# Справочник аббревиатур нефтегазовой отрасли

T & A

Справочник содержит обширный перечень наиболее распространëнных современных инженерно-технических аббревиатур, широко используемых в технологическом и концептуальном проектировании, в том числе в узконаправленной нормативно-технической документации. Расшифровку значительной части представленных аббревиатур очень сложно или невозможно найти в интернете, т.к. зачастую документы, содержащие их расшифровку, находятся в отсканированном виде и не определяются поиском.

Сборник включает:

* полное собрание всех аббревиатур из нормативных документов, представленных в перечне стандартов, утверждëнных для обязательного и добровольного применения (и др.);

* свыше 3000 аббревиатур на русском языке;

* свыше 300 иностранных аббревиатур.

Рекомендован к применению инженерам, проектировщикам всех основных и вспомогательных разделов, включая разработку месторождений, а также другим специалистам, имеющим отношение к строительству и эксплуатации объектов в области нефтеной и газовой промышленности.

T&A

▪▪▪ TERMS AND ABBREVIATIONS ▪▪▪


Справочник аббревиатур

и технических сокращений,

применяемых в нефтегазовой отрасли


Издание 3

2025


СОДЕРЖАНИЕ


А……………………………………………………………………………………………….

3


Б…………………………………………………………………………………………………

7


В………………………………………………………………………………………………..

10


Г…………………………………………………………………………………………………

14


Д………………………………………………………………………………………………..

19


Е………………………………………………………………………………………………..

22


Ж……………………………………………………………………………………………….

23


З…………………………………………………………………………………………………

24


И………………………………………………………………………………………………..

25


К………………………………………………………………………………………………..

28


Л………………………………………………………………………………………………..

32


М……………………………………………………………………………………………….

34


Н………………………………………………………………………………………………..

38


О………………………………………………………………………………………………..

42


П………………………………………………………………………………………………..

46


Р…………………………………………………………………………………………………

54


С………………………………………………………………………………………………..

57


Т………………………………………………………………………………………………..

65


У………………………………………………………………………………………………..

70


Ф………………………………………………………………………………………………..

75


Х………………………………………………………………………………………………..

77


Ц………………………………………………………………………………………………..

78


Ч………………………………………………………………………………………………..

81


Ш……………………………………………………………………………………………….

82


Щ……………………………………………………………………………………………….

83


Э………………………………………………………………………………………………..

84


Ю……………………………………………………………………………………………….

86


Я………………………………………………………………………………………………..

87


Иностранные аббревиатуры………………………………………………………………….

88


Заводы………………………………………………………………………………………….

97


## А

А… – автоматизация (марка комплекта рабочих чертежей). На месте многоточия ставят наименование и марку соответствующего основного комплекта рабочих чертежей

ААД – автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом

ААДП – автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом в среде инертных газов и смесях

ААЗК – автомат аварийного закрытия кранов

ААПД – автоматическая сварка плавящимся электродом в среде инертных газов и смесях

АБ – автоматическая блокировка

АБ – аккумуляторная батарея

АБЗ – административное бытовое здание

АБЗ – асфальтобетонный завод

АБК – административно-бытовой корпус

АБП – агрегат бесперебойного питания

АБХМ – абсорбционная холодильная машина

АВ – арамидное волокно

АВБ – аварийно-восстановительная бригада

АВИК – автоматизированный визуальный и измерительный контроль

АВО – аппарат воздушного охлаждения

АВП – аварийно-восстановительный пункт

АВП – аварии, взрывы, пожары (классификация МЧС)

АВПД – аномально высокое пластовое давление

АВР – аварийно-восстановительные работы

АВР – автоматическое включение резерва / устройство автоматического включения резерва

АВР на ПОЗ – автоматическое включение резервного насосного агрегата на полностью открытую задвижку

АВС – аварийно-восстановительная служба

АГЗС – автомобильная газозаправочная станция

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция

АГНС – автомобильная газонаполнительная станция

АГОВ – аппарат глубокой очистки воды

АГРС – автоматизированная газораспределительная станция

АГФ – автомобильный грузовой фронт

АД – автомобильные дороги (марка комплекта рабочих чертежей)

АДГ – аварийный дизель-генератор

АДП – агрегат для депарафинизации

АДПМ – передвижной агрегат для депарафинизации скважин

АДЭС – аварийная дизельная электростанция

АЗ – антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений (марка комплекта рабочих чертежей)

АЗ – анодное заземление

АЗ – аварийный запас

АЗК – автомат закрытия крана

АЗО – антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов (марка комплекта рабочих чертежей)

АЗС – автозаправочная станция

АЗТ – аварийный запас труб

АЗУ – автоматическое запирающее устройство

АИИСКУЭ – автоматизированная информационно-измирительная система коммерческого учёта электроэнергии

АИП – автономный источник питания электроэнергии

АИС – автоматизированная информационная система

АИС – агрегат для исследования скважин

АИТ – автономный источник тепла/теплоснабжения

АК – автоматизация комплексная (марка комплекта рабочих чертежей)

