T A
Справочник аббревиатур нефтегазовой отрасли

T&A

▪▪▪ TERMS AND ABBREVIATIONS ▪▪▪

Справочник аббревиатур

и технических сокращений,

применяемых в нефтегазовой отрасли

Издание 3

2025

СОДЕРЖАНИЕ

А……………………………………………………………………………………………….

3

Б…………………………………………………………………………………………………

7

В………………………………………………………………………………………………..

10

Г…………………………………………………………………………………………………

14

Д………………………………………………………………………………………………..

19

Е………………………………………………………………………………………………..

22

Ж……………………………………………………………………………………………….

23

З…………………………………………………………………………………………………

24

И………………………………………………………………………………………………..

25

К………………………………………………………………………………………………..

28

Л………………………………………………………………………………………………..

32

М……………………………………………………………………………………………….

34

Н………………………………………………………………………………………………..

38

О………………………………………………………………………………………………..

42

П………………………………………………………………………………………………..

46

Р…………………………………………………………………………………………………

54

С………………………………………………………………………………………………..

57

Т………………………………………………………………………………………………..

65

У………………………………………………………………………………………………..

70

Ф………………………………………………………………………………………………..

75

Х………………………………………………………………………………………………..

77

Ц………………………………………………………………………………………………..

78

Ч………………………………………………………………………………………………..

81

Ш……………………………………………………………………………………………….

82

Щ……………………………………………………………………………………………….

83

Э………………………………………………………………………………………………..

84

Ю……………………………………………………………………………………………….

86

Я………………………………………………………………………………………………..

87

Иностранные аббревиатуры………………………………………………………………….

88

Заводы………………………………………………………………………………………….

97

А

А… – автоматизация (марка комплекта рабочих чертежей). На месте многоточия ставят наименование и марку соответствующего основного комплекта рабочих чертежей

ААД – автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом

ААДП – автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом в среде инертных газов и смесях

ААЗК – автомат аварийного закрытия кранов

ААПД – автоматическая сварка плавящимся электродом в среде инертных газов и смесях

АБ – автоматическая блокировка

АБ – аккумуляторная батарея

АБЗ – административное бытовое здание

АБЗ – асфальтобетонный завод

АБК – административно-бытовой корпус

АБП – агрегат бесперебойного питания

АБХМ – абсорбционная холодильная машина

АВ – арамидное волокно

АВБ – аварийно-восстановительная бригада

АВИК – автоматизированный визуальный и измерительный контроль

АВО – аппарат воздушного охлаждения

АВП – аварийно-восстановительный пункт

АВП – аварии, взрывы, пожары (классификация МЧС)

АВПД – аномально высокое пластовое давление

АВР – аварийно-восстановительные работы

АВР – автоматическое включение резерва / устройство автоматического включения резерва

АВР на ПОЗ – автоматическое включение резервного насосного агрегата на полностью открытую задвижку

АВС – аварийно-восстановительная служба

АГЗС – автомобильная газозаправочная станция

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция

АГНС – автомобильная газонаполнительная станция

АГОВ – аппарат глубокой очистки воды

АГРС – автоматизированная газораспределительная станция

АГФ – автомобильный грузовой фронт

АД – автомобильные дороги (марка комплекта рабочих чертежей)

АДГ – аварийный дизель-генератор

АДП – агрегат для депарафинизации

АДПМ – передвижной агрегат для депарафинизации скважин

АДЭС – аварийная дизельная электростанция

АЗ – антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений (марка комплекта рабочих чертежей)

АЗ – анодное заземление

АЗ – аварийный запас

АЗК – автомат закрытия крана

АЗО – антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов (марка комплекта рабочих чертежей)

АЗС – автозаправочная станция

АЗТ – аварийный запас труб

АЗУ – автоматическое запирающее устройство

АИИСКУЭ – автоматизированная информационно-измирительная система коммерческого учёта электроэнергии

АИП – автономный источник питания электроэнергии

АИС – автоматизированная информационная система

АИС – агрегат для исследования скважин

АИТ – автономный источник тепла/теплоснабжения

АК – автоматизация комплексная (марка комплекта рабочих чертежей)

АК – акционерная компания

АКЗ – антикоррозионная защита

АКЛ – армированная колючая лента

АКП – антикоррозионное покрытие

АКП – автоматический контрольный пункт

АКП – арматура композитная полимерная

АКС – аудиоконференцсвязь

АКТС – автоматическая коммутируемая телефонная сеть

АН – авторский надзор

АНИ – Американский нефтяной институт

АНПД – аномально низкое пластовое давление

АНС – автоматическая насосная станция

АО – аварийное освещение

АО – архитектурное освещение

АОРС – агрегат освоения и ремонта скважин

АОС – аэрозолеобразующий состав

АП – пункт абонентский

АПВ – автоматическое повторное включение

АПГ – автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (в углекислом газе)

