже полезно для pH.


Этилгексилглицерин – производное глицерина, обладает лёгким увлажняющим действием и усиливает действие феноксиэтанола. Каприлгликоль – жирный спирт с восемью атомами углерода, также обладает антимикробными свойствами и придаёт мягкость. Все эти консерванты в рабочих концентрациях не оказывают цитотоксического действия на эпителий, что подтверждено тестами in vitro. Однако есть группа парабенов (метилпарабен, пропилпарабен) – они дёшевы, эффективны, но их эстрогеноподобное действие вызывает споры. В интимных гелях их используют редко, но всё же встречаются, особенно в азиатских продуктах. Я рекомендую избегать парабенов, если есть выбор, потому что для слизистой вагины потенциальный риск не оправдан.


Очень важно понимать, что консерванты не должны составлять более 2% от общей формулы – иначе они сами становятся раздражителями. Если вы видите на этикетке длинный список консервантов (более 4-х наименований), это может означать, что производитель пытается компенсировать нестерильность производства или нестабильность основы. Добросовестные компании указывают все консерванты по INCI и часто дополняют их натуральными антиоксидантами, такими как токоферол (витамин Е) для предотвращения окисления жировых компонентов (если они есть).


Альтернативные осмотически сбалансированные системы


За последние годы активно развиваются формулы, где вместо традиционных спиртов используют аминокислоты и их производные, например, триметилглицин (бетаин) или глутамат натрия. Эти молекулы обладают осмопротекторными свойствами – они защищают клетки от осмотического стресса, а сами являются осмотически нейтральными (их растворы дают низкое осмотическое давление, так как они являются цвиттер-ионами). Бетаин в концентрации 2–5% даёт осмолярность менее 200, что безопасно, и при этом он обеспечивает увлажнение без липкости.


Другой подход – использование гиалуроновой кислоты низкой молекулярной массы (10–50 кДа). Она способна связывать до 1000 молекул воды на одну молекулу, создавая гелевую сеть без значительного повышения осмолярности. Гели с гиалуронатом дают «бархатистое» скольжение, хорошо увлажняют и даже способствуют регенерации эпителия. Однако гиалуроновая кислота дорога и чувствительна к нагреву, поэтому требует специальных условий производства. Она также не является хорошим скользящим агентом сама по себе – её используют в сочетании с классическими загустителями.


Есть также инновационные разработки на основе поливинилового спирта и поливинилпирролидона, которые создают прочные гелевые плёнки, но они менее изучены для интимного использования, и пока не получили широкого распространения. На практике, если вы хотите избежать и глицерина, и пропиленгликоля, и при этом не переплачивать, обратите внимание на продукты с бетаином и ксантановой камедью – они часто встречаются в линейках «organic» или «sensitive».


Как читать этикетку водного лубриканта


Теперь, имея багаж знаний, вы можете критически оценить любой состав. Ищите сначала тип основы: вода (aqua) всегда стоит первой. Затем смотрят увлажнители – глицерин, пропиленгликоль, ПЭГ-400, сорбит и т.д. Если глицерин входит в первую тройку, скорее всего его концентрация выше 20% – это красный флаг. Если он стоит после загустителей (т.е. менее 5%), то вполне безопасен. Пропиленгликоль до 10% тоже приемлем, особенно если указано «без глицерина».


Далее обращаем внимание на загуститель – карбомер или гидроксиэтилцеллюлоза – оба хороши, но целлюлоза более устойчива к солям. Проверяем наличие буфера – молочная кислота или цитрат натрия – это плюс. Консерванты – ищем феноксиэтанол, сорбат калия, этилгексилглицерин – это оптимально. Избегаем метилпарабена, пропилпарабена, изотиазолинонов (метилхлороизотиазолинон – часто аллерген), а также формальдегиддоноров (DMDM гидантоин).