АК – акционерная компания

АКЗ – антикоррозионная защита

АКЛ – армированная колючая лента

АКП – антикоррозионное покрытие

АКП – автоматический контрольный пункт

АКП – арматура композитная полимерная

АКС – аудиоконференцсвязь

АКТС – автоматическая коммутируемая телефонная сеть

АН – авторский надзор

АНИ – Американский нефтяной институт

АНПД – аномально низкое пластовое давление

АНС – автоматическая насосная станция

АО – аварийное освещение

АО – архитектурное освещение

АОРС – агрегат освоения и ремонта скважин

АОС – аэрозолеобразующий состав

АП – пункт абонентский

АПВ – автоматическое повторное включение

АПГ – автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (в углекислом газе)

АПЗ – автоматическая противопожарная защита

АПЗ – активная противопожарная защита

АПИ – автоматическая сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях

АПО – амбулаторно-поликлиническая организация

АПР – архитектурно-планировочное решение

АПС – автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой

АПС – автоматическая пожарная сигнализация

АПУ – алфавитно-предметный указатель

АР – архитектурные решения (марка комплекта рабочих чертежей)

АР – аварийный ремонт

АР – антенная решетка

АРВ – автоматическое регулирование возбуждения

АРМ – автоматизированное рабочее место (диспетчера)

АРМ – Д – автоматизированное рабочее место (движения)

АРМ – Э – автоматизированное рабочее место (электроснабжения)

АРМ – ЭМС – автоматизированное рабочее место (электромеханической службы)

АРМ – ЭС – автоматизированное рабочее место (эскалаторной службы)

АРН – автоматическое регулирование напряжения

АРП – аварийно-ремонтный пункт

АРС – автоматическое регулирование скорости

АРС – аварийная расчетная ситуация

АРЧ – автоматическое регулирование частоты

АС – архитектурно-строительные решения (марка комплекта рабочих чертежей)

АС – атомная станция

АС – автоматизированная система

АСВ – агент смешивающего вытеснения

АСД – аварийно-спасательное дежурство

АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы

АСДУ – автоматическая система диспетчерского управления

АСКАВ – автоматизированная система контроля аварийных выбросов

АСКИД – автоматизированная система контроля исполнения договоров

АСКП – автоматическая система комплексного пожаротушения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов

АСКУЭР – автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов

АСН – автоматизированная система налива

АСНП – автоматизированные судовые навигационные подсистемы

АСОДУ – автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами

АСОП – автоматизированная система оплаты проезда

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения / асфальто-смолистые парафиновые отложения

АСПС – автоматическая система пожарной сигнализации

АСПТ – автоматическая система подслойного пожаротушения

АСС – аварийно-спасательное судно

АСТУЭ – автоматизированная система технического учёта электроэнергии

АСУ – автоматизированная система управления

АСУБ – автоматизированная система управления бурением

АСУД – автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования здания

АСУМ – автоматизированная система управления маскировкой

АСУП – автоматизированная система управления предприятием

АСУРГ – автоматизированная система учёта расхода газа

АСУС – автоматизированная система управления строительством

АСУС – автоматизированная система управления судном

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом

АСУЭ – автоматизированная система управления энергоснабжением

АСФ – аварийно-спасательные формирования

АТ – автотрансформатор (согласовывающий)

АТ – абонентский трансформатор

АТДП – автоматика и телемеханика управления движением поездов

АТП – автоматизация технологических процессов

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион

АТС – автоматическая телефонная станция/связь

АУАП – установка аэрозольного пожаротушения автоматическая

АУВПТ – автоматическая установка водяного пожаротушения

АУГП – автоматическая установка газового пожаротушения

АУГПП – автоматическая установка газопорошкового пожаротушения

АУЗК – автоматизированный ультразвуковой контроль

АУП – автоматическая установка пожаротушения

АУП – административно-управленческий персонал

АУП-Д – установка пожаротушения автоматическая дренчерная

АУП-ТРВ – установка пожаротушения тонкораспыленной водой автоматическая

АУП-ТРВ-АТ – установка пожаротушения тонкораспыленной водой агрегатного типа автоматическая

АУП-ТРВ-ВД – установка пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления автоматическая

АУП-ТРВ-МТ – установка пожаротушения тонкораспыленной водой модульного типа автоматическая

АУП-ТРВ-НД – установка пожаротушения тонкораспыленной водой низкого давления автоматическая

АУПП – система автоматического импульсного порошкового пожаротушения / установка порошкового пожаротушения автоматическая

АУП-ПП – установка пожаротушения автоматическая с принудительным (управляемым) пуском

АУПС – автоматическая установка пожарной/противопожарной сигнализации

АУП-С – установка пожаротушения автоматическая спринклерная

АУП-СД – установка пожаротушения автоматическая спринклернодренчерная

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения

АУСП – автоматическая установка сдерживания пожара

АУУ – автоматизированный узел учёта

АУЦ – аттестационный учебный центр

АХОВ – аварийно химически опасное вещество

АФ – автоматическая сварка под флюсом

АФК – арматура фонтанная (К – способ подвешивания трубопровода по ГОСТ 13846-84)