АПЗ – автоматическая противопожарная защита

АПЗ – активная противопожарная защита

АПИ – автоматическая сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях

АПО – амбулаторно-поликлиническая организация

АПР – архитектурно-планировочное решение

АПС – автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой

АПС – автоматическая пожарная сигнализация

АПУ – алфавитно-предметный указатель

АР – архитектурные решения (марка комплекта рабочих чертежей)

АР – аварийный ремонт

АР – антенная решетка

АРВ – автоматическое регулирование возбуждения

АРМ – автоматизированное рабочее место (диспетчера)

АРМ – Д – автоматизированное рабочее место (движения)

АРМ – Э – автоматизированное рабочее место (электроснабжения)

АРМ – ЭМС – автоматизированное рабочее место (электромеханической службы)

АРМ – ЭС – автоматизированное рабочее место (эскалаторной службы)

АРН – автоматическое регулирование напряжения

АРП – аварийно-ремонтный пункт

АРС – автоматическое регулирование скорости

АРС – аварийная расчетная ситуация

АРЧ – автоматическое регулирование частоты

АС – архитектурно-строительные решения (марка комплекта рабочих чертежей)

АС – атомная станция

АС – автоматизированная система

АСВ – агент смешивающего вытеснения

АСД – аварийно-спасательное дежурство

АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы

АСДУ – автоматическая система диспетчерского управления

АСКАВ – автоматизированная система контроля аварийных выбросов

АСКИД – автоматизированная система контроля исполнения договоров

АСКП – автоматическая система комплексного пожаротушения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов

АСКУЭР – автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов

АСН – автоматизированная система налива

АСНП – автоматизированные судовые навигационные подсистемы

АСОДУ – автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами

АСОП – автоматизированная система оплаты проезда

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения / асфальто-смолистые парафиновые отложения

АСПС – автоматическая система пожарной сигнализации

АСПТ – автоматическая система подслойного пожаротушения

АСС – аварийно-спасательное судно

АСТУЭ – автоматизированная система технического учёта электроэнергии

АСУ – автоматизированная система управления

АСУБ – автоматизированная система управления бурением

АСУД – автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования здания

АСУМ – автоматизированная система управления маскировкой

АСУП – автоматизированная система управления предприятием

АСУРГ – автоматизированная система учёта расхода газа

АСУС – автоматизированная система управления строительством

АСУС – автоматизированная система управления судном

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом

АСУЭ – автоматизированная система управления энергоснабжением

АСФ – аварийно-спасательные формирования

АТ – автотрансформатор (согласовывающий)

АТ – абонентский трансформатор

АТДП – автоматика и телемеханика управления движением поездов

АТП – автоматизация технологических процессов

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион

АТС – автоматическая телефонная станция/связь

АУАП – установка аэрозольного пожаротушения автоматическая

АУВПТ – автоматическая установка водяного пожаротушения

АУГП – автоматическая установка газового пожаротушения

АУГПП – автоматическая установка газопорошкового пожаротушения

АУЗК – автоматизированный ультразвуковой контроль

АУП – автоматическая установка пожаротушения

АУП – административно-управленческий персонал

АУП-Д – установка пожаротушения автоматическая дренчерная

АУП-ТРВ – установка пожаротушения тонкораспыленной водой автоматическая

АУП-ТРВ-АТ – установка пожаротушения тонкораспыленной водой агрегатного типа автоматическая

АУП-ТРВ-ВД – установка пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления автоматическая

АУП-ТРВ-МТ – установка пожаротушения тонкораспыленной водой модульного типа автоматическая

АУП-ТРВ-НД – установка пожаротушения тонкораспыленной водой низкого давления автоматическая

АУПП – система автоматического импульсного порошкового пожаротушения / установка порошкового пожаротушения автоматическая

АУП-ПП – установка пожаротушения автоматическая с принудительным (управляемым) пуском

АУПС – автоматическая установка пожарной/противопожарной сигнализации

АУП-С – установка пожаротушения автоматическая спринклерная

АУП-СД – установка пожаротушения автоматическая спринклернодренчерная

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения

АУСП – автоматическая установка сдерживания пожара

АУУ – автоматизированный узел учёта

АУЦ – аттестационный учебный центр

АХОВ – аварийно химически опасное вещество

АФ – автоматическая сварка под флюсом

АФК – арматура фонтанная (К – способ подвешивания трубопровода по ГОСТ 13846-84)

АФЛН – автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом

АФПН – автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом

АЦ – автоцистерна (автомобильное транспортное средство для транспортирования топлива)

АЧОПФ – активная часть основных производственных фондов

АЭ – акустическая эмиссия (метод контроля сварных соединений)