Также ценно наличие заявления об осмолярности – некоторые ответственные бренды (например, «Good Clean Love») прямо указывают: «осмолярность 300 мОсм/кг». Если такого нет, можно ориентироваться на наличие солей и буферов – это косвенно указывает на попытку балансировки. Также полезно искать сертификаты: «OEKO-TEX», «Certified Vegan», «Gluten-Free» – они не гарантируют безопасность, но свидетельствуют о контроле качества.


Практические рекомендации по выбору водных смазок


Для повседневного вагинального использования с презервативами – оптимальны ПЭГ-основы или смеси с низким содержанием глицерина (менее 10%). Это обеспечит безопасность микрофлоры и отсутствие жжения. Если у вас чувствительная кожа, выбирайте продукты с бетаином и без консервантов типа феноксиэтанола (заменяют на каприлгликоль). Для анального секса водные гели не лучший выбор из-за быстрого впитывания, но если вы всё же используете их – выбирайте более густые желе с карбомером (консистенция «стекловидная»).


Для орального секса водные гели предпочтительны, потому что они безвкусны или сладковаты (глицерин даёт сладость). Но избегайте ароматизированных – в них часто добавляют сахара и масла. Лучше всего использовать нейтральный гель без вкуса, и при желании добавить пищевой ароматизатор отдельно. Если вы планируете длительную сессию (более 20 минут), водный гель потребует повторного нанесения. Некоторые бренды предлагают спреи-освежители, которые можно распылять поверх для увлажнения.


Важно: никогда не используйте водный лубрикант с глицерином для увлажнения сухих слизистых в течение дня – это вызовет осмотический парадокс и сухость. Для этих целей есть специальные вагинальные гели на основе гиалуроновой кислоты или молочной кислоты без полимеров. Также не стоит смешивать водные гели разных марок – их консерванты могут нейтрализовать друг друга, что приведёт к росту бактерий во флаконе.


Баланс цены и безопасности


Мы прошли путь от глицерина до гиалуроновой кислоты. Стало ясно, что водные основы – это не единообразие, а спектр решений с разными компромиссами. Глицерин – дёшево и доступно, но гиперосмолярен и ферментируется. Пропиленгликоль – немного безопаснее, но потенциально аллергенен. ПЭГи – почти идеальны, но требуют контроля чистоты. Растительные полиолы – натуральны, но кристаллизуются. Выбор зависит от ваших индивидуальных особенностей и бюджета.


Я советую иметь в арсенале как минимум один базовый водный гель на ПЭГ-основе для ежедневного использования, и один специальный – например, с гиалуронатом для восстановления после интенсивных сессий. И всегда тестируйте новый продукт на небольшом участке слизистой – нанесите, подождите 2 минуты, оцените ощущения. Если есть жжение или зуд – смойте и не используйте. Это дешевле и безопаснее, чем лечить последствия.


В следующей части мы перейдём к силиконовым смазкам, где осмолярность не имеет значения, но появляются новые риски – совместимость с материалами и трудность смывания. Но водные основы останутся вашим надёжным повседневным выбором, если вы научитесь отличать качественный продукт от дешёвой подделки. И помните: даже самый безопасный ингредиент может стать вредным в высокой концентрации – поэтому читайте составы вдумчиво, не верьте рекламным обещаниям и доверяйте только своим ощущениям и проверенным данным.


## Часть 3. Силиконовые лубриканты – химия, плёнка и мифы о деградации


Введение в мир силиконовой смазки


Силиконовые лубриканты представляют собой отдельную, совершенно уникальную категорию интимных смазок, которая кардинально отличается от водных и масляных основ по своей химической природе, физическим свойствам и ощущениям при использовании. Если водные гели – это гидрофильные полимеры, удерживающие воду, а масла – это сложные эфиры жирных кислот, то силиконы – это синтетические кремнийорганические полимеры, в основе которых лежит чередование атомов кремния и кислорода, образующих силоксановую связь Si-O-Si. Именно эта уникальная связь придаёт силиконам их замечательную термическую стабильность, химическую инертность и низкое поверхностное натяжение, что делает их идеальными смазочными материалами для самых разных областей – от аэрокосмической промышленности до медицинских имплантатов.