АФЛН – автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом

АФПН – автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом

АЦ – автоцистерна (автомобильное транспортное средство для транспортирования топлива)

АЧОПФ – активная часть основных производственных фондов

АЭ – акустическая эмиссия (метод контроля сварных соединений)

АЭС – атомная электростанция

## Б

БАТО – блок арматурный технологического оборудования

ББ – блок-бокс

ББ – бизнес-блок

БВГ – блок входной гребёнки

БВД – баллон высокого давления

БВР – буровзрывные работы

БВС – беспилотное воздушное судно

БГ – блок (напорной) гребенки

БГЖС – блок грануляции жидкой серы

БГНУ – блочно-горизонтальная насосная установка

БГРА – блок газораспределительной аппаратуры

БГРА – батарея газораспределительная автоматическая

БД – буфер-дегазатор

БД – база данных

БД – бак-дозатор

БД – банк данных

БДВ – биологически допустимый выброс

БДВ – буфер-дегазатор воды

БДН – буфер-дегазатор нефти

БДП – блок дневного пребывания

БДР – блок дозирования реагентов

БДР – блок диодно-резисторный

БДРВ – база данных реального времени

БЗ – боновое заграждение (на нефтяных терминалах)

БЕ – бизнес-единца

БЕ – буферная ёмкость

БИК – блок измерений показателей качества нефти

БИЛ – блок измерительных линий

БИП – блок импульсный порошковый

БК – блок-кондуктор

БК – блок-контейнер

БКЗ – береговой комплекс заправки

БКНС – блочная/блоковая кустовая насосная станция

БКНС – блочная комплектная насосная станция

БКС – береговая компрессорная станция

БКУ – блочно-комплектное устройство

БКФ – блок коагуляции и флокуляции для обезвоживания отходов бурения

БКЭС – блочно-комплектное устройство электроснабжения

БЛП – блок линейных потребителей (с силовым трансформатором)

БМ – бетонный мат

БМА – блок местной автоматики

БМУПГ – блочно-модульная установка подготовки газа

БН – блок нагревателя / блок нагрева

БН – битум нефтяной

БНГ – блок напорной гребёнки

БНД – битум нефтяной дорожный

БНО – блок надомного обслуживания

БНС – блочная насосная станция

БО – буровое оборудование

БОВ – блок очистки воды

БОВ – скважина с большим отклонением по вертикали

БОГ (БлОГ) – блок отбензинивания газа

БОО – блок организационного обеспечения

БОШ – блок обезвреживания и отверждения бурового шлама

БП – бизнес-план

БП – бизнес-проект

БПВ – блок подготовки воздуха

БПГ – блок подготовки газа

БПКi – биохимическое/биологическое потребление кислорода / биохимическая потребность в кислороде (индекс i – количество суток)

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

БПО – база производственного обслуживания

БПП – блочная понизительная подстанция

БПППУ – блок подключения к передвижной поверочной установке

БПТГ – блок подготовки топливного газа

БПУ – блочный пункт управления

БР – буровой раствор

БР – блок реагентов

БРХ – блок реагентного хозяйства

БС – буровое судно

БС – блок-станция (проводного вещания)

БС – барьерный слой

БСК – бензолсульфокислота

БСНН – безопасная система сверхнизкого напряжения

БСУ – бетонно-смесительная установка

БТД – магистральный нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан

БТК – береговой технологический комплекс

БТМА – блок терминала и местной автоматики

БТО – база технического обеспечения

БТП – блок технологических помещений

БТС – Балтийская трубопроводная система

БТЭ – Южно-Кавказский газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум

БУ – буровая установка

БУОН – блочный унифицированный отстойник нефти

БУОН-Г – блочный унифицированный отстойник нефти глубокого обезвоживания

БУОН-С – блочный унифицированный отстойник обессоливания нефти

БУОС – блочно-модульная установка освоения скважин

БУР – берегоукрепительные работы

БУУРГ – блочный узел учёта расхода газа

БФ – блок фильтров

БФА – бифторид фторид аммония

БФС – блокиратор фланцевого соединения

БШ – буровой шлам

БЩУ – блочный щит управления

БЭМЗ – безопасный экспериментальный максимальный зазор (максимальный зазор между фланцами, через который не проходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе)

## В

В – выветриватель

ВА – вторичная аппаратура

ВАСРФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

ВБР – вероятность безотказной работы

ВВ – взрывчатое вещество

ВВД – водовод высокого давления

ВВП – внутренний водный путь

ВВП – внутренний валовый продукт

ВВО – ведомственная военная охрана

ВВОУ – вторичный волоконно-оптический узел

ВГВ – водогазовое воздействие (метод увеличения нефтеотдачи, при котором в нефтяной пласт нагнетается добываемый на этом же месторождении попутный нефтяной газ, смешанный с водой)