АЭС – атомная электростанция

Б

БАТО – блок арматурный технологического оборудования

ББ – блок-бокс

ББ – бизнес-блок

БВГ – блок входной гребёнки

БВД – баллон высокого давления

БВР – буровзрывные работы

БВС – беспилотное воздушное судно

БГ – блок (напорной) гребенки

БГЖС – блок грануляции жидкой серы

БГНУ – блочно-горизонтальная насосная установка

БГРА – блок газораспределительной аппаратуры

БГРА – батарея газораспределительная автоматическая

БД – буфер-дегазатор

БД – база данных

БД – бак-дозатор

БД – банк данных

БДВ – биологически допустимый выброс

БДВ – буфер-дегазатор воды

БДН – буфер-дегазатор нефти

БДП – блок дневного пребывания

БДР – блок дозирования реагентов

БДР – блок диодно-резисторный

БДРВ – база данных реального времени

БЗ – боновое заграждение (на нефтяных терминалах)

БЕ – бизнес-единца

БЕ – буферная ёмкость

БИК – блок измерений показателей качества нефти

БИЛ – блок измерительных линий

БИП – блок импульсный порошковый

БК – блок-кондуктор

БК – блок-контейнер

БКЗ – береговой комплекс заправки

БКНС – блочная/блоковая кустовая насосная станция

БКНС – блочная комплектная насосная станция

БКС – береговая компрессорная станция

БКУ – блочно-комплектное устройство

БКФ – блок коагуляции и флокуляции для обезвоживания отходов бурения

БКЭС – блочно-комплектное устройство электроснабжения

БЛП – блок линейных потребителей (с силовым трансформатором)

БМ – бетонный мат

БМА – блок местной автоматики

БМУПГ – блочно-модульная установка подготовки газа

БН – блок нагревателя / блок нагрева

БН – битум нефтяной

БНГ – блок напорной гребёнки

БНД – битум нефтяной дорожный

БНО – блок надомного обслуживания

БНС – блочная насосная станция

БО – буровое оборудование

БОВ – блок очистки воды

БОВ – скважина с большим отклонением по вертикали

БОГ (БлОГ) – блок отбензинивания газа

БОО – блок организационного обеспечения

БОШ – блок обезвреживания и отверждения бурового шлама

БП – бизнес-план

БП – бизнес-проект

БПВ – блок подготовки воздуха

БПГ – блок подготовки газа

БПКi – биохимическое/биологическое потребление кислорода / биохимическая потребность в кислороде (индекс i – количество суток)

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

БПО – база производственного обслуживания

БПП – блочная понизительная подстанция

БПППУ – блок подключения к передвижной поверочной установке

БПТГ – блок подготовки топливного газа

БПУ – блочный пункт управления

БР – буровой раствор

БР – блок реагентов

БРХ – блок реагентного хозяйства

БС – буровое судно

БС – блок-станция (проводного вещания)

БС – барьерный слой

БСК – бензолсульфокислота

БСНН – безопасная система сверхнизкого напряжения

БСУ – бетонно-смесительная установка

БТД – магистральный нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан

БТК – береговой технологический комплекс

БТМА – блок терминала и местной автоматики

БТО – база технического обеспечения

БТП – блок технологических помещений

БТС – Балтийская трубопроводная система

БТЭ – Южно-Кавказский газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум

БУ – буровая установка

БУОН – блочный унифицированный отстойник нефти

БУОН-Г – блочный унифицированный отстойник нефти глубокого обезвоживания

БУОН-С – блочный унифицированный отстойник обессоливания нефти

БУОС – блочно-модульная установка освоения скважин

БУР – берегоукрепительные работы

БУУРГ – блочный узел учёта расхода газа

БФ – блок фильтров

БФА – бифторид фторид аммония

БФС – блокиратор фланцевого соединения

БШ – буровой шлам

БЩУ – блочный щит управления

БЭМЗ – безопасный экспериментальный максимальный зазор (максимальный зазор между фланцами, через который не проходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе)

В

В – выветриватель

ВА – вторичная аппаратура

ВАСРФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

ВБР – вероятность безотказной работы

ВВ – взрывчатое вещество

ВВД – водовод высокого давления

ВВП – внутренний водный путь

ВВП – внутренний валовый продукт

ВВО – ведомственная военная охрана

ВВОУ – вторичный волоконно-оптический узел

ВГВ – водогазовое воздействие (метод увеличения нефтеотдачи, при котором в нефтяной пласт нагнетается добываемый на этом же месторождении попутный нефтяной газ, смешанный с водой)

ВГВМ – верхний горизонт вечной мерзлоты / верхняя граница вечной мерзлоты

ВГМ – верхняя граница мерзлоты

ВГММГ – верхний горизонт многолетнемерзлых грунтов

ВГП – внутреннее гладкостное покрытие

ВГСС – военизированная газоспасательная служба

ВГУ – внутритрубное герметизирующее устройство

ВГУ – временное герметизирующее устройство

ВГФ – водогазовый фактор

ВД – вязкоупругий демпфер

ВДП – верхние дыры перфорации (у скважин)

