Иван Смоловский
Полет Едина

Пустота.

При строительстве глубокой подземной инфраструктуры землеройная машина уперлась в странную пустоту.

Оказалось, что внутри сдавленной породы вырезана большая идеальная сфера. Испускающая по поверхности среза голубоватое свечение.

В ее центре без всякой опоры висела светящаяся форма, напоминающая плоскую спираль. Ее поверхность была цельная, без единого отверстия.

Войти внутрь самой пустоты было невозможно. Техника упиралась в невидимую стену и работала вхолостую. Люди могли проникнуть на небольшое расстояние – погружаясь словно в тягучую жидкость. Хотя по ней нужно было идти как по дну, а не плыть. Любая связь полностью пропадала.

При погружении во внутреннее пространство появлялось чувство тревоги, боли, жжения, и выталкивающая словно течение воды сила.

Наличие на такой глубине большого давления, высокой температуры и малого количества воздуха – приводило к высоким рискам для строительства и большим расходам на простой техники.

Исследование.

Но находка заинтересовала государство и крупные компании. И на следующий год структуру начали изучать – выделив финансирование.

Сама область пустоты была размещена недалеко от других сетей подземной инфраструктуры, и было странно что ее не обнаружили раньше.

К сожалению, длительные исследования ничего не дали. Проанализировать внутреннюю часть было невозможно. Хотя быстро выяснили, что в некоторой области от шара – температура была ниже.

Много вызывало споров – что является самим объектом. Шар или спираль.

Температуру объект поддерживал на уровне окружающей среды. Звуков не производил. Пустое пространство имело диаметр 2 километра. Глубина – десятки километров под поверхностью. Все туннели ранее непроизвольно огибали это образование.

Под пустотой сферы пытались осторожно делать подкоп, но вниз она не смещалась.

Никакая защита не позволяла блокировать воздействие, распространяющееся от спирали. Оно не подходило ни под какое известное. Для ученых это было открытие, но не имевшее обоснований.

Из-за отсутствия результатов – через несколько лет исследования были прекращены. К тому же людям постоянно приходилось превозмогать боль и негативные ощущения. Обезболивающие препараты помогали совсем немного. Структуру было решено законсервировать – оцепив ее ограждениями от всех тоннелей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.