ВГВМ – верхний горизонт вечной мерзлоты / верхняя граница вечной мерзлоты

ВГМ – верхняя граница мерзлоты

ВГММГ – верхний горизонт многолетнемерзлых грунтов

ВГП – внутреннее гладкостное покрытие

ВГСС – военизированная газоспасательная служба

ВГУ – внутритрубное герметизирующее устройство

ВГУ – временное герметизирующее устройство

ВГФ – водогазовый фактор

ВД – вязкоупругий демпфер

ВДП – верхние дыры перфорации (у скважин)

ВДС – водоотводная и дренажная система

BE – выемочная единица

ВЖК – вахтовый жилой комплекс

ВЗ – водоохранная зона

ВЗ – воздушная завеса

ВЗК – высотные здания и комплексы

ВЗС – водозаборная скважина

ВЗиС – временные здания и сооружения

ВИК – визуальный и измерительный контроль

ВИНИТИ – Всероссийский исследовательский научный институт технической информации (г. Москва)

ВИНК – вертикально-интегрированная нефтяная компания

ВИП – внутритрубный инспекционный прибор

ВИС – внутритрубный инспекционный снаряд

ВИЭ – возобновляемые источники электроэнергии

ВК – водопровод и канализация (марка комплекта рабочих чертежей) / водоснабжение и канализация

ВКВ – восстановление кратковременное (объекта, части сооружения, конструкции)

ВКО – высокая коррозионная опасность

ВКПР – верхний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения)

ВКС – вакуумная компрессорная станция

ВКС – видео-конференц-связь

ВКУ – видеоконтрольное устройство

ВЛ – высоковольтная линия / воздушная линия

ВЛС – воздушное лазерное сканирование

ВЛЭП – воздушная линия электропередачи

ВЛЭП – высоковольтная линия электропередачи

ВМ – взрывчатые материалы

ВМ – ведомость потребности материалов

ВМГ – вечномёрзлые грунты

ВМР – водно-метанольный раствор

ВМС – водометанольная смесь

ВН – ведомственные нормы

ВНИИГАЗ – Всероссийский научно-исследовательский институт газовой промышленности (г. Москва)

ВНИИОЭНГ – Всероссийский научно-исследовательский институт организации экономики в нефтяной и газовой промышленности (г. Москва)

ВНИИСТ – Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК (г. Москва)

ВНИПИгаздобыча – Всероссийский научно-исследовательский проектный институт по добыче газа (г. Саратов)

ВНИПИморнефтегаз – Всероссийский научно-исследовательский проектный институт по обустройству морских нефтяных и газовых месторождений

ВНИПИтрансгаз – научно-исследовательский проектный институт транспорта газа (г. Киев)

ВНК – водонефтяной контакт

ВНП – внутреннее и наружное покрытие

ВНП – ведомственные нормы проектирования

ВНС – ввод новых скважин

ВНС – водяная насосная станция

ВНТП – ведомственные нормы технологического проектирования

ВНФ – водонефтяной фактор

ВО – водоотделитель

ВО – вспомогательное оборудование

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ВОЗ – зона возможных очагов землетрясений / зоны возникновения очагов землетрясений

ВОИ – вспомогательные объекты инфраструктуры

ВОК – волоконно-оптический кабель

ВОК муфта – волоконно-оптическая соединительная муфта

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

ВОР – ведомость объёмов работ

ВОС – водоочистные сооружения

ВОС – волоконно-оптический стык

ВОС – волоконно-оптическая сеть

ВОУ – водоотливная установка

ВОХР – военизированная охрана

ВП – внутреннее покрытие

ВП – вертолётная площадка

ВП – водозабор системы ППД

ВП – вертлюг промывочный

ВПВ – внутренний противопожарный водопровод

ВПЖ – вязкопластичная жидкость

ВПК – военно-промышленный комплекс

ВПКР – воздушный промежуток контактного рельса

ВПП – выравнивание профиля приёмистости

ВПП – взлётно-посадочная площадка (вертолётная площадка)

ВПП – взлётно-посадочная полоса

ВППУ – выносные плавающие причальные устройства

ВПТ – внутрипромысловый трубопровод

ВПТ – вертикально перемещаемая труба

ВПУ – выносные причальные устройства

ВПУ – водоподготовительная установка

ВПФЧ – военизированная противофонтанная часть

ВР – водородное растрескивание

ВР – воздухораспределительное устройство

ВРБ – водораспределительный блок

ВРБ – водораспределительные батареи

ВРГ – водораспределительная гребёнка

ВРД – ведомственный руководящий документ

ВРП – водораспределительный пункт

ВРУ – вводно-распределительное устройство

ВРУ – водораспределительный пункт

ВС – воздухоснабжение (марка комплекта рабочих чертежей)

ВС – воздушное судно

ВСВ – временно согласованный выброс

ВСМ – высокоскоростная магистраль

ВСМК – Всероссийская служба медицины катастроф

ВСН – ведомственные строительные нормы

ВСНФ – водоподпорное сооружение в составе напорного фронта

ВСП – ведомственный свод правил

ВСП – вертикальное сейсмическое профилирование

ВСП – верхнее строение платформы (морской)