ВДС – водоотводная и дренажная система

BE – выемочная единица

ВЖК – вахтовый жилой комплекс

ВЗ – водоохранная зона

ВЗ – воздушная завеса

ВЗК – высотные здания и комплексы

ВЗС – водозаборная скважина

ВЗиС – временные здания и сооружения

ВИК – визуальный и измерительный контроль

ВИНИТИ – Всероссийский исследовательский научный институт технической информации (г. Москва)

ВИНК – вертикально-интегрированная нефтяная компания

ВИП – внутритрубный инспекционный прибор

ВИС – внутритрубный инспекционный снаряд

ВИЭ – возобновляемые источники электроэнергии

ВК – водопровод и канализация (марка комплекта рабочих чертежей) / водоснабжение и канализация

ВКВ – восстановление кратковременное (объекта, части сооружения, конструкции)

ВКО – высокая коррозионная опасность

ВКПР – верхний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения)

ВКС – вакуумная компрессорная станция

ВКС – видео-конференц-связь

ВКУ – видеоконтрольное устройство

ВЛ – высоковольтная линия / воздушная линия

ВЛС – воздушное лазерное сканирование

ВЛЭП – воздушная линия электропередачи

ВЛЭП – высоковольтная линия электропередачи

ВМ – взрывчатые материалы

ВМ – ведомость потребности материалов

ВМГ – вечномёрзлые грунты

ВМР – водно-метанольный раствор

ВМС – водометанольная смесь

ВН – ведомственные нормы

ВНИИГАЗ – Всероссийский научно-исследовательский институт газовой промышленности (г. Москва)

ВНИИОЭНГ – Всероссийский научно-исследовательский институт организации экономики в нефтяной и газовой промышленности (г. Москва)

ВНИИСТ – Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК (г. Москва)

ВНИПИгаздобыча – Всероссийский научно-исследовательский проектный институт по добыче газа (г. Саратов)

ВНИПИморнефтегаз – Всероссийский научно-исследовательский проектный институт по обустройству морских нефтяных и газовых месторождений

ВНИПИтрансгаз – научно-исследовательский проектный институт транспорта газа (г. Киев)

ВНК – водонефтяной контакт

ВНП – внутреннее и наружное покрытие

ВНП – ведомственные нормы проектирования

ВНС – ввод новых скважин

ВНС – водяная насосная станция

ВНТП – ведомственные нормы технологического проектирования

ВНФ – водонефтяной фактор

ВО – водоотделитель

ВО – вспомогательное оборудование

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ВОЗ – зона возможных очагов землетрясений / зоны возникновения очагов землетрясений

ВОИ – вспомогательные объекты инфраструктуры

ВОК – волоконно-оптический кабель

ВОК муфта – волоконно-оптическая соединительная муфта

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

ВОР – ведомость объёмов работ

ВОС – водоочистные сооружения

ВОС – волоконно-оптический стык

ВОС – волоконно-оптическая сеть

ВОУ – водоотливная установка

ВОХР – военизированная охрана

ВП – внутреннее покрытие

ВП – вертолётная площадка

ВП – водозабор системы ППД

ВП – вертлюг промывочный

ВПВ – внутренний противопожарный водопровод

ВПЖ – вязкопластичная жидкость

ВПК – военно-промышленный комплекс

ВПКР – воздушный промежуток контактного рельса

ВПП – выравнивание профиля приёмистости

ВПП – взлётно-посадочная площадка (вертолётная площадка)

ВПП – взлётно-посадочная полоса

ВППУ – выносные плавающие причальные устройства

ВПТ – внутрипромысловый трубопровод

ВПТ – вертикально перемещаемая труба

ВПУ – выносные причальные устройства

ВПУ – водоподготовительная установка

ВПФЧ – военизированная противофонтанная часть

ВР – водородное растрескивание

ВР – воздухораспределительное устройство

ВРБ – водораспределительный блок

ВРБ – водораспределительные батареи

ВРГ – водораспределительная гребёнка

ВРД – ведомственный руководящий документ

ВРП – водораспределительный пункт

ВРУ – вводно-распределительное устройство

ВРУ – водораспределительный пункт

ВС – воздухоснабжение (марка комплекта рабочих чертежей)

ВС – воздушное судно

ВСВ – временно согласованный выброс

ВСМ – высокоскоростная магистраль

ВСМК – Всероссийская служба медицины катастроф

ВСН – ведомственные строительные нормы

ВСНФ – водоподпорное сооружение в составе напорного фронта

ВСП – ведомственный свод правил

ВСП – вертикальное сейсмическое профилирование

ВСП – верхнее строение платформы (морской)

ВСП – верхнее строение путей (железнодорожных)

ВСП – высокоскоростной поезд

ВСС – высотный стеллажный склад

ВСТО – магистральный нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан

ВСФ – водоподпорные сооружения в составе напорного фронта

ВТ – вычислительная техника

ВТ – воздушная тревога

ВТ – воздухоподводящий тракт

ВТД – внутритрубное техническое диагностирование/диагностика / внутритрубная дефектоскопия

