Алина Больченок
Воришка морковки

В одном крайне густом лесу жил ёжик по имени Колючкин. Больше всего он любил выращивать овощи на своём маленьком огородике. В этом году урожай получился богатым. Корзинки ломились от изобилия овощей и фруктов. Но вот, когда дошла очередь до моркови, которую он столь тщательно поливал всё лето, Колючкин удивился. Несколько лунок оказались пустыми! Не понимая, в чём дело, ёжик решил проследить, кто же повадился воровать его морковку.

Ночью, когда лесные жители уже давно спали, Колючкин тихонько прокрался к огороду и притаился в смородиновых кустах, расположенных неподалёку от драгоценных морковных грядок. Осторожно выглядывая из-за ветвей, он замер, напряжённо вслушиваясь в шорохи.

Шелест листьев подсказывал, что воришка уже на месте. Наконец, едва заметная фигура появилась среди лунного света, направляясь прямо к морковным грядкам. Колючкин крепко прижался к земле, стараясь стать незаметнее и дождаться момента истины.

Внимательный ёж прищурил глаза, стараясь рассмотреть незнакомца. Уши, лапы, но кто же это? И вот, Колючкин наконец замечает что-то необычное – длинный тонкий хвост. Ага! Ёжик уже было хотел выпрыгнуть из кустов, но коварный воришка оказался быстрее и шустро, вырвав пару морковок, скрылся в лесу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.