ВСП – верхнее строение путей (железнодорожных)

ВСП – высокоскоростной поезд

ВСС – высотный стеллажный склад

ВСТО – магистральный нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан

ВСФ – водоподпорные сооружения в составе напорного фронта

ВТ – вычислительная техника

ВТ – воздушная тревога

ВТ – воздухоподводящий тракт

ВТД – внутритрубное техническое диагностирование/диагностика / внутритрубная дефектоскопия

ВТЗ – воздушно-тепловая завеса

ВТИ – внутритрубная инспекция

ВТИ – Всероссийский теплотехнический институт (г. Москва)

ВТО – Всемирная торговая организация

ВТО – высокоточное оружие

ВТУ – внутритрубное устройство

ВУ – водозаборный узел

ВУ – временное убежище/укрытие

ВУ – вводное устройство

ВУИ – выносное устройство индикации

ВУС – вязко-упругий состав

ВФИ – возрастание функции интенсивности

ВХ – водозабор хозпитьевой

ВЦ – вычислительный центр

ВЦО – восточный центр освоения

ВЧ – военизированная противофонтанная часть

ВЧ – высокие частоты

ВЧС – высокочастотная сварка (сварка током высокой частоты)

ВЧШГ – высокопрочный чугун с шаровидным графитом

ВЧЭС – высокочастотная электросварка

ВЭ – вспомогательный электрод

ВЭ – вычислительный эксперимент

ВЭ – вертлюг эксплуатационный

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность

ВЭИ – вставка электроизолирующая

ВЭП – вторичные энергопродукты

ВЭР – вторичные энергетические ресурсы / вторичные энергоресурсы

ВЭЦ – временный энергоцентр

## Г

ГАИ – госавтоинспекция

ГАП – главный архитектор проекта

ГАПВВ – газоанализатор паров взрывчатых веществ

ГАСИС – Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы

ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция

ГБ – график бурения

ГБА – газобаллонный автомобиль

ГБЗ – государственный баланс запасов

ГБС – глубокое бурение скважин

ГВВ – горизонт высоких вод

ГВК – газоводяной контакт

ГВЛ – листы гипсоволокнистые обычные

ГВЛВ – листы гипсоволокнистые влагостойкие

ГВП – генератор высокократной пены

ГВПС – генератор высокократной пены стационарный

ГВРЩ – главный высоковольтный распределительный щит

ГВС – глубинно-водолазное судно

ГВС – горячее водоснабжение

ГВТ – газопровод внешнего транспорта

ГВТ – газовоздушный тракт

ГГ – горючие газы

ГГО – громкоговорящее оповещение

ГГП – газ горючий природный

ГГРП – головной газорегуляторный пункт

ГГС – громкоговорящая связь

ГГУ – газогенерирующее устройство

ГГЭ – главгосэкспертиза

ГД – генеральный директор

ГД – государственная дума

ГДВ – гигиенически допустимый выброс

ГДГ – газопрошневой двигатель-генератор

ГДИ – газодинамические исследования (скважин)

ГДИС – гидродинамические исследования скважин / газодинамические исследования скважин

ГДМ – гидродинамическая модель / гидродинамическое моделирование

ГДП – геодинамический полигон

ГДУ – гидродинамический удар

ГДХ – гидродинамические характеристики / газодинамические характеристики / гидрогазодинамические характеристики

ГЖ – горючая жидкость

ГЖК – газожидкостная конверсия

ГЖС – газожидкостная смесь

ГЖФ – газожидкостный фактор

ГЗС – газозаправочная станция

ГЗУ – групповая замерная установка

ГЗШ – главная заземляющая шина

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГИД – геология и добыча

ГИИ – газовый инфракрасный излучатель

ГИН – геологическое изучение недр

ГИП – главный инженер проекта

ГИС – геофизическое исследование скважин

ГИС – газоизмерительная станция

ГИС – гидродинамическое исследование скважины

ГИС – географическая информационная система

ГИС – геоинформационная система

ГКЖ – гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости

ГКЗ – государственная комиссия по запасам

ГКИ – газоконденсатное исследование

ГКМ – газоконденсатное месторождение

ГКП – комбинированные панели на основе гипсовых строительных плит или гипсокартонных или гипсоволокнистых листов

ГКС – головная компрессорная станция

ГКС – газокомпрессорная станция/служба

ГКС – газоконденсатная смесь

ГКХ – газоконденсатная характеристика

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система

ГМ – геологическая модель

ГМ – газовое месторождение

ГМ – геосинтетические материалы

ГМК – газомотокомпрессор

ГМС – гидроминеральное сырьё

ГМССБ – глобальная морская система связи по безопасности и при бездействии

ГНБ – горизонтально-направленное бурение

ГНБЩ – горизонтально-направленное бурение щитом

ГНВП – газонефтеводопроявление

ГНК – газонефтяной контакт

ГНКТ – гибкая насосно-компрессорная труба

ГНО – глубинное насосное оборудование

ГНС – головная насосная станция

ГНУ – горизонтальная насосная установка

ГосНИНГИ – государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт МО РФ

ГНКАР – Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

ГНП – газонаполнительный пункт

ГНС – головная насосная станция

ГНС – газонаполнительная станция

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система

ГНУ – горизонтальная насосная установка

ГО – гражданская оборона

ГО – гнутый отвод (отвод, изготовленный способом холодной гибки)