ВТЗ – воздушно-тепловая завеса

ВТИ – внутритрубная инспекция

ВТИ – Всероссийский теплотехнический институт (г. Москва)

ВТО – Всемирная торговая организация

ВТО – высокоточное оружие

ВТУ – внутритрубное устройство

ВУ – водозаборный узел

ВУ – временное убежище/укрытие

ВУ – вводное устройство

ВУИ – выносное устройство индикации

ВУС – вязко-упругий состав

ВФИ – возрастание функции интенсивности

ВХ – водозабор хозпитьевой

ВЦ – вычислительный центр

ВЦО – восточный центр освоения

ВЧ – военизированная противофонтанная часть

ВЧ – высокие частоты

ВЧС – высокочастотная сварка (сварка током высокой частоты)

ВЧШГ – высокопрочный чугун с шаровидным графитом

ВЧЭС – высокочастотная электросварка

ВЭ – вспомогательный электрод

ВЭ – вычислительный эксперимент

ВЭ – вертлюг эксплуатационный

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность

ВЭИ – вставка электроизолирующая

ВЭП – вторичные энергопродукты

ВЭР – вторичные энергетические ресурсы / вторичные энергоресурсы

ВЭЦ – временный энергоцентр

Г

ГАИ – госавтоинспекция

ГАП – главный архитектор проекта

ГАПВВ – газоанализатор паров взрывчатых веществ

ГАСИС – Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы

ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция

ГБ – график бурения

ГБА – газобаллонный автомобиль

ГБЗ – государственный баланс запасов

ГБС – глубокое бурение скважин

ГВВ – горизонт высоких вод

ГВК – газоводяной контакт

ГВЛ – листы гипсоволокнистые обычные

ГВЛВ – листы гипсоволокнистые влагостойкие

ГВП – генератор высокократной пены

ГВПС – генератор высокократной пены стационарный

ГВРЩ – главный высоковольтный распределительный щит

ГВС – глубинно-водолазное судно

ГВС – горячее водоснабжение

ГВТ – газопровод внешнего транспорта

ГВТ – газовоздушный тракт

ГГ – горючие газы

ГГО – громкоговорящее оповещение

ГГП – газ горючий природный

ГГРП – головной газорегуляторный пункт

ГГС – громкоговорящая связь

ГГУ – газогенерирующее устройство

ГГЭ – главгосэкспертиза

ГД – генеральный директор

ГД – государственная дума

ГДВ – гигиенически допустимый выброс

ГДГ – газопрошневой двигатель-генератор

ГДИ – газодинамические исследования (скважин)

ГДИС – гидродинамические исследования скважин / газодинамические исследования скважин

ГДМ – гидродинамическая модель / гидродинамическое моделирование

ГДП – геодинамический полигон

ГДУ – гидродинамический удар

ГДХ – гидродинамические характеристики / газодинамические характеристики / гидрогазодинамические характеристики

ГЖ – горючая жидкость

ГЖК – газожидкостная конверсия

ГЖС – газожидкостная смесь

ГЖФ – газожидкостный фактор

ГЗС – газозаправочная станция

ГЗУ – групповая замерная установка

ГЗШ – главная заземляющая шина

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГИД – геология и добыча

ГИИ – газовый инфракрасный излучатель

ГИН – геологическое изучение недр

ГИП – главный инженер проекта

ГИС – геофизическое исследование скважин

ГИС – газоизмерительная станция

ГИС – гидродинамическое исследование скважины

ГИС – географическая информационная система

ГИС – геоинформационная система

ГКЖ – гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости

ГКЗ – государственная комиссия по запасам

ГКИ – газоконденсатное исследование

ГКМ – газоконденсатное месторождение

ГКП – комбинированные панели на основе гипсовых строительных плит или гипсокартонных или гипсоволокнистых листов

ГКС – головная компрессорная станция

ГКС – газокомпрессорная станция/служба

ГКС – газоконденсатная смесь

ГКХ – газоконденсатная характеристика

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система

ГМ – геологическая модель

ГМ – газовое месторождение

ГМ – геосинтетические материалы

ГМК – газомотокомпрессор

ГМС – гидроминеральное сырьё

ГМССБ – глобальная морская система связи по безопасности и при бездействии

ГНБ – горизонтально-направленное бурение

ГНБЩ – горизонтально-направленное бурение щитом

ГНВП – газонефтеводопроявление

ГНК – газонефтяной контакт

ГНКТ – гибкая насосно-компрессорная труба

ГНО – глубинное насосное оборудование

ГНС – головная насосная станция

ГНУ – горизонтальная насосная установка

ГосНИНГИ – государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт МО РФ

ГНКАР – Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

ГНП – газонаполнительный пункт

ГНС – головная насосная станция

ГНС – газонаполнительная станция

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система

ГНУ – горизонтальная насосная установка

ГО – гражданская оборона

ГО – гнутый отвод (отвод, изготовленный способом холодной гибки)