В интимной косметике силиконовые смазки появились значительно позже водных – только в конце 1990-х годов, когда производители осознали, что длительность действия и водостойкость могут быть критическими преимуществами для определённых сценариев. Сегодня силиконовые лубриканты занимают прочную нишу на рынке, особенно среди людей, практикующих анальный секс, длительные сессии, занятия в воде или использующих игрушки из материалов, не боящихся силикона. Однако вокруг них сложилось множество мифов, страхов и недопонимания, особенно касательно разрушения силиконовых игрушек. В этой части мы детально разберём химию, физику и биологию силиконовых смазок, развенчаем популярные заблуждения и дадим чёткие алгоритмы выбора и использования, чтобы вы могли извлечь максимум пользы и удовольствия без риска для здоровья и ваших аксессуаров.


Химический состав: полидиметилсилоксаны и их производные


Основой абсолютного большинства силиконовых лубрикантов является полидиметилсилоксан (ПДМС) – линейный полимер, состоящий из повторяющихся звеньев диметилсилоксана, где каждый атом кремния связан с двумя метильными группами. Общая формула выглядит как (CH)SiO-[Si(CH)O]-Si(CH), где n – число повторяющихся звеньев, определяющее молекулярную массу и, следовательно, вязкость. Эти молекулы имеют вид гибких цепей, которые могут скручиваться и переплетаться, создавая вязкую жидкость или гель. Важно понимать, что чистый ПДМС не имеет полярных групп, поэтому он абсолютно гидрофобен – не смешивается с водой и не впитывается в кожу, так как его молекулы слишком велики, чтобы проникнуть через роговой слой или слизистую оболочку.


В коммерческих продуктах используются смеси ПДМС с различной длиной цепи для достижения нужной консистенции. Вязкость измеряется в сантистоксах (cSt) – единице кинематической вязкости. Для сравнения: вода имеет вязкость около 1 cSt, а стандартное силиконовое масло для смазки обычно имеет вязкость от 100 до 1000 cSt. Наиболее распространены композиции из 350 cSt – они дают оптимальный баланс между растекаемостью и удерживанием на поверхности. Более жидкие (100–200 cSt) легче распределяются, но быстрее стекают; более густые (500–1000 cSt) создают толстую плёнку, которая держится очень долго, но может оставлять ощущение маслянистости и тяжести.


Помимо линейных ПДМС, существуют также летучие силиконы – циклические олигомеры, такие как циклопентасилоксан (D5) и циклогексасилоксан (D6). Они имеют низкую молекулярную массу и высокое давление паров, поэтому после нанесения быстро испаряются с поверхности, оставляя на коже более вязкий слой из высокомолекулярных полимеров. Это даёт эффект «сухого скольжения» – кожа становится бархатистой на ощупь, без липкости. Многие премиальные бренды используют D5 для улучшения текстуры, но здесь есть подводные камни: в Европейском Союзе D5 ограничен к использованию в оставляемых на коже продуктах из-за потенциального эндокринного эффекта (в высоких дозах он может влиять на репродуктивную систему у животных), хотя для смываемых средств допустим. В интимных смазках, которые часто не смываются сразу, многие производители переходят на D4/D5-free формулы, чтобы избежать рисков. Поэтому при выборе обращайте внимание на маркировку «без циклических силиконов» – это показатель заботы о здоровье.


Некоторые силиконовые смазки содержат также диметиконол – это ПДМС с гидроксильными концевыми группами, которые могут образовывать водородные связи, увеличивая вязкость и адгезию. Диметиконол часто добавляют для придания более густой, кремообразной текстуры. Также встречаются силикон-полиэфирные сополимеры, которые являются эмульгаторами и позволяют смешивать силикон с водой – это основа гибридных продуктов, о которых мы поговорим позже. Но в чисто силиконовых лубрикантах таких добавок минимум, и их состав остаётся крайне простым, что является большим преимуществом для людей с множественными аллергиями – ведь чем меньше ингредиентов, тем меньше потенциальных раздражителей.