ГО – устройство газовой обвязки

ГОА – генератор огнетушащего аэрозоля

ГОСТ – государственный общероссийский стандарт Российской Федерации, соответствующий требованиям ИСО

ГОСТ Р ИСО – государственный стандарт

ГОТ – газовый огнетушитель

ГОТВ – газовое огнетушащее вещество

ГП – генеральный план (марка комплекта рабочих чертежей)

ГП – генеральный подрядчик

ГП – генеральный проектировщик

ГП – государственное предприятие

ГП – газотранспортное предприятие

ГП – газовый промысел

ГПА – газоперекачивающий агрегат

ГПАТ – гибкая полимерная армированная труба

ГПГУ – газопоршневая генераторная установка

ГПЗ – газоперерабатывающий завод

ГПК – газоперерабатывающий комплекс

ГПМТ – гибко-полимерные трубы

ГПН – гидропоршневые насосы

ГПОВ – газопорошковое огнетушащее вещество

ГПП – главная понижающая/понизительная подстанция

ГПП – гидропескоструйная перфорация

ГПР – геологический проект разработки

ГПС – головная перекачивающая станция

ГПС МВД – государственная пожарная служба Министерства внутренних дел

ГПУ – газопоршневая установка

ГПУ – газопромысловое управление

ГПУ – главный пост управления

ГПЭС – газопоршневая электростанция

ГР – гидротехнические решения (марка комплекта рабочих чертежей)

ГРБ – газораспределительная батарея

ГРЛ – газоразрядная лампа

ГРО – геодезическая разбивочная основа строительства

ГРП – газорегуляторный пункт

ГРП – газораспределительный пункт

ГРП – гидравлический разрыв пласта / гидроразрыв пласта

ГРП – группа реализации проекта

ГРПБ – газорегуляторный пункт блочный

ГРПЦ – геронтопсихиатрические центры

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной

ГРР – геологоразведочные работы

ГРС – газораспределительная станция (газовая распределительная станция)

ГРУ – газорегуляторная установка

ГРУ – главное распределительное устройство

ГРУ – групповое распределительное устройство

ГРЦ – геронтологический центр

ГРЩ – главный распределительный щит / генеральный распределительный щит

ГС – головное сооружение

ГС – газосепаратор

ГС – горизонтальная скважина

ГС – газовая скважина

ГС – газовая служба

ГС – геофизическое судно

ГСВ – газоснабжение для внутренних устройств (марка комплекта рабочих чертежей)

ГСИ – государственная система измерения / государственная служба единства измерений

ГСК – газосборный коллектор

ГСМ – горючие смазочные материалы / горюче-смазочные материалы

ГСМ – геотекстильный синтетический материал

ГСН – наружные газопроводы (марка комплекта рабочих чертежей)

ГСН – головка самонаведения управляемого боеприпаса

ГСО – государственные стандартные образцы

ГСОП – градусо-сутки отопительного периода

ГСП – групповой сборный пункт

ГСП – гипсостружечная плита

ГСС – газосборная сеть

ГССН – геодезическая сеть специального назначения

ГТ – генеральный план и сооружения транспорта (марка комплекта рабочих чертежей)

ГТ – грузовой терминал

ГТ – газоотводящий тракт

ГТИ – геологические, геохимические и технологические исследования

ГТМ – геотекстильный материал

ГТМ – геолого-технические мероприятия

ГТМ – геотехнический мониторинг

ГТП – газотранспортное предприятие

ГТР – гидротехнические работы

ГТС – газотранспортная система

ГТС – гидротехническое сооружение

ГТСМ – геотекстильный синтетический материал

ГТУ – газотурбинная установка (включая газовую турбину, газовоздушный тракт, электрический генератор, систему управления и вспомогательные устройства)

ГТЭ – газотурбинная электростанция

ГТЭС – газотурбинная электростанция

ГУ – групповая установка

ГУН – главное управление навигации

ГУНиО – главное управление навигации и оповещения

ГУП – государственное унитарное предприятие

ГУП – группа управления проектом

ГУСП – Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации

ГФ – газовый фактор

ГФХ – геологофизическая характеристика

ГФХ – газо-физические характеристики

ГФУ – горизонтальная факельная установка / горизонтальное факельное устройство

ГФУ – установка газофракционирования

ГФС России – Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации

ГЦ – грунтоцемент

ГЦЭ – грунтоцементный элемент

ГЦЭТБШ – грунтоцементные элементы с теряемыми буровыми штангами

ГЩУ – главный щит управления

ГрЩУ – групповой щит управления

ГЭС – гидроэлектростанция

ГЭСН – государственные элементные сметные нормы на строительные работы

ГЭТ – городской электрический транспорт

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза

## Д

Д – депульсатор

Др – дроссель

ДАК – допустимая аварийная концентрация

ДВ – длинный волны

ДВ – дутьевой вентилятор

ДВК – довзрывная концентрация

ДВП – детали с внутренним покрытием

ДВП – древесно-волокнистый пластик

ДВП – древесно-волокнистая плита

ДВПЭ – дымоустойчивый эжекторный генератор полидисперсной высокократной пены

ДВС – двигатель внутреннего сгорания

ДГ – дизель-генератор

ДГЛОНАСС – дифференциальная подсистема глобальной навигационной спутниковой системы (Россия)