ГО – устройство газовой обвязки

ГОА – генератор огнетушащего аэрозоля

ГОСТ – государственный общероссийский стандарт Российской Федерации, соответствующий требованиям ИСО

ГОСТ Р ИСО – государственный стандарт

ГОТ – газовый огнетушитель

ГОТВ – газовое огнетушащее вещество

ГП – генеральный план (марка комплекта рабочих чертежей)

ГП – генеральный подрядчик

ГП – генеральный проектировщик

ГП – государственное предприятие

ГП – газотранспортное предприятие

ГП – газовый промысел

ГПА – газоперекачивающий агрегат

ГПАТ – гибкая полимерная армированная труба

ГПГУ – газопоршневая генераторная установка

ГПЗ – газоперерабатывающий завод

ГПК – газоперерабатывающий комплекс

ГПМТ – гибко-полимерные трубы

ГПН – гидропоршневые насосы

ГПОВ – газопорошковое огнетушащее вещество

ГПП – главная понижающая/понизительная подстанция

ГПП – гидропескоструйная перфорация

ГПР – геологический проект разработки

ГПС – головная перекачивающая станция

ГПС МВД – государственная пожарная служба Министерства внутренних дел

ГПУ – газопоршневая установка

ГПУ – газопромысловое управление

ГПУ – главный пост управления

ГПЭС – газопоршневая электростанция

ГР – гидротехнические решения (марка комплекта рабочих чертежей)

ГРБ – газораспределительная батарея

ГРЛ – газоразрядная лампа

ГРО – геодезическая разбивочная основа строительства

ГРП – газорегуляторный пункт

ГРП – газораспределительный пункт

ГРП – гидравлический разрыв пласта / гидроразрыв пласта

ГРП – группа реализации проекта

ГРПБ – газорегуляторный пункт блочный

ГРПЦ – геронтопсихиатрические центры

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной

ГРР – геологоразведочные работы

ГРС – газораспределительная станция (газовая распределительная станция)

ГРУ – газорегуляторная установка

ГРУ – главное распределительное устройство

ГРУ – групповое распределительное устройство

ГРЦ – геронтологический центр

ГРЩ – главный распределительный щит / генеральный распределительный щит

ГС – головное сооружение

ГС – газосепаратор

ГС – горизонтальная скважина

ГС – газовая скважина

ГС – газовая служба

ГС – геофизическое судно

ГСВ – газоснабжение для внутренних устройств (марка комплекта рабочих чертежей)

ГСИ – государственная система измерения / государственная служба единства измерений

ГСК – газосборный коллектор

ГСМ – горючие смазочные материалы / горюче-смазочные материалы

ГСМ – геотекстильный синтетический материал

ГСН – наружные газопроводы (марка комплекта рабочих чертежей)

ГСН – головка самонаведения управляемого боеприпаса

ГСО – государственные стандартные образцы

ГСОП – градусо-сутки отопительного периода

ГСП – групповой сборный пункт

ГСП – гипсостружечная плита

ГСС – газосборная сеть

ГССН – геодезическая сеть специального назначения

ГТ – генеральный план и сооружения транспорта (марка комплекта рабочих чертежей)

ГТ – грузовой терминал

ГТ – газоотводящий тракт

ГТИ – геологические, геохимические и технологические исследования

ГТМ – геотекстильный материал

ГТМ – геолого-технические мероприятия

ГТМ – геотехнический мониторинг

ГТП – газотранспортное предприятие

ГТР – гидротехнические работы

ГТС – газотранспортная система

ГТС – гидротехническое сооружение

ГТСМ – геотекстильный синтетический материал

ГТУ – газотурбинная установка (включая газовую турбину, газовоздушный тракт, электрический генератор, систему управления и вспомогательные устройства)

ГТЭ – газотурбинная электростанция

ГТЭС – газотурбинная электростанция

ГУ – групповая установка

ГУН – главное управление навигации

ГУНиО – главное управление навигации и оповещения

ГУП – государственное унитарное предприятие

ГУП – группа управления проектом

ГУСП – Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации

ГФ – газовый фактор

ГФХ – геологофизическая характеристика

ГФХ – газо-физические характеристики

ГФУ – горизонтальная факельная установка / горизонтальное факельное устройство

ГФУ – установка газофракционирования

ГФС России – Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации

ГЦ – грунтоцемент

ГЦЭ – грунтоцементный элемент

ГЦЭТБШ – грунтоцементные элементы с теряемыми буровыми штангами

ГЩУ – главный щит управления

ГрЩУ – групповой щит управления

ГЭС – гидроэлектростанция

ГЭСН – государственные элементные сметные нормы на строительные работы

ГЭТ – городской электрический транспорт

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза

Д

Д – депульсатор

Др – дроссель

ДАК – допустимая аварийная концентрация

ДВ – длинный волны

ДВ – дутьевой вентилятор

ДВК – довзрывная концентрация

ДВП – детали с внутренним покрытием

ДВП – древесно-волокнистый пластик

ДВП – древесно-волокнистая плита

ДВПЭ – дымоустойчивый эжекторный генератор полидисперсной высокократной пены

ДВС – двигатель внутреннего сгорания

ДГ – дизель-генератор

ДГЛОНАСС – дифференциальная подсистема глобальной навигационной спутниковой системы (Россия)