Физические свойства: почему силикон скользит так долго


Главное преимущество силиконовых смазок – это их исключительная стабильность во времени. Поскольку они не содержат воды, они не испаряются и не впитываются в кожу. Молекулы ПДМС слишком велики (от 200 до 1500 дальтон), чтобы преодолеть липидный барьер эпидермиса или слизистой, поэтому они остаются на поверхности, создавая непрерывную плёнку, которая сохраняет свои смазывающие свойства до тех пор, пока не будет механически удалена или смыта. Эта плёнка имеет очень низкий коэффициент трения – около 0,03–0,05, что сопоставимо с тефлоном. Благодаря этому силиконовые смазки обеспечивают невероятно лёгкое и плавное скольжение, которое часто описывают как «невесомое» или «шёлковое».


Кроме того, силиконы обладают высокой термостойкостью – их вязкость практически не меняется в диапазоне от 0 до 200°C, поэтому при нагреве до температуры тела они не разжижаются и не теряют своих свойств. Это контрастирует с водными гелями, которые становятся более жидкими при 37°C. Также силиконы химически инертны – они не окисляются на воздухе, не вступают в реакции с кислотами или щелочами, не прогоркают и не поддерживают рост микроорганизмов, потому что вода – необходимое условие для жизни бактерий и грибов. Поэтому силиконовые смазки не требуют консервантов – это ещё один плюс для чувствительных людей.


Однако у этой стабильности есть обратная сторона: силикон не смывается простой водой – мыло и тёплая вода, конечно, удалят большую часть, но полная очистка требует использования маслорастворимых средств или спирта. Остатки силикона на коже могут задерживаться в устьях волосяных фолликулов, вызывая их закупорку и воспаление – фолликулит. Поэтому после каждой сессии с силиконом необходимо тщательно мыться с гелем для душа, содержащим поверхностно-активные вещества, а затем вытираться насухо. Также силикон оставляет трудноудаляемые пятна на тканях, поэтому постельное бельё лучше защищать старыми простынями или использовать подстилки.


Неразрушающий миф: совместимость с силиконовыми игрушками


Самый распространённый страх, связанный с силиконовыми лубрикантами, – это то, что они разрушают секс-игрушки из силикона. Это не миф в чистом виде, но и не абсолютная истина. Разрушение происходит, но только при определённых условиях. Суть проблемы в том, что «силикон» – это не однородный материал, а целое семейство полимеров, которые различаются по типу сшивки (вулканизации), степени поперечного связывания и наличию наполнителей. В промышленности существуют два основных метода отверждения силикона: пероксидный (с использованием органических пероксидов) и платиновый (с катализатором на основе платины). Платиновый силикон (также называемый медицинским или пищевым) имеет более полную и равномерную сшивку, что делает его устойчивым к проникновению внешних молекул. Пероксидный силикон часто содержит непрореагировавшие группы и наполнители (например, силикатные порошки), которые делают его пористым и чувствительным к растворителям.


Когда силиконовый лубрикант, состоящий из низкомолекулярных линейных ПДМС, наносится на игрушку из плохо сшитого или наполненного силикона, эти маленькие молекулы проникают в микропоры материала, вызывая набухание. Это приводит к изменению механических свойств: игрушка становится липкой, мягкой, теряет форму, поверхность мутнеет, а в тяжёлых случаях – трескается и расслаивается. Это явление называется «набухание полимера» и полностью аналогично тому, как бензин растворяет пенопласт. Однако если игрушка изготовлена из высококачественного платинового силикона высокой степени сшивки, то её сетка настолько плотна, что молекулы лубриканта не могут проникнуть внутрь – они остаются на поверхности и легко смываются.