ДГНСС – дифференциальная глобальная навигационная спутниковая система (Россия)

ДГРР – департамент геологоразведочных работ

ДГСД – добровольная газоспасательная дружина

ДГУ – дизель-генераторные установки

ДДК – дополнительный дефектоскопический контроль

ДДП – дом дневного пребывания

ДЕ – дренажная ёмкость

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли

ДЗМТР – департамент закупки материально-технических ресурсов

ДЗРУиНТ – департамент закупки работ, услуг и непроизводственных товаров

ДИ – должностная инструкция

ДИ – дома-интернаты

ДИА – департамент инвестиционного анализа

ДК – департамент кадров

ДК – деревянные конструкции

ДКБ – двойная консольная балка

ДКЗ – дорожно-климатическая зона

ДКС – дожимная компрессорная станция

ДКШ – древесина клееная из шпона / плита древесная клееная из шпона

ДЛБ – дом линейных бригад

ДЛиКН – департамент лицензирования и контроля недропользования

ДЛО – дом линейного обходчика

ДМ – долгосрочная модель

ДМ – дифференциальный манометр

ДМД – детерминированные моменты давления

ДМНС – дожимная мультифазная насосная станция

ДМП – декомпозиционное мультиуровневое проектирование

ДН – диаграмма направленности

ДНГД – департамент нефтегазодобычи

ДНИИМФ – Дальновосточный научно-исследовательский проектно-изыскательский конструкторско-технологический институт морского флота (г. Владивосток)

ДНП – давление насыщенных паров

ДНР – дирекция нефтяных ресурсов

ДНС – дожимная насосная станция

ДО – добывающее общество

ДО – дочернее общество Компании

ДО – дом оператора

ДО – дипольный отражатель

ДОК – датчик-газосигнализатор опасных концентраций

ДОН – декларация о намерениях

ДОПОГ – европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

ДП – диспетчерский пункт

ДП – дорожный профилометр

ДП – динамическое программирование

ДП – питание дистанционное

ДПА – детали полимерные армированные

ДПБС – динамическое позиционирование бурового судна

ДПВ – дурнопахнущие вещества

ДПВО – дальность распространения токсичных или пожаровзрывоопасных облаков

ДПД – добровольная пожарная дружина

ДПД – диспетчерский пункт движения (поездов)

ДПК – древесина перекрёстноклееная конструкционная / древесина перекрестно-клееная;

ДПКС – диспетчерской пункт компрессорной станции

ДПЛ – диспетчерский пункт линии (метрополитена)

ДПНУ – дежурный помощник начальника учреждения

ДПО – дополнительное профессиональное образование

ДПС – диспетчерский пункт станции

ДПТ – документация по планировке территории

ДПЭ – диспетчерский пункт электроснабжения

ДР – дорожно-ремонтный пункт

ДРБиАЗ – департамент ресурсной базы и аудита запасов

ДРК – досмотровый радиометрический комплекс

ДРМ – департамент разработки месторождений

ДРП – дорожно-ремонтный пункт

ДРСАиМ – департамент развития систем автоматизации и метрологии

ДРУ – дорожно-ремонтный участок

ДС – дуговая сварка

ДС – диспетчерская служба

ДС – добывающая скважина

ДСК – датчик скорости коррозии

ДСНС – дожимная сепарационная насосная станция

ДСП – «для служебного пользования» (статус документа)

ДСП – древесно-стружечный пластик

ДСПиО – департамент сводного планирования и отчётности

ДСР – детальное сейсморайонирование / детальное сейсмическое районирование

ДСУ – дробильно-сортировочная установка (комплект машин для дробления каменных материалов)