ДГНСС – дифференциальная глобальная навигационная спутниковая система (Россия)

ДГРР – департамент геологоразведочных работ

ДГСД – добровольная газоспасательная дружина

ДГУ – дизель-генераторные установки

ДДК – дополнительный дефектоскопический контроль

ДДП – дом дневного пребывания

ДЕ – дренажная ёмкость

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли

ДЗМТР – департамент закупки материально-технических ресурсов

ДЗРУиНТ – департамент закупки работ, услуг и непроизводственных товаров

ДИ – должностная инструкция

ДИ – дома-интернаты

ДИА – департамент инвестиционного анализа

ДК – департамент кадров

ДК – деревянные конструкции

ДКБ – двойная консольная балка

ДКЗ – дорожно-климатическая зона

ДКС – дожимная компрессорная станция

ДКШ – древесина клееная из шпона / плита древесная клееная из шпона

ДЛБ – дом линейных бригад

ДЛиКН – департамент лицензирования и контроля недропользования

ДЛО – дом линейного обходчика

ДМ – долгосрочная модель

ДМ – дифференциальный манометр

ДМД – детерминированные моменты давления

ДМНС – дожимная мультифазная насосная станция

ДМП – декомпозиционное мультиуровневое проектирование

ДН – диаграмма направленности

ДНГД – департамент нефтегазодобычи

ДНИИМФ – Дальновосточный научно-исследовательский проектно-изыскательский конструкторско-технологический институт морского флота (г. Владивосток)

ДНП – давление насыщенных паров

ДНР – дирекция нефтяных ресурсов

ДНС – дожимная насосная станция

ДО – добывающее общество

ДО – дочернее общество Компании

ДО – дом оператора

ДО – дипольный отражатель

ДОК – датчик-газосигнализатор опасных концентраций

ДОН – декларация о намерениях

ДОПОГ – европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

ДП – диспетчерский пункт

ДП – дорожный профилометр

ДП – динамическое программирование

ДП – питание дистанционное

ДПА – детали полимерные армированные

ДПБС – динамическое позиционирование бурового судна

ДПВ – дурнопахнущие вещества

ДПВО – дальность распространения токсичных или пожаровзрывоопасных облаков

ДПД – добровольная пожарная дружина

ДПД – диспетчерский пункт движения (поездов)

ДПК – древесина перекрёстноклееная конструкционная / древесина перекрестно-клееная;

ДПКС – диспетчерской пункт компрессорной станции

ДПЛ – диспетчерский пункт линии (метрополитена)

ДПНУ – дежурный помощник начальника учреждения

ДПО – дополнительное профессиональное образование

ДПС – диспетчерский пункт станции

ДПТ – документация по планировке территории

ДПЭ – диспетчерский пункт электроснабжения

ДР – дорожно-ремонтный пункт

ДРБиАЗ – департамент ресурсной базы и аудита запасов

ДРК – досмотровый радиометрический комплекс

ДРМ – департамент разработки месторождений

ДРП – дорожно-ремонтный пункт

ДРСАиМ – департамент развития систем автоматизации и метрологии

ДРУ – дорожно-ремонтный участок

ДС – дуговая сварка

ДС – диспетчерская служба

ДС – добывающая скважина

ДСК – датчик скорости коррозии

ДСНС – дожимная сепарационная насосная станция

ДСП – «для служебного пользования» (статус документа)

ДСП – древесно-стружечный пластик

ДСПиО – департамент сводного планирования и отчётности

ДСР – детальное сейсморайонирование / детальное сейсмическое районирование

ДСУ – дробильно-сортировочная установка (комплект машин для дробления каменных материалов)

ДСУ – дополнительные сооружения и устройства

ДСФП – дуговая сварка под флюсом с продольным швом

ДСФС – дуговая сварка под флюсом со спиральным швом

ДТ – динамическая теория расчета сооружений на сейсмические воздействия

ДТ – дроссель-трансформатор

ДТА – дистанционная телеметрическая аппаратура

ДТА – дифференциальный термический анализ

ДТГ – дифференциальная термогравиметрия

ДТП – дорожно-транспортное происшествие

ДТПИ – дифференциальный тепловой пожарный извещатель

ДТПК – документация типового проектирования Компании

ДТСР – дополнение к технологической схеме разработки

ДУ – диаметр условный

ДУ – дистанционное управление

ДУГАиП – департамент управления газовыми активами и проектами

ДУР – дноуглубительные работы

ДУРПА – дистанционно управляемый рабочий подводный аппарат

ДУСД – диспетчерская система управления и сбора данных

ДФЭ – двадцатифутовый эквивалент

ДЦ – диспетчерская централизация / диспетчерский центр

ДЦР – детальное цунамирайонирование

ДШК – конструкции клееные из шпона

ДЭ – документ электронный

ДЭБ – доктрина энергетической безопасности

ДЭГ – дизельный электрогенератор

ДЭГ – диэтиленгликоль

ДЭО – дочерняя эксплуатирующая организация

ДЭПвРиД – департамент экономики и планирования в разведке и добыче

ДЭС – дизельная электростанция

ДЭТ – департамент эксплуатации трубопроводов

ДЭХ – договор к Энергетической хартии

Е

Е – ёмкость

ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли

ЕАСУ – единая автоматизированная система управления

ЕврАзЭС – Европейское экономическое сообщество

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития

ЕВСПДВУ – единая ведомственная сеть передачи данных верхнего уровня

ЕИО – единоличный исполнительный орган

ЕИС – единая информационная система

ЕКОНО – единый классификатор объектов наземного обустройства

ЕНиР – единые нормы и расценки

ЕО – еженедельный осмотр систем вентиляции и кондиционирования воздуха

ЕОЛ – единое ответственное лицо

ЕОП – единица оптической плотности

ЕП – ёмкость подземная дренажная без подогрева

ЕП – ёмкость погружная

ЕПП – емкость подземная дренажная с подогревом

ЕПС – единовременная пропускная способность

ЕРЕР – единые районные единичные расценки

ЕС – европейское содружество

ЕСГ – единая система газоснабжения

ЕСЗКС – единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий

ЕСКД – единая система конструкторской документации

ЕСКУС – единая система контроля и управления судоходством

ЕСН – единая система нефте- и нефтепродуктоснабжения

ЕСОДУ – единая система оперативно-диспетчерского управления

ЕСТД – единая система технологической документации

ЕСУОТ – единая система управления охраной труда

ЕСУОТГП – единая система управления охраной труда в газовой промышленности

ЕСУОТПБ – единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

ЕТТ – единые технические требования

ЕЭП – единое экономическое пространство

ЕЭХ – Европейская энергетическая хартия

ЕЭЭС – единая электроэнергетическая система

Ж

ЖБИ – железобетонные изделия

ЖБК – железобетонные конструкции

ЖБР – железобетонный резервуар

ЖГС – жидкости глушения скважин

ЖГФ – железнодорожный грузовой фронт

ЖД – железная дорога

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ЖМТ – жидкое моторное топливо

ЖОНЧС – жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях

ЖПАТ – жёсткий полимерно-армированный трубопровод

ЖУВ – жидкие углеводороды

ЖЦ – жизненный цикл (строительства, здания или сооружения)

З

ЗАЗ – задвижка аварийного закрытия

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗБГС – зарезка боковых горизонтальных стволов (скважин)

ЗБС – забуривание/зарезка бокового ствола

ЗВ – звуковое вещание

ЗВЛ – замерная выкидная линия

ЗГД – заместитель генерального директора

ЗДПМ – здания диспетчерских пунктов метрополитена

ЗДС – закрытая дренажная система

ЗЕИО – заместитель единоличного исполнительного органа

ЗЖБР – заглублённый железобетонный резервуар

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности / запас инструментов и принадлежностей

ЗКП – защитное композитное покрытие

ЗКП ГОиЧС – защищенный командный пункт органа управления по делам ГО и ЧС

ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации

ЗН – закладной нагреватель

ЗО – замыкающие отношения (передаточные функции)

ЗОУИТ – зона особых условий использования территории

ЗП – защитное покрытие

ЗП – закрытый переход (подземный)

ЗП (ЗнП) – задание ан проектирование

ЗПА – запорно-переключающая арматура

ЗПА – здание переключающей арматуры

ЗПУ – запорно-пусковое устройство

ЗРА – запорно-регулирующая арматура/аппаратура

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ЗС – земснаряд

ЗСГО – защитное сооружение гражданской обороны

ЗСЛиГ – завод солей лития и галогенов

ЗСНН – заземленная система сверхнизкого напряжения

ЗСНН – система защитного сверхнизкого напряжения

ЗСО – зона санитарной охраны

ЗССС – земная станция спутниковой связи

ЗТ – захват торцевой

ЗТВ – зона термического влияния (сварного шва)

ЗТП – звуковая трансформаторная подстанция

ЗУ – замерная установка

ЗУ – земельный участок

ЗУР – землеустроительные работы / работы по землеустройству

ЗУС – защитно-улавливающая сетка

ЗФП – защитное фильтрующее устройство

ЗЭ – запирающий элемент

И

ИБ – информационная безопасность

ИБП – источник бесперебойного питания

ИВ – индекс вязкости

ИВК – измерительно-вычислительный комплекс

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.