ДСУ – дополнительные сооружения и устройства

ДСФП – дуговая сварка под флюсом с продольным швом

ДСФС – дуговая сварка под флюсом со спиральным швом

ДТ – динамическая теория расчета сооружений на сейсмические воздействия

ДТ – дроссель-трансформатор

ДТА – дистанционная телеметрическая аппаратура

ДТА – дифференциальный термический анализ

ДТГ – дифференциальная термогравиметрия

ДТП – дорожно-транспортное происшествие

ДТПИ – дифференциальный тепловой пожарный извещатель

ДТПК – документация типового проектирования Компании

ДТСР – дополнение к технологической схеме разработки

ДУ – диаметр условный

ДУ – дистанционное управление

ДУГАиП – департамент управления газовыми активами и проектами

ДУР – дноуглубительные работы

ДУРПА – дистанционно управляемый рабочий подводный аппарат

ДУСД – диспетчерская система управления и сбора данных

ДФЭ – двадцатифутовый эквивалент

ДЦ – диспетчерская централизация / диспетчерский центр

ДЦР – детальное цунамирайонирование

ДШК – конструкции клееные из шпона

ДЭ – документ электронный

ДЭБ – доктрина энергетической безопасности

ДЭГ – дизельный электрогенератор

ДЭГ – диэтиленгликоль

ДЭО – дочерняя эксплуатирующая организация

ДЭПвРиД – департамент экономики и планирования в разведке и добыче

ДЭС – дизельная электростанция

ДЭТ – департамент эксплуатации трубопроводов

ДЭХ – договор к Энергетической хартии

## Е

Е – ёмкость

ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли

ЕАСУ – единая автоматизированная система управления

ЕврАзЭС – Европейское экономическое сообщество

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития

ЕВСПДВУ – единая ведомственная сеть передачи данных верхнего уровня

ЕИО – единоличный исполнительный орган

ЕИС – единая информационная система

ЕКОНО – единый классификатор объектов наземного обустройства

ЕНиР – единые нормы и расценки

ЕО – еженедельный осмотр систем вентиляции и кондиционирования воздуха

ЕОЛ – единое ответственное лицо

ЕОП – единица оптической плотности

ЕП – ёмкость подземная дренажная без подогрева

ЕП – ёмкость погружная

ЕПП – емкость подземная дренажная с подогревом

ЕПС – единовременная пропускная способность

ЕРЕР – единые районные единичные расценки

ЕС – европейское содружество

ЕСГ – единая система газоснабжения

ЕСЗКС – единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий

ЕСКД – единая система конструкторской документации

ЕСКУС – единая система контроля и управления судоходством

ЕСН – единая система нефте- и нефтепродуктоснабжения

ЕСОДУ – единая система оперативно-диспетчерского управления

ЕСТД – единая система технологической документации

ЕСУОТ – единая система управления охраной труда

ЕСУОТГП – единая система управления охраной труда в газовой промышленности

ЕСУОТПБ – единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

ЕТТ – единые технические требования

ЕЭП – единое экономическое пространство

ЕЭХ – Европейская энергетическая хартия

ЕЭЭС – единая электроэнергетическая система

## Ж

ЖБИ – железобетонные изделия

ЖБК – железобетонные конструкции

ЖБР – железобетонный резервуар

ЖГС – жидкости глушения скважин

ЖГФ – железнодорожный грузовой фронт

ЖД – железная дорога

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ЖМТ – жидкое моторное топливо

ЖОНЧС – жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях

ЖПАТ – жёсткий полимерно-армированный трубопровод

ЖУВ – жидкие углеводороды

ЖЦ – жизненный цикл (строительства, здания или сооружения)

## З

ЗАЗ – задвижка аварийного закрытия

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗБГС – зарезка боковых горизонтальных стволов (скважин)

ЗБС – забуривание/зарезка бокового ствола

ЗВ – звуковое вещание

ЗВЛ – замерная выкидная линия

ЗГД – заместитель генерального директора

ЗДПМ – здания диспетчерских пунктов метрополитена

ЗДС – закрытая дренажная система

ЗЕИО – заместитель единоличного исполнительного органа

ЗЖБР – заглублённый железобетонный резервуар

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности / запас инструментов и принадлежностей

ЗКП – защитное композитное покрытие

ЗКП ГОиЧС – защищенный командный пункт органа управления по делам ГО и ЧС

ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации

ЗН – закладной нагреватель

ЗО – замыкающие отношения (передаточные функции)

ЗОУИТ – зона особых условий использования территории

ЗП – защитное покрытие

ЗП – закрытый переход (подземный)

ЗП (ЗнП) – задание ан проектирование

ЗПА – запорно-переключающая арматура

ЗПА – здание переключающей арматуры

ЗПУ – запорно-пусковое устройство

ЗРА – запорно-регулирующая арматура/аппаратура

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ЗС – земснаряд

ЗСГО – защитное сооружение гражданской обороны

ЗСЛиГ – завод солей лития и галогенов

ЗСНН – заземленная система сверхнизкого напряжения

ЗСНН – система защитного сверхнизкого напряжения

ЗСО – зона санитарной охраны

ЗССС – земная станция спутниковой связи

ЗТ – захват торцевой

ЗТВ – зона термического влияния (сварного шва)

ЗТП – звуковая трансформаторная подстанция

ЗУ – замерная установка

ЗУ – земельный участок

ЗУР – землеустроительные работы / работы по землеустройству

ЗУС – защитно-улавливающая сетка

ЗФП – защитное фильтрующее устройство

ЗЭ – запирающий элемент

## И

ИБ – информационная безопасность

ИБП – источник бесперебойного питания

ИВ – индекс вязкости

ИВК – измерительно-вычислительный комплекс